Назначение библиотеки

Изделия из листового материала широко применяются в различных отраслях промышленности. Если изделия изготавливаются серийно и при этом имеют сложную форму, то точность изготовления и экономное расходование материала во многом могут быть обеспечены высоким техническим уровнем выполнения рабочей документации. Библиотека построения разверток позволяет автоматизировать трудоемкие расчеты и построения и значительно ускорить создание рабочих чертежей на заготовки подобных деталей.

Библиотека позволяет создавать развертки деталей, имеющих форму:

-	усеченного цилиндра,

-	прямого кругового конуса,

-	усеченного прямого кругового конуса,

-	кругового конуса, усеченного не параллельно основанию,

-	наклонного кругового конуса, усеченного параллельно основанию,

-	тройника.

Кроме этого, дополнительно можно создать текстовый файл, содержащий информацию о расчетных точках контура развертки. Это может потребоваться для изготовления заготовок деталей на станках с ЧПУ.

______________

Смотрите также

Подключение библиотеки

Режимы работы с библиотекой

Изменение режима работы с библиотекой


Диалог настройки конфигурации библиотеки. Материал
Конфигурация библиотеки.
Вкладка Материал

Элементы управления, расположенные на этой вкладке, позволяют выполнить следующие настройки:

- выбрать материал листовых деталей, используемый по умолчанию,

- задать параметры для расчетов криволинейных контуров разверток и определения массы детали.

Библиотека построения разверток интегрирована с Библиотекой материалов и сортаментов и Справочником Материалы и сортаменты. На компьютере может быть установлен любой из этих справочников. Для обозначения Библиотеки материалов и сортаментов или Справочника материралов и сортаментов далее используется обозначения Справочник.

Обозначение

Это поле позволяет выполнить следующие действия:

- задать материал листового тела, используя Справочник,

- задать материал листового тела, используя файл текстовых шаблонов,

- удалить обозначение материала.

Чтобы использовать Справочник для задания материала листового тела, вызовите команду контекстного меню Библиотека материалов и сортаментов... На экране появится окно Справочника. Вы можете вставить из Справочника обозначения объектов класса Материал или Экземпляр сортамента. При выборе объекта класса Материал на экране появится предупреждающее сообщение о необходимости дополнительно указать толщину листа.

Замечание. Для получения детальных инструкций по работе со Справочником используйте его справочную систему.

После выбора объекта его обозначение появится в поле Обозначение. Окно Справочника будет закрыто.

Чтобы ввести обозначение материала, используя текстовые шаблоны, вызовите из контекстного меню команду Вставить текст.... На экране появится диалог Текстовые шаблоны. В этом диалоге выберите нужное обозначение материала или создайте новое и вызовите команду Вставить в документ. Диалог будет автоматически закрыт. Выбранное обозначение появится в поле Обозначение.

Замечание. Для получения детальных инструкций по работе с текстовыми шаблонами используйте справочную систему системы КОМПАС.

Чтобы удалить обозначение материала из поля Обозначение вызовите из контекстного меню команду Удалить обозначение.

Плотность

Поле позволяет задать значение плотности материала.

Значение плотности может быть задано следующими способами:

- с использованием Справочника,

- с использованием справочного файла плотностей системы КОМПАС,

- с клавиатуры.

Если материал листового тела выбран из Справочника, поле заполняется автоматически.

Чтобы использовать справочный файл плотностей, сделайте двойной щелчок в этом поле или нажмите кнопку Плотность. На экране появится диалог Плотность материалов. Выберите материал из списка и закройте диалог. В поле Плотность появится новое значение.

Чтобы задать значение с клавиатуры, введите его и нажмите <Enter>.

Толщина листа

Поле позволяет задать значение толщины листового материала.

Значение толщины может быть задано следующими способами:

- с использованием Справочника,

- с клавиатуры.

Если материал листового тела выбран с использованием Справочника, причем был выбран объект класса Экземпляр сортамента, поле заполняется автоматически.

Чтобы задать значение с клавиатуры, введите его и нажмите <Enter>.

Замечание. Толщина и плотность материала используются для подсчета массы изделия. Полученное значение массы и обозначение материала передаются в соответствующие графы основной надписи на чертеже.

Коэффициент положения нейтрального слоя.

Элементы управления группы позволяют задать значение коэффициента положения нейтрального слоя.

Вариант k = 0.5 - расчет по средней линии позволяет выполнить расчет по средней линии; коэффициент положения нейтрального слоя принимается равным 0,5.

Вариант автоматический подбор коэффициента для сталей 10-20 обеспечивает выбор значение коэффициента k из справочной таблицы.

Вариант пользовательский коэффициент позволяет ввести произвольное значение коэффициента из интервала от 0,1 до 0,5.

Опция Использовать по умолчанию позволяет использовать заданные на вкладке Материал значения параметров листового тела по умолчанию для всех разверток. При необходимости вы сможете изменить эти значения для каждой конкретной развертки.

_____________

Смотрите также

Конфигурация библиотеки. Вкладка Формат


Коэффициент положения нейтрального слоя

Коэффициент положения нейтрального слоя (коэффициент нейтрального слоя) определяет положение нейтрального слоя по толщине сгибаемого тела. Он используется для определения длин развернутых участков.

Длина нейтрального слоя в сгибе не изменяется при его разгибании. При увеличении коэффициента нейтральный слой смещается к внешней поверхности сгиба, а длина развернутого участка увеличивается. При уменьшении коэффициента происходят обратные изменения.

Значение коэффициента нейтрального слоя зависит от физических характеристик материала, его толщины и радиуса сгиба.

Подробнее...


Определение длины развертки с помощью коэффициента К
Определение длины развертки сгиба
с помощью коэффициента нейтрального слоя

Длина развертки определяется исходя из предположения наличия в сгибе нейтрального слоя.

Нейтральный слой - слой материала детали, который не деформируется при сгибании.

Линия пересечения нейтрального слоя сгиба с плоскостью, перпендикулярной линии сгиба, называется нейтральной линией.

Длина развертки цилиндрической части сгиба находится как длина нейтральной линии в ней:

,

где L – длина нейтрального слоя; R – внутренний радиус cгиба; S – толщина листового материала; K – коэффициент нейтрального слоя;  – угол сгиба.

Коэффициент К определяет положение нейтрального слоя:

,

где

t – расстояние от внутренней поверхности сгиба до нейтрального слоя.


Значения k для сталей 10-20
Значения коэффициента k
при гибке прямоугольных заготовок
из стали марок 10-20 на 90 градусов

r/s	K
0.5	0.38
0.6	0.385
0.8	0.405
1.0	0.42
1.5	0.44
1.8	0.45
2	0.455
2.5	0.46
3	0.47
4	0.475
5	0.48


Диалог настройки конфигурации библиотеки. Формат
Конфигурация библиотеки.
Вкладка Формат

Формат листа, на котором выполняется построение, и масштаб изображения развертки взаимосвязаны. Библиотека автоматически подбирает масштаб так, чтобы виды детали и изображение развертки поместились на листе заданного формата.

Элементы управления, расположенные на этой вкладке позволяют выбрать формат листа, на котором по умолчанию будут выполняться чертежи разверток.

Текущий формат

В поле отображается обозначение формата листа, на котором по умолчанию будут выполняться чертежи разверток.

Выбор формата...

Кнопка позволяет выбрать формат листа. После ее нажатия на экране появится диалог выбора формата. В этом диалоге можно выбрать один из стандартных форматов или указать размеры листа нестандартного (пользовательского) формата.

Чтобы указанный формат использовался по умолчанию для создания чертежей разверток, включите опцию Использовать по умолчанию.

Чтобы чертежи разверток создавались на листах того же формата, который задан при настройке системы КОМПАС для новых чертежей, выключите опцию Использовать по умолчанию. В этом случае формат, указанный в поле Текущий формат, будет игнорироваться.

Замечание. Для получения детальных инструкций по настройке системы КОМПАС используйте справочную систему системы КОМПАС.

_____________

Смотрите также

Конфигурация библиотеки. Вкладка Материал


Диалог настройки параметров цилиндрического патрубка (тип 1). Геометрия
Диалог настройки параметров цилиндрического патрубка тип 1.
Вкладка Геометрия

На этой вкладке можно указать размеры цилиндрического патрубка тип 1 и параметры построения его развертки.

Задайте значение внешнего диаметра D патрубка в миллиметрах.

Выберите один из трех возможных вариантов задания остальных параметров патрубка:

-	по высоте H и углу A;

-	по высоте h и углу A;

-	по высотам H и h.

В зависимости от выбранного варианта станут доступными соответствующие поля для ввода параметров. Введите в них нужные значения.

Угол стыка B

Введите требуемые значения угла стыка (в градусах).

Укажите точность построения в поле Количество шагов. Это число показывает количество расчетных точек, описывающих кривую развертки. Чем больше расчетных точек, тем выше точность построения развертки.

Замечание. Если библиотека построения разверток вызвана при работе с библиотекой элементов сосудов и аппаратов или библиотекой проектирования систем вентиляции, то поля вкладки уже содержат значения, заданные для элемента при проектировании его с помощью этой библиотеки.

_____________

Смотрите также

Вкладка Материал

Вкладка Оформление


Диалог настройки параметров цилиндрического патрубка (тип 1). Материал
Диалог настройки параметров цилиндрического патрубка тип 1.
Вкладка Материал

Элементы управления, расположенные на этой вкладке, позволяют выполнить следующие настройки:

- выбрать материал листовых деталей, используемый для конкретного изделия,

- задать параметры для расчетов криволинейных контуров разверток и определения массы детали.

Замечание. После открытия этой вкладки значения параметров материала листового тела соответствуют умолчательным, которые заданы при настройке конфигурации библиотеки. Если конфигурация библиотеки не настраивалась или опция Использовать по умолчанию не была включена при настройке, то при открытии вкладки Материал текущие настройки будут иметь значения предыдущего сеанса работы в библиотеке.

Библиотека построения разверток интегрирована с Библиотекой материалов и сортаментов и Справочником Материалы и сортаменты. На компьютере может быть установлен любой из этих справочников. Для обозначения Библиотеки материалов и сортаментов или Справочника материралов и сортаментов используется обозначения Справочник.

Обозначение

Это поле позволяет выполнить следующие действия:

- задать материал листового тела, используя Справочник,

- задать материал листового тела, используя файл текстовых шаблонов,

- удалить обозначение материала.

Чтобы использовать Справочник для задания материала листового тела, вызовите команду контекстного меню Библиотека материалов и сортаментов... На экране появится окно Справочника. Вы можете вставить из Справочника обозначения объектов класса Материал или Экземпляр сортамента. При выборе объекта класса Материал на экране появится предупреждающее сообщение о необходимости дополнительно указать толщину листа.

