Общие сведения о библиотеке сварных швов
Общие сведения о библиотеке изображений сварных швов

Библиотека изображений сварных швов функционирует в среде чертежно-графического редактора КОМПАС-ГРАФИК, являющегося частью системы трехмерного твердотельного моделирования КОМПАС-3D.

Назначение

Библиотека сварных швов предназначена для автоматизации оформления строительных чертежей, содержащих изображения сварных соединений.

Библиотека автоматически формирует изображения сварных швов следующих типов:

- стыковой,

- угловой,

- тавровый,

- нахлесточный,

- точечный,

а также катетов сварных швов.

Типы швов, параметры их изображений (длина штрихов, расстояние между ними, тип линий, и т.д.), а также расположение на чертеже и конфигурация определяются пользователем.

________________

Смотрите также

Вставка изображений из библиотеки

Редактирование изображений, созданных с помощью библиотеки


Вставка изображений из библиотеки

Для создания в документе изображения сварного шва выберите из библиотеки команду, соответствующую его типу. На экране появится диалог выбора параметров указанного шва. Опции этого диалога предназначены для настройки отрисовки шва, а кнопка Параметры - для изменения умолчательных геометрических параметров изображения.

После задания всех параметров изображения сварного шва нажмите кнопку ОК для вставки его в документ.

В зависимости от выбранного способа вставки укажите в чертеже необходимые точки или линии. Изображение шва будет вставлено в документ.

Замечание. При создании изображений стыковых и угловых швов в зависимости от того, какой вид шва выбран - заводской или монтажный - внутри документа формируется стиль линии Заводской или Монтажный.

________________

Смотрите также

Редактирование изображений, созданных с помощью библиотеки


Способы вставки изображений сварных швов

Имеется несколько способов вставки изображения сварного шва в чертеж или фрагмент. Способ вставки задается с помощью одноименной группы опций в диалоге выбора параметров сварного шва.

Так, при отрисовке стыкового и углового швов Вы можете использовать вставку по линии или по двум точкам.

Если в чертеже уже есть линия, вдоль которой должны располагаться штрихи, обозначающие сварной шов, используйте способ вставки по линии. Для создания изображения шва требуется указать нужную линию - установить на нее курсор и щелкнуть левой кнопкой мыши. Библиотека автоматически расположит штрихи, обозначающие сварной шов, вдоль этой линии.

Замечание. При вставке изображения шва таким способом возможно использование любых линий, кроме контуров.

Способ вставки по двум точкам позволяет, в отличие от предыдущего, создавать изображения только прямолинейных сварных швов. Он может использоваться в случае, когда в документе нет заранее подготовленной линии. Для вставки шва этим способом необходимо указать в чертеже начальную и конечную точки шва. Можно также ввести их координаты в полях p1 и p2 Строки параметров объекта. Библиотека автоматически создаст в чертеже прямолинейный отрезок шва, расположенный между этими точками.

При отрисовке точечного сварного шва доступны такие же способы вставки. Кроме того, можно отрисовать отдельную точку шва. Для этого необходимо указать ее мышью в поле чертежа. Можно также ввести координаты точки в поле p Строки параметров объектов.

При отрисовке катетов сварных швов доступны два способа вставки: по двум линиям и по трем точкам. По своему назначению и способам реализации они практически аналогичны способам вставки швов по линии и по двум точкам соответственно.

Замечание. Если линии, указанные для вставки катета шва по двум линиям, пересекаются в нескольких точках, то для построения будет использовано пересечение, ближайшее к точке, указанием которой была задана первая линия.


Редактирование изображений
Редактирование изображений,
созданных с помощью библиотеки

Чтобы отредактировать изображение сварного шва, полученное с помощью библиотеки, дважды щелкните на нем левой кнопкой мыши.

На экране появится диалог выбора параметров сварного шва - такой же, как при его создании. В этом диалоге Вы можете изменить отрисовку шва. Возможно также изменение геометрических характеристик изображения (длины штрихов, расстояния между ними и т.п.). Для этого служит кнопка Параметры.

