Диалоговое окно «Вход в сервер SQL»

При попытке установить соединение OLE DB без указания данных, необходимых, чтобы драйвер связался с SQL Server, поставщик Microsoft® SQL Server™ OLE DB выводит диалоговое окно Вход в сервер SQL.

При первом отображении диалогового окна Вход в сервер SQL, оно содержит только следующие элементы:

Поле Сервер.

Флажок Использовать доверительное соединение.

Поле Пользователь.

Поле Пароль.

Кнопки OK, Отмена, Справка и Параметры.

При нажатии кнопки Параметры диалоговое окно раскрывается и отображает также группу Параметры:

Поле База данных

Поле Язык

Поле Приложение

Поле Рабочая станция

Поле Сервер

Имя сервера SQL Server в сети. Если имя сервера выбирается из списка, дальнейшая настройка не требуется. Если имя сервера набирается вручную, это должен быть расширенный вход в служебную программу настройки SQL-клиента или сетевое имя сервера, на котором работает SQL Server.

При использовании в качестве SQL-сервера то же самого компьютера в поле сервера можно ввести слово «(local)». Затем пользователь сможет подключиться к локальной копии SQL Server, даже при использовании несетевой версии SQL-сервера.

Дополнительные сведения об именах серверов для разных типов сетей содержатся в руководстве по установке SQL Server из электронной документации SQL Server Books Online.

Флажок Использовать доверительное соединение

Установленный флажок указывает на то, что поставщик SQL Server OLE DB запрашивает безопасное (или доверенное) подключение к серверу SQL Server, работающему в системе Microsoft Windows NT® или Microsoft Windows 2000. При выборе этого параметра SQL Server использует для подключения с помощью этого источника данных учетные сведения пользователя, а не режим проверки подлинности в текущем сеансе входа на сервер. Предоставленные имя и пароль игнорируются. Системный администратор SQL Server должен сопоставить ваше сетевое имя Microsoft Windows® с именем в SQL Server.

Когда флажок снят, SQL Server использует стандартную систему безопасности входа для установки подключений с помощью данного источника данных. Необходимо указывать пользователя и пароль для всех запросов подключений.

Поле Пользователь

Задает пользователя SQL Server, которого нужно использовать для подключения, если не установлен флажок Использовать доверительное соединение. Если флажок Использовать доверительное соединение установлен, поле Пользователь недоступно.

Поле Пароль

Задает пароль пользователя SQL Server для подключения, если не установлен флажок Использовать доверительное соединение. Если флажок Использовать доверительное соединение установлен, поле Пароль недоступно.

Поле База данных

Указывает используемую по умолчанию при этом подключении базу данных. Оно позволяет обойти используемую по умолчанию базу данных, указанную для входа на сервер. Если база данных не указана, подключение использует базу данных, указанную для входа на сервер.

Поле Язык

Указывает язык системных сообщений SQL Server. Язык должен быть установлен на SQL Server. Оно позволяет обойти используемый по умолчанию язык, указанный для входа на сервер. Если язык не указан, подключение использует язык, указанный для входа на сервер.

Поле Приложение

Дополнительно задает имя приложения, которое будет сохранено в столбце program_name в строке данного подключения в master.dbo.sysprocesses.

Поле Рабочая станция

Дополнительно задает идентификатор рабочей станции, который будет сохранено в столбце hostname в строке данного подключения в master.dbo.sysprocesses.