Замечание. Для получения детальных инструкций по работе со Справочником, используйте его справочную систему.

После выбора объекта его обозначение появится в поле Обозначение. Окно Справочника будет закрыто.

Чтобы ввести обозначение материала, используя текстовые шаблоны, вызовите из контекстного меню команду Вставить текст.... На экране появится диалог Текстовые шаблоны. В этом диалоге выберите нужное обозначение материала или создайте новое и вызовите команду Вставить в документ. Диалог будет автоматически закрыт. Выбранное обозначение появится в поле Обозначение.

Замечание. Для получения детальных инструкций по работе с текстовыми шаблонами, используйте справочную систему системы КОМПАС.

Чтобы удалить обозначение материала из поля Обозначение вызовите из контекстного меню команду Удалить обозначение.

Плотность

Поле позволяет задать значение плотности материала.

Значение плотности может быть задано следующими способами:

- с использованием Справочника,

- с использованием справочного файла плотностей системы КОМПАС,

- с клавиатуры.

Если материал листового тела выбран из Справочника, поле заполняется автоматически.

Чтобы использовать справочный файл плотностей, сделайте двойной щелчок в этом поле или нажмите кнопку Плотность. На экране появится диалог Плотность материалов. Выберите материал из списка и закройте диалог. В поле Плотность появится новое значение.

Чтобы задать значение с клавиатуры, введите его и нажмите <Enter>.

Толщина листа

Поле позволяет задать значение толщины листового материала.

Значение толщины может быть задано следующими способами:

- с использованием Справочника,

- с клавиатуры.

Если материал листового тела выбран с использованием Справочника, причем был выбран объект класса Экземпляр сортамента, поле заполняется автоматически.

Чтобы задать значение с клавиатуры, введите его и нажмите <Enter>.

Замечание. Толщина и плотность материала используются для подсчета массы изделия. Полученное значение массы и обозначение материала передаются в соответствующие графы основной надписи на чертеже.

Коэффициент положения нейтрального слоя.

Элементы управления группы позволяют задать значение коэффициента положения нейтрального слоя.

Вариант k = 0.5 - расчет по средней линии позволяет выполнить расчет по средней линии; коэффициент положения нейтрального слоя принимается равным 0,5.

Вариант автоматический подбор коэффициента для сталей 10-20 обеспечивает выбор значение коэффициента k из справочной таблицы.

Вариант пользовательский коэффициент позволяет ввести произвольное значение коэффициента из интервала от 0,1 до 0,5.

_____________

Смотрите также

Вкладка Геометрия

Вкладка Оформление


Диалог настройки параметров цилиндрического патрубка (тип 1). Оформление
Диалог настройки параметров цилиндрического патрубка тип 1.
Вкладка Оформление

Элементы управления, расположенные на этой вкладке, позволяют управлять количеством и размещением размеров контура криволинейного профиля (размеры наносятся в соответствии с ГОСТ 2.307-68).

Описание элементов управления

Образмеривать кривые

Если эта опция выключена, размеры контура криволинейного профиля развертки не проставляются. На чертеже автоматически проставляются только габаритные размеры детали.

Включите эту опцию, если требуется автоматически образмерить криволинейный контур развертки.

Количество размеров

Укажите количество размеров, заполнив одно из полей – Количество шагов или Шаг. Значения в этих полях связаны соотношением

t=L/n,

где 	t – шаг простановки размеров, мм;

L – разметочный размер (длина развертки по оси ОХ), мм;

n – количество шагов заданного размера.

Замечание. Количество шагов из группы опций Количество размеров рекомендуется устанавливать не больше Количества шагов из группы Точность построения на вкладке Геометрия.

Размеры

Выберите способ расположения размеров относительно криволинейного контура развертки: между линиями контура или от вспомогательной линии.

После указания всех параметров построения нажмите кнопку Применить и оцените предложенное системой изображение. Если вы хотите выбрать другой формат листа, нажмите кнопку Формат... для вызова диалога выбора формата листа. После указания нового формата изображение будет перестроено на листе вновь выбранного формата.

Показывать толщину стенки

Опция позволяет управлять отображением невидимых линий внутренних и торцевых поверхностей. Если опция выключена, отображаются только линии отрисовки внешней поверхности.

По умолчанию опция включена.

Разрез главного вида

Опция позволяет отображать главный вид в разрезе по оси цилиндра. Опция доступна, если включена опция Показывать толщину стенки.

Когда вы подберете нужный формат документа и убедитесь, что параметры цилиндра введены верно, нажмите кнопку ОК для подтверждения построения развертки. Изображение развертки усеченного цилиндра будет зафиксировано в чертеже.

После этого средствами КОМПАС можно проставить технологические обозначения, заполнить технические требования и штамп, т.е. окончательно оформить чертеж развертки.

_____________

Смотрите также

Вкладка Геометрия

Вкладка Материал


Диалог настройки параметров цилиндрического патрубка (тип 2). Геометрия
Диалог настройки параметров цилиндрического патрубка тип 2.
Вкладка Геометрия

В этом диалоге можно указать размеры цилиндрического патрубка тип 2 и параметры построения его развертки.

Задайте значение внешнего диаметра D патрубка в миллиметрах.

Выберите один из трех возможных вариантов задания других параметров патрубка:

-	по высоте h и углам A1, A2;

-	по высоте H и углам A1, A2;

-	по высотам H, h и углу A1.

В зависимости от выбранного варианта станут доступными соответствующие поля для ввода параметров. Введите в них нужные значения.

Угол А1

Введите в это поле значение угла наклона верхней секущей плоскости к горизонтальной плоскости (в градусах). Верхняя секущая плоскость принимается за базовую, она всегда перпендикулярна плоскости экрана.

Угол A2

Введите в это поле значение угла наклона нижней секущей плоскости к горизонтальной плоскости (в градусах).

Положение нижней секущей плоскости относительно верхней задается углом поворота.

Угол поворота нижней секущей плоскости

Введите требуемое значение угла поворота нижней секущей плоскости вокруг оси патрубка (в градусах).

Во всех случаях, когда Угол поворота нижней секущей плоскости не равен 0 или 180 градусам, библиотека создает дополнительный вид А со значком "повернуто". Это вид предназначен, в основном, для того, чтобы проставить угол В, который на других проекциях патрубка не отображается.

Угол стыка B

Введите требуемые значения угла стыка (в градусах).

Укажите точность построения в поле Количество шагов. Это число показывает количество расчетных точек, описывающих кривую развертки. Чем больше расчетных точек, тем выше точность построения развертки.

_____________

Смотрите также

Вкладка Материал

Вкладка Оформление


Диалог настройки параметров цилиндрического патрубка (тип 2). Материал
Диалог настройки параметров цилиндрического патрубка тип 2.
Вкладка Материал

Элементы управления, расположенные на этой вкладке, позволяют выполнить следующие настройки:

- выбрать материал листовых деталей, используемый для конкретного изделия,

- задать параметры для расчетов криволинейных контуров разверток и определения массы детали.

Замечание. После открытия этой вкладки значения параметров материала листового тела соответствуют умолчательным, которые заданы при настройке конфигурации библиотеки. Если конфигурация библиотеки не настраивалась или опция Использовать по умолчанию не была включена при настройке, то при открытии вкладки Материал текущие настройки будут иметь значения предыдущего сеанса работы в библиотеке.

Библиотека построения разверток интегрирована с Библиотекой материалов и сортаментов и Справочником Материалы и сортаменты. На компьютере может быть установлен любой из этих справочников. Для обозначения Библиотеки материалов и сортаментов или Справочника материралов и сортаментов используется обозначения Справочник.

Обозначение

Это поле позволяет выполнить следующие действия:

- задать материал листового тела, используя Справочник,

- задать материал листового тела, используя файл текстовых шаблонов,

- удалить обозначение материала.

Чтобы использовать Справочник для задания материала листового тела, вызовите команду контекстного меню Библиотека материалов и сортаментов... На экране появится окно Справочника. Вы можете вставить из Справочника обозначения объектов класса Материал или Экземпляр сортамента. При выборе объекта класса Материал на экране появится предупреждающее сообщение о необходимости дополнительно указать толщину листа.

Замечание. Для получения детальных инструкций по работе со Справочником, используйте его справочную систему.

После выбора объекта его обозначение появится в поле Обозначение. Окно Справочника будет закрыто.

Чтобы ввести обозначение материала, используя текстовые шаблоны, вызовите из контекстного меню команду Вставить текст.... На экране появится диалог Текстовые шаблоны. В этом диалоге выберите нужное обозначение материала или создайте новое и вызовите команду Вставить в документ. Диалог будет автоматически закрыт. Выбранное обозначение появится в поле Обозначение.

Замечание. Для получения детальных инструкций по работе с текстовыми шаблонами, используйте справочную систему системы КОМПАС.

Чтобы удалить обозначение материала из поля Обозначение вызовите из контекстного меню команду Удалить обозначение.

Плотность

Поле позволяет задать значение плотности материала.

Значение плотности может быть задано следующими способами:

- с использованием Справочника,

- с использованием справочного файла плотностей системы КОМПАС,

- с клавиатуры.

Если материал листового тела выбран из Справочника, поле заполняется автоматически.

Чтобы использовать справочный файл плотностей, сделайте двойной щелчок в этом поле или нажмите кнопку Плотность. На экране появится диалог Плотность материалов. Выберите материал из списка и закройте диалог. В поле Плотность появится новое значение.

Чтобы задать значение с клавиатуры, введите его и нажмите <Enter>.

Толщина листа

Поле позволяет задать значение толщины листового материала.

Значение толщины может быть задано следующими способами:

- с использованием Справочника,

- с клавиатуры.

Если материал листового тела выбран с использованием Справочника, причем был выбран объект класса Экземпляр сортамента, поле заполняется автоматически.

Чтобы задать значение с клавиатуры, введите его и нажмите <Enter>.

Замечание. Толщина и плотность материала используются для подсчета массы изделия. Полученное значение массы и обозначение материала передаются в соответствующие графы основной надписи на чертеже.

Коэффициент положения нейтрального слоя.

Элементы управления группы позволяют задать значение коэффициента положения нейтрального слоя.

Вариант k = 0.5 - расчет по средней линии позволяет выполнить расчет по средней линии; коэффициент положения нейтрального слоя принимается равным 0,5.

Вариант автоматический подбор коэффициента для сталей 10-20 обеспечивает выбор значение коэффициента k из справочной таблицы.

Вариант пользовательский коэффициент позволяет ввести произвольное значение коэффициента из интервала от 0,1 до 0,5.

_____________

Смотрите также

Вкладка Геометрия

Вкладка Оформление


Диалог настройки параметров цилиндрического патрубка (тип 2). Оформление
Диалог настройки параметров цилиндрического патрубка тип 2.
Вкладка Оформление

Элементы управления, расположенные на этой вкладке, позволяют управлять количеством и размещением размеров контура криволинейного профиля (размеры наносятся в соответствии с ГОСТ 2.307-68).