После задания всех параметров изображения нажмите кнопку ОК диалога выбора параметров сварного шва.

Если в диалоге настройки конфигурации библиотеки включена опция Указывать новое положение при редактировании, после изменения параметров сварного шва потребуется заново указать его положение.

Если эта опция выключена, отредактированный шов останется на прежнем месте. В диалоге выбора параметров шва, появляющемся при редактировании, опции группы Способ вставки будут недоступны.


Диалог настройки конфигурации библиотеки

Этот диалог появляется на экране после вызова из библиотеки команды Конфигурация библиотеки….

В нем Вы можете настроить процесс редактирования библиотечных объектов, а также задать умолчательные параметры изображений, которые будут формироваться библиотекой.

Включите опцию Указывать новое положение при редактировании, чтобы после редактирования параметров библиотечного макроэлемента можно было заново указать его положение. Выключенная опция означает, что после редактирования макроэлемент не потребуется заново размещать в окне чертежа.

Кнопка Параметры служит для задания геометрических характеристик изображений сварных швов и настройки их отрисовки. После ее нажатия на экране появится диалог настройки параметров строительных сварных швов. В нем Вы можете задать параметры, которые будут использоваться библиотекой по умолчанию для формирования изображения сварного шва того или иного типа.

Совет

Во время вставки конкретного изображения его умолчательные параметры могут быть изменены вручную. При отрисовке следующего шва можно использовать эти же параметры или вернуться к умолчательным.

Завершив настройку параметров изображений, нажмите кнопку ОК диалога настройки параметров строительных сварных швов.

Система вернется к диалогу настройки конфигурации библиотеки. Чтобы сохранить сделанные изменения, нажмите в нем кнопку ОК, для выхода из диалога без сохранения изменений - кнопку Отмена.


Рекомендуется в качестве умолчательных задать параметры типовых швов, использующихся на предприятии при проектировании строительных конструкций.


Диалог настройки параметров строительных швов. Вкладка Стыковые
Диалог настройки параметров сварных швов.
Вкладка Стыковые

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Параметры диалога настройки конфигурации библиотеки. В нем задаются умолчательные геометрические характеристики изображений сварных швов и настройки их отрисовки.

Совет

На вкладке Стыковые Вы можете настроить параметры стыковых швов.

В полях вкладки введите или выберите из списка значения геометрических параметров изображения. Элементы, размеры которых характеризуют эти параметры, показаны на слайде.

Опции диалога

Тип линии

Выберите из этого списка тип линии шва: Основная или Тонкая.

Рисовать видимую линию

Включите эту опцию, если линия шва, являющаяся линией видимого контура, должна быть отрисована. При выключенной опции изображение шва включает в себя только штрихи.

Рисовать невидимую линию

Включите эту опцию, если линия шва, являющаяся линией невидимого контура, должна быть отрисована. При выключенной опции изображение шва включает в себя только штрихи.

Завершив настройку параметров, нажмите кнопку ОК для подтверждения сделанных изменений. Чтобы отказаться от них, нажмите кнопку Отмена.

Вкладка Угловые

Вкладка Точечные

Вкладка Катет


Диалог настройки параметров строительных швов. Вкладка Угловые
Диалог настройки параметров сварных швов.
Вкладка Угловые

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Параметры диалога настройки конфигурации библиотеки. В нем задаются умолчательные геометрические характеристики изображений сварных швов и настройки их отрисовки.

Совет

На вкладке Угловые Вы можете настроить параметры угловых швов.

В полях вкладки введите или выберите из списка значения геометрических параметров изображения. Элементы, размеры которых характеризуют эти параметры, показаны на слайде.

Опции диалога

Тип линии

Выберите из этого списка тип линии шва: Основная или Тонкая.

Рисовать видимую линию

Включите эту опцию, если линия шва, являющаяся линией видимого контура, должна быть отрисована. При выключенной опции изображение шва включает в себя только штрихи.