Описание элементов управления

Образмеривать кривые

Если эта опция выключена, размеры контура криволинейного профиля развертки не отображаются. На чертеже автоматически проставляются только габаритные и справочные размеры детали.

Включите эту опцию, если требуется автоматически образмерить криволинейный контур развертки.

Количество размеров

Укажите количество размеров, заполнив одно из полей – Количество шагов или Шаг. Значения в этих полях связаны соотношением

t=L/n,

где 	t – шаг простановки размеров, мм;

L – разметочный размер (длина развертки по оси ОХ), мм;

n – количество шагов заданного размера.

Замечание. Количество шагов из группы опций Количество размеров рекомендуется устанавливать не больше Количества шагов из группы Точность построения на вкладке Геометрия.

Размеры

Выберите способ расположения размеров относительно криволинейного контура развертки: между линиями контура или от вспомогательной линии.

При равных углах наклона секущих плоскостей (угол А = углу В) и углу поворота нижней секущей плоскости 0 градусов развертка патрубка симметрична относительно оси ОХ. Поэтому при включенной опции от вспомогательной линии образмеривается только верхний криволинейный профиль развертки.

При различных углах наклона верхней и нижней секущих плоскостей (угол А не равен углу В) образмериваются от вспомогательной линии обе кривые профиля развертки. Опция между линиями контура недоступна.

В некоторых частных случаях возможно автоматическое проставление размеров между линиями контура и от вспомогательной линии одновременно.

Показывать толщину стенки

Опция позволяет управлять отображением невидимых линий внутренних и торцевых поверхностей. Если опция выключена, отображаются только линии отрисовки внешней поверхности.

По умолчанию опция включена.

Разрез главного вида

Опция позволяет отображать главный вид в разрезе по оси цилиндра. Опция доступна, если включена опция Показывать толщину стенки.

После указания всех параметров построения нажмите кнопку Применить и оцените предложенное системой изображение. Если вы хотите выбрать другой формат листа, нажмите кнопку Формат... для вызова диалога выбора формата листа. После указания нового формата изображение перестроится на листе вновь выбранного формата.

Когда вы подберете нужный формат документа и убедитесь, что параметры цилиндра введены верно, нажмите кнопку ОК для подтверждения построения развертки. Изображение развертки усеченного цилиндра будет зафиксировано в чертеже.

После этого средствами КОМПАС можно проставить технологические обозначения, заполнить технические требования и штамп, т.е. окончательно оформить чертеж развертки.

_____________

Смотрите также

Вкладка Геометрия

Вкладка Материал


Диалог настройки параметров конического патрубка (тип 1). Геометрия
Диалог настройки параметров конического патрубка типов 1 и 4.
Вкладка Геометрия

В этом диалоге можно указать размеры конического патрубка тип 1 и тип 4 и параметры построения его развертки.

Выберите один из вариантов задания параметров патрубка тип 1:

-	по высоте H, диаметрам D и d;

-	по высоте H, диаметру D и углу A;

-	по высоте H, диаметру d и углу A;

-	по диаметрам D, d и углу A.

Выберите один из вариантов задания параметров патрубка тип 4:

-	по высоте H, диаметру D;

-	по высоте H, углу A;

-	по диаметру D, углу A.

В зависимости от выбранного варианта станут доступными соответствующие поля для ввода параметров. Задайте в них требуемые значения.

Сектор конуса

Опция позволяет управлять углом охвата конуса. Если опция выключена, угол охвата составляет 360 градусов. Если опция включена, можно задавать другие значения угла охвата.

По умолчанию опция выключена.

Угол охвата сектора C, гр

Введите в это поле значение угла охвата конуса. Поле доступно при включенной опции Сектор конуса.

Замечание. Если библиотека построения разверток вызвана при работе с библиотекой проектирования систем вентиляции, то поля вкладки уже содержат значения, заданные для элемента при проектировании его с помощью этой библиотеки.

_____________

Смотрите также

Вкладка Материал

Вкладка Оформление


Диалог настройки параметров конического патрубка тип 1. Материал
Диалог настройки параметров конического патрубка типов 1 и 4.
Вкладка Материал

Элементы управления, расположенные на этой вкладке, позволяют выполнить следующие настройки:

- выбрать материал листовых деталей, используемый для конкретного изделия,

- задать параметры для расчетов криволинейных контуров разверток и определения массы детали.

Замечание. После открытия этой вкладки значения параметров материала листового тела соответствуют умолчательным, которые заданы при настройке конфигурации библиотеки. Если конфигурация библиотеки не настраивалась или опция Использовать по умолчанию не была включена при настройке, то при открытии вкладки Материал текущие настройки будут иметь значения предыдущего сеанса работы в библиотеке.

Библиотека построения разверток интегрирована с Библиотекой материалов и сортаментов и Справочником Материалы и сортаменты. На компьютере может быть установлен любой из этих справочников. Для обозначения Библиотеки материалов и сортаментов или Справочника материралов и сортаментов используется обозначения Справочник.

Обозначение

Это поле позволяет выполнить следующие действия:

- задать материал листового тела, используя Справочник,

- задать материал листового тела, используя файл текстовых шаблонов,

- удалить обозначение материала.

Чтобы использовать Справочник для задания материала листового тела, вызовите команду контекстного меню Библиотека материалов и сортаментов... На экране появится окно Справочника. Вы можете вставить из Справочника обозначения объектов класса Материал или Экземпляр сортамента. При выборе объекта класса Материал на экране появится предупреждающее сообщение о необходимости дополнительно указать толщину листа.

Замечание. Для получения детальных инструкций по работе со Справочником, используйте его справочную систему.

После выбора объекта его обозначение появится в поле Обозначение. Окно Справочника будет закрыто.

Чтобы ввести обозначение материала, используя текстовые шаблоны, вызовите из контекстного меню команду Вставить текст.... На экране появится диалог Текстовые шаблоны. В этом диалоге выберите нужное обозначение материала или создайте новое и вызовите команду Вставить в документ. Диалог будет автоматически закрыт. Выбранное обозначение появится в поле Обозначение.

Замечание. Для получения детальных инструкций по работе с текстовыми шаблонами, используйте справочную систему системы КОМПАС.

Чтобы удалить обозначение материала из поля Обозначение вызовите из контекстного меню команду Удалить обозначение.

Плотность

Поле позволяет задать значение плотности материала.

Значение плотности может быть задано следующими способами:

- с использованием Справочника,

- с использованием справочного файла плотностей системы КОМПАС,

- с клавиатуры.

Если материал листового тела выбран из Справочника, поле заполняется автоматически.

Чтобы использовать справочный файл плотностей, сделайте двойной щелчок в этом поле или нажмите кнопку Плотность. На экране появится диалог Плотность материалов. Выберите материал из списка и закройте диалог. В поле Плотность появится новое значение.

Чтобы задать значение с клавиатуры, введите его и нажмите <Enter>.

Толщина листа

Поле позволяет задать значение толщины листового материала.

Значение толщины может быть задано следующими способами:

- с использованием Справочника,

- с клавиатуры.

Если материал листового тела выбран с использованием Справочника, причем был выбран объект класса Экземпляр сортамента, поле заполняется автоматически.

Чтобы задать значение с клавиатуры, введите его и нажмите <Enter>.

Замечание. Толщина и плотность материала используются для подсчета массы изделия. Полученное значение массы и обозначение материала передаются в соответствующие графы основной надписи на чертеже.

Коэффициент положения нейтрального слоя.

Элементы управления группы позволяют задать значение коэффициента положения нейтрального слоя.

Вариант k = 0.5 - расчет по средней линии позволяет выполнить расчет по средней линии; коэффициент положения нейтрального слоя принимается равным 0,5.

Вариант автоматический подбор коэффициента для сталей 10-20 обеспечивает выбор значение коэффициента k из справочной таблицы.

Вариант пользовательский коэффициент позволяет ввести произвольное значение коэффициента из интервала от 0,1 до 0,5.

_____________

Смотрите также

Вкладка Геометрия

Вкладка Оформление


Диалог настройки параметров патрубка конического тип 1. Оформление
Диалог настройки параметров конического патрубка типов 1 и 4.
Вкладка Оформление

Эта вкладка содержит опции, управляющие количеством и размещением размеров контура криволинейного профиля (размеры наносятся в соответствии с ГОСТ 2.307-68).

Описание элементов управления

Образмеривать кривые

Если эта опция выключена, размеры контура криволинейного профиля развертки не проставляются. На чертеже автоматически проставляются только габаритные размеры детали.

Включите эту опцию, если требуется автоматически образмерить криволинейный контур развертки.

Количество размеров сверху

Эта группа содержит опции, позволяющие указать количество размеров верхнего криволинейного контура развертки. Укажите количество размеров, заполнив одно из полей - Количество шагов или Шаг. Значения в этих полях связаны соотношением

t=L/n,

где 	t – шаг простановки размеров, мм;

L – разметочный размер (длина развертки по оси ОХ), мм;

n – количество шагов заданного размера.

Количество размеров снизу

Эта группа содержит опции, позволяющие указать количество размеров нижней дуги контура развертки. Укажите количество размеров, заполнив одно из полей – Количество шагов или Шаг, как для размеров сверху.

Замечание. Количество шагов из групп опций Количество размеров сверху и снизу рекомендуется устанавливать не больше Количества шагов из группы Точность построения на вкладке Геометрия.

Размеры

Выберите расположение размеров: ниже линии контура или выше линии контура развертки.

Показывать толщину стенки

Опция позволяет управлять отображением невидимых линий внутренних и торцевых поверхностей. Если опция выключена, отображаются только линии отрисовки внешней поверхности.

По умолчанию опция включена.

Разрез главного вида

Опция позволяет отображать главный вид в разрезе по оси конуса. Опция доступна, если включена опция Показывать толщину стенки.

После указания всех параметров построения нажмите кнопку Применить и оцените предложенное системой изображение. Если вы хотите выбрать другой формат листа, нажмите кнопку Формат... для вызова диалога выбора формата листа. После указания нового формата изображение перестроится на листе вновь выбранного формата.

Когда вы подберете нужный формат документа и убедитесь, что параметры патрубка введены верно, нажмите кнопку ОК для подтверждения построения развертки. Изображение развертки конического патрубка будет зафиксировано в чертеже.

После этого средствами КОМПАС можно проставить технологические обозначения, заполнить технические требования и штамп, т.е. окончательно оформить чертеж развертки.

_____________

Смотрите также

Вкладка Геометрия

Вкладка Материал


Диалог настройки параметров конического патрубка (тип 2). Геометрия
Диалог настройки параметров конического патрубка тип 2.
Вкладка Геометрия

В этом диалоге можно указать размеры конического патрубка тип 2 и параметры построения его развертки.