Рисовать невидимую линию

Включите эту опцию, если линия шва, являющаяся линией невидимого контура, должна быть отрисована. При выключенной опции изображение шва включает в себя только штрихи.

Завершив настройку параметров, нажмите кнопку ОК для подтверждения сделанных изменений. Чтобы отказаться от них, нажмите кнопку Отмена.

Вкладка Стыковые

Вкладка Точечные

Вкладка Катет


Диалог настройки параметров строительных швов. Вкладка Точечные
Диалог настройки параметров сварных швов.
Вкладка Точечные

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Параметры диалога настройки конфигурации библиотеки. В нем задаются умолчательные геометрические характеристики изображений сварных швов и настройки их отрисовки.

Совет

На вкладке Точечные Вы можете настроить параметры контактных точечных и электрозаклепочных швов.

В полях вкладки введите или выберите из списка значения геометрических параметров изображения. Элементы, размеры которых характеризуют эти параметры, показаны на слайде.

Если изображение шва должно содержать осевые линии, включите опцию Рисовать оси.

Из списка Тип линии выберите тип линии шва: Основная или Тонкая.

Завершив настройку параметров, нажмите кнопку ОК для подтверждения сделанных изменений. Чтобы отказаться от них, нажмите кнопку Отмена.

Вкладка Стыковые

Вкладка Угловые

Вкладка Катет


Диалог настройки параметров строительных швов. Вкладка Катет
Диалог настройки параметров сварных швов.
Вкладка Катет

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Параметры диалога настройки конфигурации библиотеки. В нем задаются умолчательные геометрические характеристики изображений сварных швов и настройки их отрисовки.

Совет

На вкладке Катет Вы можете настроить параметры катетов швов.

В полях вкладки введите или выберите из списка значения геометрических параметров А и В. При этом необходимо соблюдение следующих условий: А>0.1, А>В>0.1. Элементы, размеры которых характеризуют эти параметры, показаны на слайде.

Опции диалога

Тип линии контура

Выберите из этого списка тип линии контура: Основная или Тонкая.

Отрезки не рисовать

Включите эту опцию, если изображение шва не должно содержать отрезки.

Заполнение контура

Отключенная опция означает, что шов будет изображен только линиями. Включите ее, если изображение шва необходимо заштриховать или залить цветом.

Опция Штриховка позволяет заштриховать контур. Параметры штриховки следующие: цвет - черный, шаг - 0,01мм. При печати такая штриховка имитирует заливку, поэтому опцию Штриховка рекомендуется включить, если предполагается печать документа на векторном устройстве (например, перьевом плоттере), так как устройства этого типа не поддерживают заливку.

Опция Заливка позволяет залить контур цветом. Заливку рекомендуется использовать во всех остальных случаях. Кнопка Цвет позволяет настроить цвет заливки. По умолчанию для заливки установлен черный цвет.

Завершив настройку параметров, нажмите кнопку ОК для подтверждения сделанных изменений. Чтобы отказаться от них, нажмите кнопку Отмена.

Вкладка Стыковые

Вкладка Угловые

Вкладка Точечные


Диалог выбора параметров стыкового сварного шва

Этот диалог появляется на экране после вызова из библиотеки команды Стыковой сварной шов.

В нем Вы можете настроить параметры изображения стыкового сварного шва, включив нужные опции. Сделанные настройки отражаются на слайде вверху диалога

В группе опций Способ вставки выберите способ вставки изображения сварного шва в документ.

С помощью кнопки Параметры можно изменить умолчательные параметры изображения.

Завершив задание параметров и способа вставки стыкового сварного шва, нажмите кнопку ОК для перехода к вставке в чертеж или фрагмент его изображения.

Чтобы отказаться от создания изображения шва нажмите кнопку Отмена.


Диалог выбора параметров углового сварного шва

Этот диалог появляется на экране после вызова из библиотеки команды Угловой (тавровый, нахлесточный) сварной шов.

В нем Вы можете настроить параметры изображения углового сварного шва, включив нужные опции. Сделанные настройки отражаются на слайде вверху диалога

В группе опций Способ вставки выберите способ вставки изображения сварного шва в документ.

С помощью кнопки Параметры можно изменить умолчательные параметры изображения.

Завершив задание параметров и способа вставки углового сварного шва, нажмите кнопку ОК для перехода к вставке в чертеж или фрагмент его изображения.

Чтобы отказаться от создания изображения шва нажмите кнопку Отмена.


Диалог выбора параметров точечного сварного шва

Этот диалог появляется на экране после вызова из библиотеки команды Точечный сварной шов.

Используя кнопки со стрелками, расположенные справа от слайда, выберите нужный тип обозначения точек сварного шва.

Опции диалога

Шаг

В этом списке Вы можете выбрать шаг точек шва - расстояние между соседними точками в ряду. Значение шага имеет смысл в случае, если выбран способ вставки по линии или по двум точкам.

Отверстие рисовать

Эта опция доступна только при отрисовке шва электрозаклепочного сварного соединения. Включите ее, если обозначения точек шва должны содержать изображения отверстий.

Способ вставки

В этой группе опций Вы можете указать требуемый способ вставки изображения сварного шва в документ.

Параметры

С помощью этой кнопки можно изменить умолчательные параметры изображения.

Замечание. Изображение, имеющее вид "плюса", невозможно настроить средствами библиотеки (кнопка Параметры не доступна), так как в этом случае для обозначения точки шва используется системная точка в виде "плюса". Толщина линий в изображениях этих точек подчиняется системной настройке КОМПАС.

Завершив задание параметров и способа вставки точечного сварного шва, нажмите кнопку ОК для перехода к вставке в чертеж или фрагмент его изображения.

Чтобы отказаться от создания изображения шва нажмите кнопку Отмена.


Диалог выбора параметров катета сварного шва

Этот диалог появляется на экране после вызова из библиотеки команды Катет сварного шва.

В нем Вы можете настроить параметры изображения шва, включив нужные опции. Сделанные настройки отражаются на слайде вверху диалога

В группе опций Способ вставки выберите способ вставки изображения катета в документ.

Завершив задание параметров и способа вставки катета, нажмите кнопку ОК для перехода к вставке в чертеж или фрагмент его изображения.

Чтобы отказаться от создания изображения шва, нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров стыковых сварных швов

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Параметры диалога выбора параметров стыкового сварного шва.

В нем можно изменить умолчательные настройки изображения шва.

В полях диалога введите или выберите из списка значения геометрических параметров изображения. Элементы, размеры которых характеризуют эти параметры, показаны на слайде.

Опции диалога

Тип линии

Выберите из этого списка тип линии шва: Основная или Тонкая.

Рисовать видимую линию

Включите эту опцию, если линия шва, являющаяся линией видимого контура, должна быть отрисована. При выключенной опции изображение шва включает в себя только штрихи.

Рисовать невидимую линию

Включите эту опцию, если линия шва, являющаяся линией невидимого контура, должна быть отрисована. При выключенной опции изображение шва включает в себя только штрихи.

Параметры по умолчанию

Эта кнопка позволяет вернуть умолчательные настройки изображения стыкового шва, если предыдущий такой же шов был отрисован с параметрами, отличными от умолчательных.

Завершив настройку параметров, нажмите кнопку ОК для подтверждения сделанных изменений. Чтобы отказаться от них, нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров угловых сварных швов

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Параметры выбора параметров сварного углового сварного шва. В нем можно изменить умолчательные настройки изображения сварного шва выбранного типа или катета сварного шва.

В полях диалога введите или выберите из списка значения геометрических параметров изображения. Элементы, размеры которых характеризуют эти параметры, показаны на слайде.

Опции диалога

Тип линии

Выберите из этого списка тип линии шва: Основная или Тонкая.