Выберите один из трех возможных вариантов задания конического патрубка тип 2:

-	по диаметру D, углу A, и высотам H1 и H2;

-	по диаметру D, углу A, высоте H1 и углу C;

-	по диаметру D, углу A, высоте H2 и углу C.

В зависимости от выбранного варианта станут доступными соответствующие поля для ввода параметров.

Угол стыка B

Введите требуемые значения угла стыка (в градусах).

Укажите точность построения в поле Количество шагов. Это число показывает количество расчетных точек, описывающих кривую развертки. Чем больше расчетных точек, тем выше точность построения развертки.

_____________

Смотрите также

Вкладка Материал

Вкладка Оформление


Диалог настройки параметров конического патрубка (тип 2). Материал
Диалог настройки параметров конического патрубка тип 2.
Вкладка Материал

Элементы управления, расположенные на этой вкладке, позволяют выполнить следующие настройки:

- выбрать материал листовых деталей, используемый для конкретного изделия,

- задать параметры для расчетов криволинейных контуров разверток и определения массы детали.

Замечание. После открытия этой вкладки значения параметров материала листового тела соответствуют умолчательным, которые заданы при настройке конфигурации библиотеки. Если конфигурация библиотеки не настраивалась или опция Использовать по умолчанию не была включена при настройке, то при открытии вкладки Материал текущие настройки будут иметь значения предыдущего сеанса работы в библиотеке.

Библиотека построения разверток интегрирована с Библиотекой материалов и сортаментов и Справочником Материалы и сортаменты. На компьютере может быть установлен любой из этих справочников. Для обозначения Библиотеки материалов и сортаментов или Справочника материралов и сортаментов используется обозначения Справочник.

Обозначение

Это поле позволяет выполнить следующие действия:

- задать материал листового тела, используя Справочник,

- задать материал листового тела, используя файл текстовых шаблонов,

- удалить обозначение материала.

Чтобы использовать Справочник для задания материала листового тела, вызовите команду контекстного меню Библиотека материалов и сортаментов... На экране появится окно Справочника. Вы можете вставить из Справочника обозначения объектов класса Материал или Экземпляр сортамента. При выборе объекта класса Материал на экране появится предупреждающее сообщение о необходимости дополнительно указать толщину листа.

Замечание. Для получения детальных инструкций по работе со Справочником, используйте его справочную систему.

После выбора объекта его обозначение появится в поле Обозначение. Окно Справочника будет закрыто.

Чтобы ввести обозначение материала, используя текстовые шаблоны, вызовите из контекстного меню команду Вставить текст.... На экране появится диалог Текстовые шаблоны. В этом диалоге выберите нужное обозначение материала или создайте новое и вызовите команду Вставить в документ. Диалог будет автоматически закрыт. Выбранное обозначение появится в поле Обозначение.

Замечание. Для получения детальных инструкций по работе с текстовыми шаблонами, используйте справочную систему системы КОМПАС.

Чтобы удалить обозначение материала из поля Обозначение вызовите из контекстного меню команду Удалить обозначение.

Плотность

Поле позволяет задать значение плотности материала.

Значение плотности может быть задано следующими способами:

- с использованием Справочника,

- с использованием справочного файла плотностей системы КОМПАС,

- с клавиатуры.

Если материал листового тела выбран из Справочника, поле заполняется автоматически.

Чтобы использовать справочный файл плотностей, сделайте двойной щелчок в этом поле или нажмите кнопку Плотность. На экране появится диалог Плотность материалов. Выберите материал из списка и закройте диалог. В поле Плотность появится новое значение.

Чтобы задать значение с клавиатуры, введите его и нажмите <Enter>.

Толщина листа

Поле позволяет задать значение толщины листового материала.

Значение толщины может быть задано следующими способами:

- с использованием Справочника,

- с клавиатуры.

Если материал листового тела выбран с использованием Справочника, причем был выбран объект класса Экземпляр сортамента, поле заполняется автоматически.

Чтобы задать значение с клавиатуры, введите его и нажмите <Enter>.

Замечание. Толщина и плотность материала используются для подсчета массы изделия. Полученное значение массы и обозначение материала передаются в соответствующие графы основной надписи на чертеже.

Коэффициент положения нейтрального слоя.

Элементы управления группы позволяют задать значение коэффициента положения нейтрального слоя.

Вариант k = 0.5 - расчет по средней линии позволяет выполнить расчет по средней линии; коэффициент положения нейтрального слоя принимается равным 0,5.

Вариант автоматический подбор коэффициента для сталей 10-20 обеспечивает выбор значение коэффициента k из справочной таблицы.

Вариант пользовательский коэффициент позволяет ввести произвольное значение коэффициента из интервала от 0,1 до 0,5.

_____________

Смотрите также

Вкладка Геометрия

Вкладка Оформление


Диалог настройки параметров конического патрубка (тип 2). Оформление
Диалог настройки параметров конического патрубка тип 2.
Вкладка Оформление

Эта вкладка содержит опции, управляющие количеством и размещением размеров контура криволинейного профиля (размеры наносятся в соответствии с ГОСТ 2.307-68).

Описание элементов управления

Образмеривать кривые

Если эта опция выключена, размеры контура криволинейного профиля развертки не проставляются. На чертеже автоматически проставляются только габаритные размеры детали.

Включите эту опцию, если требуется автоматически образмерить криволинейный контур развертки.

Возможны два варианта образмеривания верхнего криволинейного контура развертки, условно названные Размеры по кривой и Размеры по оси ОХ.

Размеры по кривой

При включении этой опции выносные линии проводятся из точек, полученных разбиением кривой на участки равной длины.

Размеры по оси ОХ

При включении этой опции выносные линии проводятся из точек пересечения кривой и вертикальных линий, проведенных через равные интервалы на длине развертки по оси OX.

Количество размеров сверху

При включенной опции Размеры по кривой количество размеров указывается в поле Количество шагов. Значение в поле Шаг определяется автоматически и недоступно для редактирования.

При включенной опции Размеры по оси ОХ для задания количества размеров можно заполнить одно из полей Количество шагов или Шаг. Значения в этих полях связаны соотношением

t=L/n,

где 	t – шаг простановки размеров, мм;

L – разметочный размер (длина развертки по оси ОХ), мм;

n – количество шагов заданного размера.

Количество размеров снизу

Эта группа содержит опции, позволяющие указать количество размеров нижней дуги контура развертки. Укажите количество размеров, заполнив одно из полей – Количество шагов или Шаг, как для размеров по оси ОХ.

Замечание. Количество шагов из групп опций Количество размеров сверху и снизу рекомендуется устанавливать не больше Количества шагов из группы Точность построения на вкладке Геометрия.

Размеры

Выберите расположение размеров: ниже линии контура или выше линии контура развертки.

Показывать толщину стенки

Опция позволяет управлять отображением невидимых линий внутренних и торцевых поверхностей. Если опция выключена, отображаются только линии отрисовки внешней поверхности.

По умолчанию опция включена.

Разрез главного вида

Опция позволяет отображать главный вид в разрезе по оси конуса. Опция доступна, если включена опция Показывать толщину стенки.

После указания всех параметров построения нажмите кнопку Применить и оцените предложенное системой изображение. Если вы хотите выбрать другой формат листа, нажмите кнопку Формат... для вызова диалога выбора формата листа. После указания нового формата изображение перестроится на листе вновь выбранного формата.

Когда вы подберете нужный формат документа и убедитесь, что параметры патрубка введены верно, нажмите кнопку ОК для подтверждения построения развертки. Изображение развертки конического патрубка будет зафиксировано в чертеже.

После этого средствами КОМПАС можно проставить технологические обозначения, заполнить технические требования и штамп, т.е. окончательно оформить чертеж развертки.

_____________

Смотрите также

Вкладка Геометрия

Вкладка Материал


Диалог настройки параметров конического патрубка (тип 3). Геометрия
Диалог настройки параметров конического патрубка тип 3.
Вкладка Геометрия

В этом диалоге можно указать размеры конического патрубка тип 3 и параметры построения его развертки.

Введите значения параметров патрубка в соответствующие поля вкладки. Параметры Смещение X, мм и Угол C, гр связаны соотношением

tgC=H/X,

где	H – высота конуса, мм;

Х –смещение, мм.

Угол стыка B

Введите требуемые значения угла стыка (в градусах).

Укажите точность построения в поле Количество шагов. Это число показывает количество расчетных точек, описывающих кривую развертки. Чем больше расчетных точек, тем выше точность построения развертки.

_____________

Смотрите также

Вкладка Материал

Вкладка Оформление


Диалог настройки параметров конического патрубка (тип 3). Материал
Диалог настройки параметров конического патрубка (тип 3).
Вкладка Материал

Элементы управления, расположенные на этой вкладке, позволяют выполнить следующие настройки:

- выбрать материал листовых деталей, используемый для конкретного изделия,

- задать параметры для расчетов криволинейных контуров разверток и определения массы детали.

Замечание. После открытия этой вкладки значения параметров материала листового тела соответствуют умолчательным, которые заданы при настройке конфигурации библиотеки. Если конфигурация библиотеки не настраивалась или опция Использовать по умолчанию не была включена при настройке, то при открытии вкладки Материал текущие настройки будут иметь значения предыдущего сеанса работы в библиотеке.

Библиотека построения разверток интегрирована с Библиотекой материалов и сортаментов и Справочником Материалы и сортаменты. На компьютере может быть установлен любой из этих справочников. Для обозначения Библиотеки материалов и сортаментов или Справочника материралов и сортаментов используется обозначения Справочник.

Обозначение

Это поле позволяет выполнить следующие действия:

- задать материал листового тела, используя Справочник,

- задать материал листового тела, используя файл текстовых шаблонов,

- удалить обозначение материала.

Чтобы использовать Справочник для задания материала листового тела, вызовите команду контекстного меню Библиотека материалов и сортаментов... На экране появится окно Справочника. Вы можете вставить из Справочника обозначения объектов класса Материал или Экземпляр сортамента. При выборе объекта класса Материал на экране появится предупреждающее сообщение о необходимости дополнительно указать толщину листа.

Замечание. Для получения детальных инструкций по работе со Справочником, используйте его справочную систему.

После выбора объекта его обозначение появится в поле Обозначение. Окно Справочника будет закрыто.

Чтобы ввести обозначение материала, используя текстовые шаблоны, вызовите из контекстного меню команду Вставить текст.... На экране появится диалог Текстовые шаблоны. В этом диалоге выберите нужное обозначение материала или создайте новое и вызовите команду Вставить в документ. Диалог будет автоматически закрыт. Выбранное обозначение появится в поле Обозначение.