Рисовать видимую линию

Включите эту опцию, если линия шва, являющаяся линией видимого контура, должна быть отрисована. При выключенной опции изображение шва включает в себя только штрихи.

Рисовать невидимую линию

Включите эту опцию, если линия шва, являющаяся линией невидимого контура, должна быть отрисована. При выключенной опции изображение шва включает в себя только штрихи.

Параметры по умолчанию

Эта кнопка позволяет вернуть умолчательные настройки изображения углового шва, если предыдущий такой же шов был отрисован с параметрами, отличными от умолчательных.

Завершив настройку параметров, нажмите кнопку ОК для подтверждения сделанных изменений. Чтобы отказаться от них, нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров точечных сварных швов

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Параметры диалога выбора параметров точечного сварного шва. В нем можно изменить умолчательные настройки изображения сварного шва выбранного типа или катета сварного шва.

В полях диалога введите или выберите из списка значения геометрических параметров изображения. Элементы, размеры которых характеризуют эти параметры, показаны на слайде.

Если изображение шва должно содержать осевые линии, включите опцию Рисовать оси.

Из списка Тип линии выберите тип линии шва: Основная или Тонкая.

Кнопка Параметры по умолчанию позволяет вернуть умолчательные настройки изображения точечных швов, если предыдущий точечный шов был отрисован с параметрами, отличными от умолчательных.

Завершив настройку параметров, нажмите кнопку ОК для подтверждения сделанных изменений. Чтобы отказаться от них, нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров катетов сварных швов

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Параметры диалога выбора параметров катета сварного шва. В нем можно изменить умолчательные настройки изображения катета сварного шва.

В полях диалога введите или выберите из списка значения геометрических параметров А и В. При этом необходимо соблюдение следующих условий: А>0.1, А>В>0.1. Элементы, размеры которых характеризуют эти параметры, показаны на слайде.

Опции диалога

Тип линии контура

Выберите из этого списка тип линии контура: Основная или Тонкая.

Отрезки не рисовать

Включите эту опцию, если изображение катета не должно содержать отрезки.

Заполнение контура

Отключенная опция означает, что шов будет изображен только линиями. Включите ее, если изображение шва необходимо заштриховать или залить цветом.

Опция Штриховка позволяет заштриховать контур. Параметры штриховки следующие: цвет - черный, шаг - 0,01мм. При печати такая штриховка имитирует заливку, поэтому опцию Штриховка рекомендуется включить, если предполагается печать документа на векторном устройстве (например, перьевом плоттере), так как устройства этого типа не поддерживают заливку.

Опция Заливка позволяет залить контур цветом. Заливку рекомендуется использовать во всех остальных случаях. Кнопка Цвет позволяет настроить цвет заливки. По умолчанию для заливки установлен черный цвет.

Параметры по умолчанию

Эта кнопка позволяет вернуть умолчательные настройки изображения катета шва, если предыдущий катет был отрисован с параметрами, отличными от умолчательных.

Завершив настройку параметров, нажмите кнопку ОК для подтверждения сделанных изменений. Чтобы отказаться от них, нажмите кнопку Отмена.


Режимы работы с библиотекой

КОМПАС-3D обеспечивает четыре различных режима работы с подключенной библиотекой - окно, диалог, меню и панель. В каждом конкретном случае режим работы выбирается пользователем из соображений удобства. Переключение режима работы с библиотекой может быть выполнено в любой момент, даже во время выполнения какой-либо библиотечной функции.

В режиме меню структура библиотеки отображается в виде стандартного иерархического меню.

Если установлен режим диалога, на экране находится диалоговое окно, в левой части которого отображается список команд текущей библиотеки. Команды могут быть сгруппированы по разделам. В правой части диалога отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Чтобы вернуться к обычной работе с системой, необходимо обязательно завершить диалог библиотеки.