Замечание. Для получения детальных инструкций по работе с текстовыми шаблонами, используйте справочную систему системы КОМПАС.

Чтобы удалить обозначение материала из поля Обозначение вызовите из контекстного меню команду Удалить обозначение.

Плотность

Поле позволяет задать значение плотности материала.

Значение плотности может быть задано следующими способами:

- с использованием Справочника,

- с использованием справочного файла плотностей системы КОМПАС,

- с клавиатуры.

Если материал листового тела выбран из Справочника, поле заполняется автоматически.

Чтобы использовать справочный файл плотностей, сделайте двойной щелчок в этом поле или нажмите кнопку Плотность. На экране появится диалог Плотность материалов. Выберите материал из списка и закройте диалог. В поле Плотность появится новое значение.

Чтобы задать значение с клавиатуры, введите его и нажмите <Enter>.

Толщина листа

Поле позволяет задать значение толщины листового материала.

Значение толщины может быть задано следующими способами:

- с использованием Справочника,

- с клавиатуры.

Если материал листового тела выбран с использованием Справочника, причем был выбран объект класса Экземпляр сортамента, поле заполняется автоматически.

Чтобы задать значение с клавиатуры, введите его и нажмите <Enter>.

Замечание. Толщина и плотность материала используются для подсчета массы изделия. Полученное значение массы и обозначение материала передаются в соответствующие графы основной надписи на чертеже.

Коэффициент положения нейтрального слоя.

Элементы управления группы позволяют задать значение коэффициента положения нейтрального слоя.

Вариант k = 0.5 - расчет по средней линии позволяет выполнить расчет по средней линии; коэффициент положения нейтрального слоя принимается равным 0,5.

Вариант автоматический подбор коэффициента для сталей 10-20 обеспечивает выбор значение коэффициента k из справочной таблицы.

Вариант пользовательский коэффициент позволяет ввести произвольное значение коэффициента из интервала от 0,1 до 0,5.

_____________

Смотрите также

Вкладка Геометрия

Вкладка Оформление


Диалог настройки параметров конического патрубка (тип 3). Оформление
Диалог настройки параметров конического патрубка (тип 3).
Вкладка Оформление

Эта вкладка содержит опции, управляющие количеством и размещением размеров контура криволинейного профиля (размеры наносятся в соответствии с ГОСТ 2.307-68).

Описание элементов управления

Образмеривать кривые

Если эта опция выключена, размеры контура криволинейного профиля развертки не проставляются. На чертеже автоматически проставляются только габаритные размеры детали.

Включите эту опцию, если требуется автоматически образмерить криволинейный контур развертки.

Возможны два варианта образмеривания верхнего криволинейного контура развертки, условно названные Размеры по кривой и Размеры по оси ОХ.

Размеры по кривой

При включении этой опции выносные линии проводятся из точек, полученных разбиением кривой на участки равной длины.

Размеры по оси ОХ

При включении этой опции выносные линии проводятся из точек пересечения кривой и вертикальных линий, проведенных через равные интервалы на длине развертки по оси OX.

Количество размеров сверху

При включенной опции Размеры по кривой количество размеров указывается в поле Количество шагов. Значение в поле Шаг определяется автоматически и недоступно для редактирования.

При включенной опции Размеры по оси ОХ для задания количества размеров можно заполнить одно из полей Количество шагов или Шаг. Значения в этих полях связаны соотношением

t=L/n,

где 	t – шаг простановки размеров, мм;

L – разметочный размер (длина развертки по оси ОХ), мм;

n – количество шагов заданного размера.

Количество размеров снизу

Эта группа содержит опции, позволяющие указать количество размеров нижней дуги контура развертки. Укажите количество размеров, заполнив одно из полей - Количество шагов или Шаг, как для размеров по оси ОХ.

Замечание. Количество шагов из групп опций Количество размеров сверху и снизу рекомендуется устанавливать не больше Количества шагов из группы Точность построения на вкладке Геометрия.

Размеры

Выберите расположение размеров: ниже линии контура или выше линии контура развертки.

Показывать толщину стенки

Опция позволяет управлять отображением невидимых линий внутренних и торцевых поверхностей. Если опция выключена, отображаются только линии отрисовки внешней поверхности.

По умолчанию опция включена.

Разрез главного вида

Опция позволяет отображать главный вид в разрезе по оси конуса. Опция доступна, если включена опция Показывать толщину стенки.

После указания всех параметров построения нажмите кнопку Применить и оцените предложенное системой изображение. Если вы хотите выбрать другой формат листа, нажмите кнопку Формат... для вызова диалога выбора формата листа. После указания нового формата изображение перестроится на листе вновь выбранного формата.

Когда вы подберете нужный формат документа и убедитесь, что параметры патрубка введены верно, нажмите кнопку ОК для подтверждения построения развертки. Изображение развертки конического патрубка будет зафиксировано в чертеже.

После этого средствами КОМПАС можно проставить технологические обозначения, заполнить технические требования и штамп, т.е. окончательно оформить чертеж развертки.

_____________

Смотрите также

Вкладка Материал

Вкладка Геометрия


Диалог настройки параметров конического патрубка (тип 4). Геометрия
Диалог настройки параметров конического патрубка тип 4.
Вкладка Геометрия

В этом диалоге можно указать размеры конического патрубка тип 4 и параметры построения его развертки.

Выберите один из четырех возможных вариантов задания параметров патрубка:

-	по высоте H, диаметру D;

-	по высоте H, углу A;

-	по диаметру D, и углу A.

В зависимости от выбранного варианта станут доступными соответствующие поля для ввода параметров. Задайте в них требуемые значения.

Сектор конуса

Опция позволяет управлять углом охвата конуса. Если опция выключена, угол охвата составляет 360 градусов. Если опция включена, можно задавать другие значения угла охвата.

По умолчанию опция выключена.

Угол охвата сектора C, гр

Введите в это поле значение угла охвата конуса. Поле доступно при включенной опции Сектор конуса.

Замечание. Если библиотека построения разверток вызвана при работе с библиотекой проектирования систем вентиляции, то поля вкладки уже содержат значения, заданные для элемента при проектировании его с помощью этой библиотеки.

_____________

Смотрите также

Вкладка Материал

Вкладка Оформление


Диалог настройки параметров конического патрубка тип 4. Материал
Диалог настройки параметров конического патрубка тип 4.
Вкладка Материал

Элементы управления, расположенные на этой вкладке, позволяют выполнить следующие настройки:

- выбрать материал листовых деталей, используемый для конкретного изделия,

- задать параметры для расчетов криволинейных контуров разверток и определения массы детали.

Замечание. После открытия этой вкладки значения параметров материала листового тела соответствуют умолчательным, которые заданы при настройке конфигурации библиотеки. Если конфигурация библиотеки не настраивалась или опция Использовать по умолчанию не была включена при настройке, то при открытии вкладки Материал текущие настройки будут иметь значения предыдущего сеанса работы в библиотеке.

Библиотека построения разверток интегрирована с Библиотекой материалов и сортаментов и Справочником Материалы и сортаменты. На компьютере может быть установлен любой из этих справочников. Для обозначения Библиотеки материалов и сортаментов или Справочника материралов и сортаментов используется обозначения Справочник.

Обозначение

Это поле позволяет выполнить следующие действия:

- задать материал листового тела, используя Справочник,

- задать материал листового тела, используя файл текстовых шаблонов,

- удалить обозначение материала.

Чтобы использовать Справочник для задания материала листового тела, вызовите команду контекстного меню Библиотека материалов и сортаментов... На экране появится окно Справочника. Вы можете вставить из Справочника обозначения объектов класса Материал или Экземпляр сортамента. При выборе объекта класса Материал на экране появится предупреждающее сообщение о необходимости дополнительно указать толщину листа.

Замечание. Для получения детальных инструкций по работе со Справочником, используйте его справочную систему.

После выбора объекта его обозначение появится в поле Обозначение. Окно Справочника будет закрыто.

Чтобы ввести обозначение материала, используя текстовые шаблоны, вызовите из контекстного меню команду Вставить текст.... На экране появится диалог Текстовые шаблоны. В этом диалоге выберите нужное обозначение материала или создайте новое и вызовите команду Вставить в документ. Диалог будет автоматически закрыт. Выбранное обозначение появится в поле Обозначение.

Замечание. Для получения детальных инструкций по работе с текстовыми шаблонами, используйте справочную систему системы КОМПАС.

Чтобы удалить обозначение материала из поля Обозначение вызовите из контекстного меню команду Удалить обозначение.

Плотность

Поле позволяет задать значение плотности материала.

Значение плотности может быть задано следующими способами:

- с использованием Справочника,

- с использованием справочного файла плотностей системы КОМПАС,

- с клавиатуры.

Если материал листового тела выбран из Справочника, поле заполняется автоматически.

Чтобы использовать справочный файл плотностей, сделайте двойной щелчок в этом поле или нажмите кнопку Плотность. На экране появится диалог Плотность материалов. Выберите материал из списка и закройте диалог. В поле Плотность появится новое значение.

Чтобы задать значение с клавиатуры, введите его и нажмите <Enter>.

Толщина листа

Поле позволяет задать значение толщины листового материала.

Значение толщины может быть задано следующими способами:

- с использованием Справочника,

- с клавиатуры.

Если материал листового тела выбран с использованием Справочника, причем был выбран объект класса Экземпляр сортамента, поле заполняется автоматически.

Чтобы задать значение с клавиатуры, введите его и нажмите <Enter>.

Замечание. Толщина и плотность материала используются для подсчета массы изделия. Полученное значение массы и обозначение материала передаются в соответствующие графы основной надписи на чертеже.

Коэффициент положения нейтрального слоя.

Элементы управления группы позволяют задать значение коэффициента положения нейтрального слоя.

Вариант k = 0.5 - расчет по средней линии позволяет выполнить расчет по средней линии; коэффициент положения нейтрального слоя принимается равным 0,5.

Вариант автоматический подбор коэффициента для сталей 10-20 обеспечивает выбор значение коэффициента k из справочной таблицы.

Вариант пользовательский коэффициент позволяет ввести произвольное значение коэффициента из интервала от 0,1 до 0,5.

_____________

Смотрите также

Вкладка Геометрия

Вкладка Оформление


Диалог настройки параметров патрубка конического тип 4. Оформление
Диалог настройки параметров конического патрубка тип 4.
Вкладка Оформление

Эта вкладка содержит опции, управляющие количеством и размещением размеров контура криволинейного профиля (размеры наносятся в соответствии с ГОСТ 2.307-68).

Описание элементов управления

Образмеривать кривые

Если эта опция выключена, размеры контура криволинейного профиля развертки не проставляются. На чертеже автоматически проставляются только габаритные размеры детали.

Включите эту опцию, если требуется автоматически образмерить криволинейный контур развертки.

Количество размеров сверху

Эта группа содержит опции, позволяющие указать количество размеров верхнего криволинейного контура развертки. Укажите количество размеров, заполнив одно из полей - Количество шагов или Шаг. Значения в этих полях связаны соотношением

t=L/n,

где 	t – шаг простановки размеров, мм;

L – разметочный размер (длина развертки по оси ОХ), мм;

n – количество шагов заданного размера.

Количество размеров снизу

Эта группа содержит опции, позволяющие указать количество размеров нижней дуги контура развертки. Укажите количество размеров, заполнив одно из полей – Количество шагов или Шаг, как для размеров сверху.

Замечание. Количество шагов из групп опций Количество размеров сверху и снизу рекомендуется устанавливать не больше Количества шагов из группы Точность построения на вкладке Геометрия.

Размеры

Выберите расположение размеров: ниже линии контура или выше линии контура развертки.

Показывать толщину стенки

Опция позволяет управлять отображением невидимых линий внутренних и торцевых поверхностей. Если опция выключена, отображаются только линии отрисовки внешней поверхности.

По умолчанию опция включена.

Разрез главного вида

Опция позволяет отображать главный вид в разрезе по оси конуса. Опция доступна, если включена опция Показывать толщину стенки.

После указания всех параметров построения нажмите кнопку Применить и оцените предложенное системой изображение. Если вы хотите выбрать другой формат листа, нажмите кнопку Формат... для вызова диалога выбора формата листа. После указания нового формата изображение перестроится на листе вновь выбранного формата.

Когда вы подберете нужный формат документа и убедитесь, что параметры патрубка введены верно, нажмите кнопку ОК для подтверждения построения развертки. Изображение развертки конического патрубка будет зафиксировано в чертеже.

После этого средствами КОМПАС можно проставить технологические обозначения, заполнить технические требования и штамп, т.е. окончательно оформить чертеж развертки.

_____________

Смотрите также

Вкладка Геометрия

Вкладка Материал


Порядок и общие приемы работы с библиотекой
Работа с библиотекой

Порядок работы с библиотекой

Перед использованием библиотеки следует выбрать формат листа и указать некоторые другие параметры, которые будут использованы в дальнейшей работе по умолчанию. Это можно сделать при помощи команды Конфигурация библиотеки.

Затем, используя команду библиотеки, соответствующую форме проектируемой детали, можно ввести исходные данные и получить изображение развертки этой детали на листе заданного формата.

После этого средствами графического редактора КОМПАС можно проставить технологические обозначения, заполнить технические требования и штамп, т.е. окончательно оформить чертеж развертки.

Общие приемы создания разверток листовых деталей

Для создания чертежа развертки вначале требуется выбрать форму детали и вызвать соответствующую команду библиотеки. В появившемся диалоге можно указать размеры детали, материал заготовки и параметры построения.

Для облегчения подбора значений параметров в диалоге предусмотрена кнопка Применить. После нажатия на эту кнопку изображение развертки перестраивается в соответствии с выбранными параметрами, а сам диалог остается открытым. Если изображение закрыто диалогом параметров, "перетащите" его мышью за заголовок в другое место экрана.

Когда вы убедитесь, что параметры введены верно, нажмите кнопку ОК для подтверждения построения развертки. Диалог закроется, а изображение развертки с заданными параметрами будет зафиксировано в графическом документе КОМПАС.

_____________

Смотрите также

Диалог настройки параметров цилиндрического патрубка тип 1

Диалог настройки параметров цилиндрического патрубка тип 2

Диалог настройки параметров конического патрубка типов 1и 4

Диалог настройки параметров конического патрубка тип 2

Диалог настройки параметров конического патрубка тип 3

Диалог настройки параметров тройника тип 1

Диалог настройки параметров тройника тип 2

Диалог настройки параметров переходного патрубка

Диалог настройки параметров составного отвода


Требования к системе
Установка билиотеки

Библиотека построения разверток входит в комплект поставки системы КОМПАС версии не ниже 8. Она сохранена в файле Unwrap.rtw.

Файл библиотеки автоматически копируется на жесткий диск компьютера, если при установке системы КОМПАС выбран вариант полной установки.

Если выбран выриант установки компонентов системы по выбору пользователя, необходимо по запросу программы установки системы подтвердить установку библиотеки на локальный жесткий диск.

Выбор установки библиотеки

Для работы библиотеки необходима отдельная оплаченная лицензия.


Настройка конфигурации

Чтобы задать параметры расчетов и построений, которые будут использоваться библиотекой по умолчанию, следует вызвать команду Конфигурация библиотеки.

На экране появится диалог настройки конфигурации. Элементы управления, которые находятся на вкладках Материал и Формат позволяют выполнить необходимые настройки.


Диалог настройки параметров тройника 1 типа. Геометрия
Диалог настройки параметров тройника тип 1.
Вкладка Геометрия

Построение развертки тройника с помощью библиотеки имеет следующие особенности. Так как тройник состоит из двух элементов (трубы и патрубка), библиотека создает изображения двух разверток.

Многие геометрические параметры элементов тройника взаимосвязаны. Например, размеры и форма отверстия в трубе зависят от диаметра, угла наклона и смещения патрубка.

Некоторые параметры не влияют на криволинейный профиль разверток трубы и патрубка, но участвуют в расчете других размеров разверток, например, длины. Это угол стыка для каждого из элементов, заглубление для патрубка, длина трубы.

Раскрывающийся список Текущая деталь позволяет выбрать в качестве текущей детали один из вариантов:

- Тройник,

- Труба,

- Патрубок.

Если выбран вариант Тройник, то в диалоге отображаются вкладки Геометрия и Оформление.

Если выбран вариант Труба или Патрубок, то в диалоге отображаются вкладки Геометрия и Материал.

Выберите в качестве текущей детали Тройник и укажите требуемые значения его параметров.

Примыкание патрубка

Эта группа позволяет задать тип соединения трубы и патрубка.

Исполнение 1. Соединение трубы и патрубка с Зазором Х и Заглублением Z2.

Исполнение 2. Упрощенное соединение трубы и патрубка в тройник без зазора и заглубления.

Указывая в качестве текущей детали сначала одну, а затем вторую деталь, введите требуемые значения в поле Угол стыка B (в градусах) и в поле Количество шагов из группы Точность построения.

Точность построения

Это число показывает количество расчетных точек, описывающих кривую развертки. Чем больше расчетных точек, тем выше точность построения развертки.

Замечание. Если библиотека построения разверток вызвана при работе с библиотекой проектирования систем вентиляции, то поля вкладки уже содержат значения, заданные для элемента при проектировании его с помощью этой библиотеки.

_____________

Смотрите также

Вкладка Материал

Вкладка Оформление


Диалог настройки параметров тройника 1 типа. Материал
Диалог настройки параметров тройника тип 1.
Вкладка Материал

Вкладка доступна, если в раскрывающемся списке Текущая деталь выбран вариант Тройник.

Элементы управления, расположенные на этой вкладке, позволяют выполнить следующие настройки:

- выбрать материал листовых деталей, используемый для конкретного изделия,

- задать параметры для расчетов криволинейных контуров разверток и определения массы детали.

Замечание. После открытия этой вкладки значения параметров материала листового тела соответствуют умолчательным, которые заданы при настройке конфигурации библиотеки. Если конфигурация библиотеки не настраивалась или опция Использовать по умолчанию не была включена при настройке, то при открытии вкладки Материал текущие настройки будут иметь значения предыдущего сеанса работы в библиотеке.

Библиотека построения разверток интегрирована с Библиотекой материалов и сортаментов и Справочником Материалы и сортаменты. На компьютере может быть установлен любой из этих справочников. Для обозначения Библиотеки материалов и сортаментов или Справочника материралов и сортаментов используется обозначения Справочник.

Обозначение

Это поле позволяет выполнить следующие действия:

- задать материал листового тела, используя Справочник,

- задать материал листового тела, используя файл текстовых шаблонов,

- удалить обозначение материала.

Чтобы использовать Справочник для задания материала листового тела, вызовите команду контекстного меню Библиотека материалов и сортаментов... На экране появится окно Справочника. Вы можете вставить из Справочника обозначения объектов класса Материал или Экземпляр сортамента. При выборе объекта класса Материал на экране появится предупреждающее сообщение о необходимости дополнительно указать толщину листа.

Замечание. Для получения детальных инструкций по работе со Справочником, используйте его справочную систему.

После выбора объекта его обозначение появится в поле Обозначение. Окно Справочника будет закрыто.

Чтобы ввести обозначение материала, используя текстовые шаблоны, вызовите из контекстного меню команду Вставить текст.... На экране появится диалог Текстовые шаблоны. В этом диалоге выберите нужное обозначение материала или создайте новое и вызовите команду Вставить в документ. Диалог будет автоматически закрыт. Выбранное обозначение появится в поле Обозначение.

Замечание. Для получения детальных инструкций по работе с текстовыми шаблонами, используйте справочную систему системы КОМПАС.

Чтобы удалить обозначение материала из поля Обозначение вызовите из контекстного меню команду Удалить обозначение.

Плотность

Поле позволяет задать значение плотности материала.

Значение плотности может быть задано следующими способами:

- с использованием Справочника,

- с использованием справочного файла плотностей системы КОМПАС,

- с клавиатуры.

Если материал листового тела выбран из Справочника, поле заполняется автоматически.

Чтобы использовать справочный файл плотностей, сделайте двойной щелчок в этом поле или нажмите кнопку Плотность. На экране появится диалог Плотность материалов. Выберите материал из списка и закройте диалог. В поле Плотность появится новое значение.

Чтобы задать значение с клавиатуры, введите его и нажмите <Enter>.

Толщина листа

Поле позволяет задать значение толщины листового материала.

Значение толщины может быть задано следующими способами:

- с использованием Справочника,

- с клавиатуры.

Если материал листового тела выбран с использованием Справочника, причем был выбран объект класса Экземпляр сортамента, поле заполняется автоматически.

Чтобы задать значение с клавиатуры, введите его и нажмите <Enter>.

Замечание. Толщина и плотность материала используются для подсчета массы изделия. Полученное значение массы и обозначение материала передаются в соответствующие графы основной надписи на чертеже.

Коэффициент положения нейтрального слоя.

Элементы управления группы позволяют задать значение коэффициента положения нейтрального слоя.

Вариант k = 0.5 - расчет по средней линии позволяет выполнить расчет по средней линии; коэффициент положения нейтрального слоя принимается равным 0,5.

Вариант автоматический подбор коэффициента для сталей 10-20 обеспечивает выбор значение коэффициента k из справочной таблицы.

Вариант пользовательский коэффициент позволяет ввести произвольное значение коэффициента из интервала от 0,1 до 0,5.