В режиме окна структура библиотеки отображается в стандартном окне Windows. Вы можете изменять размер окна библиотеки, а также сворачивать (минимизировать) его, оставляя на экране только пиктограмму. Основное преимущество режима окна состоит в том, что, в отличие от режимов меню и диалога, библиотека и основная система работают одновременно. Можно динамически переходить от основных команд системы к функциям библиотеки и наоборот.

В режиме панели структура библиотеки представлена на отдельной вкладке в окне Менеджера библиотеке. Вы можете изменять размер любой области вкладки. Преимущество режима панели состоит в возможности просмотра слайдов, соответствующих командам библиотеки. Как и в режиме окна, библиотека и основная система работают одновременно.

________________

Смотрите также

Работа с библиотекой в режиме меню

Работа с библиотекой в режиме диалога

Работа с библиотекой в режиме окна

Работа с библиотекой в режиме панели


Общие сведения о библиотеках

Существует огромное количество деталей и узлов, подобных по форме и отличающихся лишь своими параметрами - размерами.

При работе с КОМПАС-3D Вы можете сохранять созданные изображения и модели в файлах, а затем вставлять их в новые документы. Однако это не всегда удобно, так как каждый раз после вставки фрагмента или модели приходится редактировать объект для получения необходимых размеров.

Для упрощения и ускорения разработки чертежей и сборок, содержащих типовые и стандартизованные детали (крепеж, пружины, подшипники, резьбовые отверстия, канавки, элементы электросхем, строительные конструкции и т.п.) очень удобно применять готовые параметрические библиотеки.

Библиотека - это приложение, созданное для расширения стандартных возможностей КОМПАС-3D и работающее в его среде. Типичными примерами приложений являются поставляемая вместе с системой библиотека KOMPAS.RTW (она содержит команды построения изображений часто встречающихся геометрических фигур, гладких и резьбовых отверстий и т.д.), а также такие продукты семейства КОМПАС, как библиотека стандартных машиностроительных элементов и библиотека крепежа, значительно ускоряющие проектирование сборочных моделей и оформление сборочных чертежей.

Прикладная библиотека может быть создана в одной из стандартных сред программирования для Windows (Borland C++, Microsoft Visual C++, Borland Pascal и т.д.) с использованием функций специального комплекта разработки приложений КОМПАС-МАСТЕР. По своей архитектуре библиотека является стандартным динамически подключаемым модулем (DLL) Windows. По умолчанию файлы библиотек имеют расширения *.DLL или *.RTW.

В прикладных библиотеках через языковые средства могут использоваться все возможности КОМПАС-3D, предоставляемые при интерактивной работе (создание и редактирование объектов, работа с моделью документа, открытие и сохранение чертежей и фрагментов и т.д.)

Следует отметить, что возможности использования библиотек отнюдь не ограничиваются простым вводом в чертеж параметризованных стандартных элементов. Библиотека может представлять из себя сложную, ориентированную на конкретную задачу подсистему автоматизированного проектирования, которая после выполнения проектных расчетов формирует готовые конструкторские документы или их комплекты. Можно сказать, что в виде прикладных библиотек вполне реально разрабатывать целые СAПP объектов определенного класса.

КОМПАС-3D не накладывает никаких ограничений на размер и сложность функций библиотек, а скорость исполнения библиотечных функций зависит в основном от характеристик компьютера (объем оперативной памяти, скорость доступа к жесткому диску и т.д.).

КОМПАС-3D поддерживает одновременную работу с несколькими подключенными библиотеками. Режимы работы с библиотекой могут быть различными (окно, диалог, меню или панель).

После подключения библиотеки к системе пользователь выбирает нужную функцию из ее каталога и запускает на исполнение.


Подключение библиотеки

Прежде чем функции какой-либо прикладной библиотеки можно будет использовать при работе, необходимо подключить эту библиотеку к системе.

Для подключения библиотеки к КОМПАС-3D выполните следующие действия.

1.	Вызовите команду Сервис - Менеджер библиотек.

На экране появится окно Менеджера библиотек.