_____________

Смотрите также

Вкладка Геометрия

Вкладка Оформление


Диалог настройки параметров тройника 1 типа. Оформление
Диалог настройки параметров тройника тип 1.
Вкладка Оформление

Вкладка доступна, если выбран вариант Труба или Патрубок.

Эта вкладка содержит опции, позволяющие указать количество размеров и их положение относительно криволинейного контура развертки (размеры наносятся в соответствии с ГОСТ 2.307-68).

Если в качестве текущей детали выбрана Труба, то вкладка содержит следующие опции.

Образмеривать кривые

Если эта опция выключена, размеры контура криволинейного профиля развертки не проставляются. После нажатия кнопки Применить чертеж строится на листе указанного по умолчанию формата с габаритными размерами видов и развертки. Включите эту опцию, если требуется автоматически образмерить развертку трубы.

Размеры по кривой

При включении этой опции выносные линии размеров проводятся из точек, полученных разбиением криволинейного профиля развертки на участки равной длины. Число участков определяется значением в поле Количество шагов группы Количество размеров.

Размеры по оси ОХ

При включении этой опции выносные линии проводятся из точек пересечения кривой и вертикальных линий, проведенных через равные интервалы по длине проекции криволинейного профиля развертки на ось OX.

Размер интервалов (шаг простановки размеров) определяется в группе полей Количество размеров. Значения в этих полях связаны соотношением

t=L/n,

где 	t – шаг простановки размеров, мм;

L – разметочный размер (длина проекции криволинейного профиля развертки на ось ОХ), мм;

n – количество шагов заданного размера,

поэтому при простановке размеров по оси ОХ для задания шага достаточно ввести значение в одно из полей Количество шагов или Шаг.

Замечание. Вне зависимости от выбранного способа определения точек простановки размеров (по кривой или по оси ОХ) Количество шагов из группы опций Количество размеров рекомендуется устанавливать не больше Количества шагов из группы Точность построения на вкладке Геометрия.

Простановка размеров:

на 1/4 кривой;

на 1/2 кривой;

на всей кривой.

Эта группа опций позволяет указать, требуется образмеривание всего криволинейного контура развертки или только его части.

Если тройник, развертка которого создается, не имеет смещения и наклона патрубка (смещение Y =0, наклон патрубка А=90 градусов), то криволинейный контур развертки трубы симметричен относительно горизонтальной и вертикальной осей. В этом случае доступны все опции группы Простановка размеров. Выберите опцию, соответствующую той части кривой, какую вы хотите образмерить.

Если тройник, развертка которого создается, не имеет смещения, но имеет наклон патрубка (смещение Y =0, наклон патрубка 0 < А < 90 градусов), то криволинейный контур развертки трубы симметричен относительно горизонтальной оси. В этом случае размеры могут быть проставлены на всей кривой или на 1/2 кривой.

Если тройник, развертка которого создается, не имеет наклона патрубка, но имеет смещение (смещение Y не равно 0, наклон патрубка А=90 градусов), то криволинейный контур развертки трубы симметричен относительно вертикальной оси. В этом случае, как и в предыдущем, размеры могут быть проставлены на всей кривой или на 1/2 кривой.

Если тройник, развертка которого создается, имеет смещенный патрубок с наклоном (смещение Y не равно 0, наклон патрубка 0 < А <90 градусов), то криволинейный контур развертки трубы асимметричен. В этом случае размеры могут быть проставлены только на всей кривой.

Если в качестве текущей детали выбран Патрубок, то на вкладке не отображается группа опций Простановка размеров. Для патрубка предусмотрены другие способы простановки размеров: между линиями контура или от вспомогательной линии.

После указания всех параметров построения нажмите кнопку Применить. Система сформирует в документе изображение текущего элемента тройника и его развертки. Оцените изображение, если требуется, измените параметры текущей детали. Если вы хотите выбрать другой формат листа, нажмите кнопку Формат... для вызова диалога выбора формата листа. После указания нового формата изображение перестроится на листе вновь выбранного формата.

Так же просмотрите изображение развертки второй детали. При необходимости отредактируйте ее и/или выберите другой формат листа.

Когда вы подберете нужные форматы документов и убедитесь, что параметры элементов тройника введены верно, нажмите кнопку ОК для подтверждения построения разверток. Изображения разверток будут зафиксированы в документах.

После этого средствами КОМПАС можно проставить технологические обозначения, заполнить технические требования и штамп, т.е. окончательно оформить чертежи разверток деталей тройника.

_____________

Смотрите также

Вкладка Геометрия

Вкладка Материал


Диалог настройки параметров тройника, тип 2. Геометрия
Диалог настройки параметров тройника тип 2.
Вкладка Геометрия

Тройник состоит из двух элементов – левого и правого патрубков. Патрубки могут иметь разные геометрические параметры и изготавливаться из разных материалов. На основании введенных данных библиотека автоматически создает два чертежа с изображениями патрубков и их разверток.

Раскрывающийся список Текущая деталь позволяет выбрать в качестве текущей детали один из вариантов:

- Тройник,

- Левый патрубок,

- Правый патрубок.

Если выбран вариант Тройник, то в диалоге отображаются вкладки Геометрия и Оформление.

Если выбран вариант Левый патрубок или Правый патрубок, то в диалоге отображаются вкладки Геометрия и Материал.

Выберите в качестве текущей детали Тройник и укажите требуемые значения его параметров.

Описание элементов управления

Симметричные патрубки

Эта опция присутствует во вкладке, если в качестве текущей детали выбран Тройник. Включите ее, если требуется получить развертку тройника с одинаковыми (по геометрии и материалу) патрубками, и переходите к вводу геометрических параметров.

Если патрубки тройника должны быть разными, выключите опцию Симметричные патрубки.

Введите значение общего для обоих патрубков параметра – Диаметра D, мм. Остальные геометрические параметры патрубков можно ввести, выбирая в качестве текущей детали Левый патрубок или Правый патрубок.

Переход на сечение

Включите опцию, соответствующую нужному типу сечения: круглое или прямоугольное. В зависимости от выбранной опции станет доступно поле Диаметр d1, мм (для круглого сечения) или Размеры А и В, мм (для прямоугольного сечения).

Угол стыка Е

Выберите из списка нужное значение угла стыка (в градусах).

Точность построения

Это число показывает количество расчетных точек, описывающих 1/4 криволинейного профиля развертки патрубка (общее количество расчетных точек в 4 раза больше).

Чем больше расчетных точек, тем выше точность построения развертки.

Для обеспечения сборки тройника 2 типа с несимметричными патрубками точность построения их разверток обязательно должна быть одинакова. Чтобы задать ее, выберите в качестве текущей детали Тройник.

_____________

Смотрите также

Вкладка Материал

Вкладка Оформление


Диалог настройки параметров тройника, тип 2. Материал
Диалог настройки параметров тройника тип 2.
Вкладка Материал

Вкладка доступна, если выбран вариант Тройник.

Элементы управления, расположенные на этой вкладке, позволяют выполнить следующие настройки:

- выбрать материал листовых деталей, используемый для конкретного изделия,

- задать параметры для расчетов криволинейных контуров разверток и определения массы детали.

Замечание. После открытия этой вкладки значения параметров материала листового тела соответствуют умолчательным, которые заданы при настройке конфигурации библиотеки. Если конфигурация библиотеки не настраивалась или опция Использовать по умолчанию не была включена при настройке, то при открытии вкладки Материал текущие настройки будут иметь значения предыдущего сеанса работы в библиотеке.

Библиотека построения разверток интегрирована с Библиотекой материалов и сортаментов и Справочником Материалы и сортаменты. На компьютере может быть установлен любой из этих справочников. Для обозначения Библиотеки материалов и сортаментов или Справочника материралов и сортаментов используется обозначения Справочник.

Обозначение

Это поле позволяет выполнить следующие действия:

- задать материал листового тела, используя Справочник,

- задать материал листового тела, используя файл текстовых шаблонов,

- удалить обозначение материала.

Чтобы использовать Справочник для задания материала листового тела, вызовите команду контекстного меню Библиотека материалов и сортаментов... На экране появится окно Справочника. Вы можете вставить из Справочника обозначения объектов класса Материал или Экземпляр сортамента. При выборе объекта класса Материал на экране появится предупреждающее сообщение о необходимости дополнительно указать толщину листа.

Замечание. Для получения детальных инструкций по работе со Справочником, используйте его справочную систему.

После выбора объекта его обозначение появится в поле Обозначение. Окно Справочника будет закрыто.

Чтобы ввести обозначение материала, используя текстовые шаблоны, вызовите из контекстного меню команду Вставить текст.... На экране появится диалог Текстовые шаблоны. В этом диалоге выберите нужное обозначение материала или создайте новое и вызовите команду Вставить в документ. Диалог будет автоматически закрыт. Выбранное обозначение появится в поле Обозначение.

Замечание. Для получения детальных инструкций по работе с текстовыми шаблонами, используйте справочную систему системы КОМПАС.

Чтобы удалить обозначение материала из поля Обозначение вызовите из контекстного меню команду Удалить обозначение.

Плотность

Поле позволяет задать значение плотности материала.

Значение плотности может быть задано следующими способами:

- с использованием Справочника,

- с использованием справочного файла плотностей системы КОМПАС,

- с клавиатуры.

Если материал листового тела выбран из Справочника, поле заполняется автоматически.

Чтобы использовать справочный файл плотностей, сделайте двойной щелчок в этом поле или нажмите кнопку Плотность. На экране появится диалог Плотность материалов. Выберите материал из списка и закройте диалог. В поле Плотность появится новое значение.

Чтобы задать значение с клавиатуры, введите его и нажмите <Enter>.

Толщина листа

Поле позволяет задать значение толщины листового материала.

Значение толщины может быть задано следующими способами:

- с использованием Справочника,

- с клавиатуры.

Если материал листового тела выбран с использованием Справочника, причем был выбран объект класса Экземпляр сортамента, поле заполняется автоматически.

Чтобы задать значение с клавиатуры, введите его и нажмите <Enter>.

Замечание. Толщина и плотность материала используются для подсчета массы изделия. Полученное значение массы и обозначение материала передаются в соответствующие графы основной надписи на чертеже.

Коэффициент положения нейтрального слоя.

Элементы управления группы позволяют задать значение коэффициента положения нейтрального слоя.

Вариант k = 0.5 - расчет по средней линии позволяет выполнить расчет по средней линии; коэффициент положения нейтрального слоя принимается равным 0,5.

Вариант автоматический подбор коэффициента для сталей 10-20 обеспечивает выбор значение коэффициента k из справочной таблицы.

Вариант пользовательский коэффициент позволяет ввести произвольное значение коэффициента из интервала от 0,1 до 0,5.