2.	В списке библиотек (он находится в правой части первой вкладки) выделите имя нужной библиотеки и вызовите команду Подключить из контекстного меню.

Для быстрого подключения выбранной библиотеки можно щелкнуть мышью в поле рядом с ее названием.

3.	Выбранная библиотека подключается в установленном для нее режиме: меню, окно, диалог или панель. В поле рядом с названием библиотеки появляется красная "галочка" - признак того, что библиотека подключена.

Названия всех подключенных к системе прикладных библиотек отображаются как команды в меню Библиотека.

________________

Смотрите также

Изменение режима работы с библиотекой


Изменение режима работы с библиотекой

При добавлении библиотеки в Менеджер Вы можете установить нужный режим, выбрав соответствующую опцию в диалоге свойств добавляемой библиотеки.

Когда библиотека уже добавлена в Менеджер, для изменения режима ее работы можно использовать команды Меню, Диалог, Окно и Панель из контекстного меню названия библиотеки. Вы можете изменить режим работы как подключенной, так и неподключенной библиотеки. При этом не имеет значения, какой режим установлен для библиотеки в настоящий момент.

Замечание. Изменение режима работы возможно только для прикладных библиотек; библиотеки моделей *.l3d и библиотеки фрагментов *.lfr имеют только один режим - панель.


Одновременная работа с несколькими библиотеками

КОМПАС-3D позволяет подключить и использовать при работе с документами до двадцати пяти прикладных библиотек одновременно. Однако следует помнить, что каждое подключение библиотеки приводит к уменьшению свободных системных ресурсов.

Список всех подключенных библиотек отображается в виде команд в меню Библиотека. Чтобы перейти к работе с какой-либо библиотекой, достаточно выбрать команду с ее названием из этого меню.

Наиболее удобно при работе с несколькими библиотеками установить для каждой из них режим окна или панели. Тогда Вы сможете видеть окна библиотек одновременно с окном документа и быстро переключаться между ними.

Если некоторые библиотеки не нужны в данный момент, но Вы не хотите отключать их от системы, освободите место на экране, минимизируя окна этих библиотек. Когда они вновь понадобятся, Вы сможете быстро восстановить нормальное отображение окон и обратиться к библиотечным функциям.


Отключение библиотеки

Если прикладная библиотека, подключенная ранее к системе, больше не требуется для работы, можно отключить ее. При отключении библиотеки высвобождаются ресурсы компьютера (в первую очередь оперативная память), выделенные для работы с ней.

1.	Вызовите команду Сервис - Менеджер библиотек.

На экране появится окно Менеджера библиотек.

2.	В списке библиотек (он находится в правой части первой вкладки Менеджера) выделите имя нужной библиотеки и вызовите команду Подключить из контекстного меню.

Для быстрого отключения выбранной библиотеки можно щелкнуть мышью в поле рядом с ее названием в списке (когда библиотека подключена, в этом поле отображается "галочка").

При работе в режиме диалога можно также отключить текущую библиотеку от системы, нажав кнопку Отключить.


Работа с библиотекой в режиме диалога
Работа с прикладной библиотекой в режиме диалога

В левой части диалога отображается список команд текущей библиотеки, которые могут быть сгруппированы по разделам. Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания раздела.

В правой части диалога отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите кнопку ОК. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

Чтобы изменить режим работы с библиотекой, нажмите кнопку Режим.

Вы можете отключить текущую библиотеку от системы, нажав кнопку Отключить.

Для завершения диалога работы с библиотекой без запуска какой-либо команды нажмите кнопку Отмена.


Работа с библиотекой в режиме окна
Работа с прикладной библиотекой в режиме окна

Работа с библиотекой ведется как со стандартным окном Windows. Вы можете изменять размер окна библиотеки, а также сворачивать (минимизировать) его, оставляя на экране только пиктограмму.

В левой части окна отображается список команд текущей библиотеки, которые могут быть сгруппированы по разделам. Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания раздела.

В правой части окна отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите клавишу <Enter>. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

Для закрытия окна библиотеки нажмите системную кнопку Закрыть в правом верхнем углу окна.


Работа с библиотекой в режиме панели
Работа с прикладной библиотекой в режиме панели

Панель библиотеки располагается на вкладке Менеджера библиотек.

Команды работы с библиотекой находятся в контекстном меню вкладки.

На панели библиотеки может располагаться несколько окон. В одном из них показана структура (список разделов) библиотеки. В другом - список названий команд и набор слайдов (значков), которые соответствуют пунктам выделенного в списке раздела библиотеки. Третье окно служит для просмотра слайда, выделенного в списке команд. Вы можете изменять размер панели или любого окна на ней.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите клавишу <Enter> или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.


Работа с библиотекой в режиме меню
Работа с прикладной библиотекой в режиме меню

В этом режиме структура библиотеки отображается в виде стандартного иерархического меню.

Название библиотеки отображается в виде команды в меню Библиотеки. При вызове этой команды раскрывается вложенное меню, содержащее функции библиотеки в виде команд (они могут быть сгруппированы по разделам).

Для запуска функции на исполнение выберите из меню Библиотеки команду меню с названием нужной функции.


Окно Менеджера библиотек

Менеджер библиотек предназначен для управления библиотеками.

Для включения и отключения окна Менеджера библиотек служит команда Сервис - Менеджер библиотек.

Вы можете прикрепить окно Менеджера к любой из границ Главного окна системы.

Окно Менеджера библиотек содержит несколько вкладок. На первой из них отображается структура (список разделов) Менеджера библиотек.

Если в разделе имеются подключенные библиотеки, то его пиктограмма отображается серым цветом, если нет - голубым.

На остальных вкладках Менеджера отображается содержимое подключенных на данный момент библиотек фрагментов, моделей и прикладных библиотек, работающих в режиме панели.

Подключенные библиотеки отмечены красной "галочкой" на первой вкладке.

Для работы с Менеджером и с библиотеками предназначены команды контекстных меню вкладок.


Библиотека фрагментов

Каждая библиотека фрагментов представляет собой отдельный файл с расширением .lfr. Фрагменты библиотеки не являются отдельными файлами на диске, а входят составными частями в единый файл библиотеки. Фрагменты хранятся в виде упорядоченных списков в подразделах и корневом разделе библиотеки. Имена фрагментов и разделов библиотеки могут состоять из любых символов, количество фрагментов и разделов не ограничено.

При создании раздела библиотеки или добавлении фрагмента можно ввести произвольный комментарий.


Библиотека моделей

Каждая библиотека моделей представляет собой отдельный файл с расширением .l3d. Модели библиотеки не являются отдельными файлами на диске, а входят составными частями в единый файл библиотеки. Модели хранятся в виде упорядоченных списков в подразделах и корневом разделе библиотеки. Имена моделей и разделов библиотеки могут состоять из любых символов, количество моделей и разделов не ограничено.

При создании раздела библиотеки или добавлении модели можно ввести комментарий. Комментарий может быть многострочным и иметь произвольную форму. Допускается многократное редактирование комментария.


Прикладная библиотека (определение)
Прикладная библиотека

Библиотека - это приложение, созданное для расширения стандартных возможностей КОМПАС и работающее в его среде.

Прикладная библиотека может быть создана в одной из стандартных сред программирования для Windows (Borland C++, Microsoft Visual C++, Borland Pascal и т.д.) с использованием функций специального комплекта разработки приложений КОМПАС-МАСТЕР. По своей архитектуре библиотека является стандартным динамически подключаемым модулем (DLL) Windows. По умолчанию файлы библиотек имеют расширения *.DLL или *.RTW.

В прикладных библиотеках через языковые средства могут использоваться все возможности КОМПАС, предоставляемые при интерактивной работе (создание и редактирование объектов, работа с моделью документа, открытие и сохранение чертежей и фрагментов и т.д.)