_____________

Смотрите также

Вкладка Геометрия

Вкладка Оформление


Диалог настройки параметров тройника, тип 2. Оформление
Диалог настройки параметров тройника тип 2.
Вкладка Оформление

Эта вкладка содержит опции, позволяющие указать количество размеров и их положение относительно криволинейного контура развертки (размеры наносятся в соответствии с ГОСТ 2.307-68).

Эта вкладка присутствует в диалоге, если в качестве текущей детали выбран правый или левый патрубок.

Описание элементов управления

Образмеривать кривые

Если эта опция выключена, размеры контура криволинейного профиля развертки не создаются. На чертеже проставляются только габаритные и справочные размеры патрубков.

Включите эту опцию, если требуется автоматически образмерить развертку патрубка.

Замечание. Так как развертка симметрична, размеры проставляются на одной ее половине.

Количество размеров

Введите требуемое значение в поле Количество шагов. Это число показывает, на сколько равных по длине частей разбивается 1/4 кривой развертки. От каждой из этих точек библиотека автоматически проставляет два размера.

Замечание. Количество шагов из группы опций Количество размеров рекомендуется устанавливать кратным Количеству шагов из группы Точность построения на вкладке Геометрия.

Размерная надпись

Укажите расположение размерных надписей: между выносными линиями или вне выносных линий.

После указания всех параметров построения нажмите кнопку Применить. Система сформирует в документе изображение текущего патрубка и его развертки. Оцените изображение, если требуется, измените параметры патрубка. Если вы хотите выбрать другой формат листа, нажмите кнопку Формат... для вызова диалога выбора формата листа. После указания нового формата изображение перестроится на листе вновь выбранного формата.

Так же просмотрите изображение развертки второго патрубка. При необходимости отредактируйте его параметры и/или выберите другой формат листа.

Когда вы подберете нужные форматы документов и убедитесь, что параметры патрубков введены верно, нажмите кнопку ОК для подтверждения построения разверток. Изображения разверток будут зафиксированы в документах.

После этого средствами КОМПАС можно окончательно оформить чертеж развертки: проставить технологические обозначения, заполнить технические требования, штамп и т.п.

_____________

Смотрите также

Вкладка Геометрия

Вкладка Материал


Диалог настройки параметров переходного патрубка. Геометрия
Диалог настройки параметров переходного патрубка.
Вкладка Геометрия

В этом диалоге можно задать размеры переходного патрубка и параметры построения его развертки.

Введите требуемые значения размеров A, B, D, H и другие параметры патрубка в соответствующие поля вкладки.

Укажите точность построения в поле Количество шагов. Это число показывает количество расчетных точек, описывающих 1/4 кривой развертки. Чем больше расчетных точек, тем выше точность построения развертки.

Замечание. Если библиотека построения разверток вызвана при работе с библиотекой проектирования систем вентиляции, то поля вкладки уже содержат значения, заданные для элемента при проектировании его с помощью этой библиотеки.

_____________

Смотрите также

Вкладка Материал

Вкладка Оформление


Диалог настройки параметров переходного патрубка. Материал
Диалог настройки параметров переходного патрубка.
Вкладка Материал

Элементы управления, расположенные на этой вкладке, позволяют выполнить следующие настройки:

- выбрать материал листовых деталей, используемый для конкретного изделия,

- задать параметры для расчетов криволинейных контуров разверток и определения массы детали.

Замечание. После открытия этой вкладки значения параметров материала листового тела соответствуют умолчательным, которые заданы при настройке конфигурации библиотеки. Если конфигурация библиотеки не настраивалась или опция Использовать по умолчанию не была включена при настройке, то при открытии вкладки Материал текущие настройки будут иметь значения предыдущего сеанса работы в библиотеке.

Библиотека построения разверток интегрирована с Библиотекой материалов и сортаментов и Справочником Материалы и сортаменты. На компьютере может быть установлен любой из этих справочников. Для обозначения Библиотеки материалов и сортаментов или Справочника материралов и сортаментов используется обозначения Справочник.

Обозначение

Это поле позволяет выполнить следующие действия:

- задать материал листового тела, используя Справочник,

- задать материал листового тела, используя файл текстовых шаблонов,

- удалить обозначение материала.

Чтобы использовать Справочник для задания материала листового тела, вызовите команду контекстного меню Библиотека материалов и сортаментов... На экране появится окно Справочника. Вы можете вставить из Справочника обозначения объектов класса Материал или Экземпляр сортамента. При выборе объекта класса Материал на экране появится предупреждающее сообщение о необходимости дополнительно указать толщину листа.

Замечание. Для получения детальных инструкций по работе со Справочником, используйте его справочную систему.

После выбора объекта его обозначение появится в поле Обозначение. Окно Справочника будет закрыто.

Чтобы ввести обозначение материала, используя текстовые шаблоны, вызовите из контекстного меню команду Вставить текст.... На экране появится диалог Текстовые шаблоны. В этом диалоге выберите нужное обозначение материала или создайте новое и вызовите команду Вставить в документ. Диалог будет автоматически закрыт. Выбранное обозначение появится в поле Обозначение.

Замечание. Для получения детальных инструкций по работе с текстовыми шаблонами, используйте справочную систему системы КОМПАС.

Чтобы удалить обозначение материала из поля Обозначение вызовите из контекстного меню команду Удалить обозначение.

Плотность

Поле позволяет задать значение плотности материала.

Значение плотности может быть задано следующими способами:

- с использованием Справочника,

- с использованием справочного файла плотностей системы КОМПАС,

- с клавиатуры.

Если материал листового тела выбран из Справочника, поле заполняется автоматически.

Чтобы использовать справочный файл плотностей, сделайте двойной щелчок в этом поле или нажмите кнопку Плотность. На экране появится диалог Плотность материалов. Выберите материал из списка и закройте диалог. В поле Плотность появится новое значение.

Чтобы задать значение с клавиатуры, введите его и нажмите <Enter>.

Толщина листа

Поле позволяет задать значение толщины листового материала.

Значение толщины может быть задано следующими способами:

- с использованием Справочника,

- с клавиатуры.

Если материал листового тела выбран с использованием Справочника, причем был выбран объект класса Экземпляр сортамента, поле заполняется автоматически.

Чтобы задать значение с клавиатуры, введите его и нажмите <Enter>.

Замечание. Толщина и плотность материала используются для подсчета массы изделия. Полученное значение массы и обозначение материала передаются в соответствующие графы основной надписи на чертеже.

Коэффициент положения нейтрального слоя.

Элементы управления группы позволяют задать значение коэффициента положения нейтрального слоя.

Вариант k = 0.5 - расчет по средней линии позволяет выполнить расчет по средней линии; коэффициент положения нейтрального слоя принимается равным 0,5.

Вариант автоматический подбор коэффициента для сталей 10-20 обеспечивает выбор значение коэффициента k из справочной таблицы.

Вариант пользовательский коэффициент позволяет ввести произвольное значение коэффициента из интервала от 0,1 до 0,5.

_____________

Смотрите также

Вкладка Геометрия

Вкладка Оформление


Диалог настройки параметров переходного патрубка. Оформление
Диалог настройки параметров переходного патрубка.
Вкладка Оформление

Эта вкладка содержит опцию Образмеривать кривые, позволяющую включить или отключить автоматическое образмеривание криволинейного контура развертки и кнопку Формат... для подбора подходящего формата листа чертежа.

Образмеривать кривые

Включите эту опцию, если требуется автоматически образмерить развертку переходного патрубка. При этом количество размеров криволинейного контура развертки будет соответствовать точности построения, заданной на вкладке Геометрия.

Если опция выключена, размеры контура криволинейного профиля развертки не отображаются. На чертеже будут проставлены габаритные и справочные размеры видов и развертки.

После указания всех параметров построения нажмите кнопку Применить и оцените предложенное системой изображение.

Если вы хотите выбрать другой формат листа, нажмите кнопку Формат... для вызова диалога выбора формата листа. После указания нового формата изображение перестроится на листе вновь выбранного формата.

Когда вы подберете нужный формат документа и убедитесь, что параметры переходного патрубка указаны верно, нажмите кнопку ОК для подтверждения построения развертки. Изображение развертки будет зафиксировано в чертеже.

После этого средствами КОМПАС можно проставить технологические обозначения, заполнить технические требования и штамп, т.е. окончательно оформить чертеж развертки.

_____________

Смотрите также

Вкладка Геометрия

Вкладка Материал


Диалог настройки параметров составного отвода. Геометрия
Диалог настройки параметров составного отвода.
Вкладка Геометрия

Отводы применяются для изменения направления воздуховодов (трубопроводов) и являются одними из наиболее распространенных фасонных частей. Обычно отвод состоит из нескольких звеньев (секторов), представляющих собой усеченные цилиндры. Все средние сектора одинаковы. Крайние полузвенья (полусектора) являются половинками средних секторов.

Для построения разверток элементов отвода вызовите команду Отвод составной.

Для всех вкладок этого диалога предусмотрен общий раскрывающийся список Текущая деталь. Он позволяет выбрать в качестве текущей детали Отвод либо один из его элементов – Сектор, поз.3, Полусектор, поз.1 или Полусектор, поз.2. На основании введенных параметров библиотека создает изображения разверток среднего сектора и крайних полусекторов (одного полусектора, если они одинаковы).

Выберите в качестве текущей детали Отвод и укажите требуемые значения его параметров – Диаметр D, мм, Радиус R, мм, Угол А, градусы, Размеры L1 и L2, мм, Количество секторов, поз.3.

Точность построения

Число, введенное в поле Количество шагов, показывает количество расчетных точек, описывающих кривую развертки. Чем больше количество шагов, тем выше точность построения развертки.

Точность построения развертки, заданная для текущей детали Отвод, будет использоваться в расчете криволинейных профилей разверток всех элементов отвода.

Если точность криволинейных профилей разверток элементов, составляющих отвод, должна быть различной, то последовательно указывайте в качестве текущей детали Сектор, поз.3, Полусектор, поз.1 и Полусектор, поз.2 и вводите требуемые значения в поле Точность построения.

Задайте Угол стыка B для каждого из элементов отвода.

Замечание. Если библиотека построения разверток вызвана при работе с библиотекой проектирования систем вентиляции, то поля вкладки уже содержат значения, заданные для элемента при проектировании его с помощью этой библиотеки.

_____________

Смотрите также

Вкладка Материал

Вкладка Оформление


Диалог настройки параметров составного отвода. Материал
Диалог настройки параметров составного отвода.
Вкладка Материал

Элементы управления, расположенные на этой вкладке, позволяют выполнить следующие настройки:

- выбрать материал листовых деталей, используемый для конкретного изделия,

- задать параметры для расчетов криволинейных контуров разверток и определения массы детали.

Замечание. После открытия этой вкладки значения параметров материала листового тела соответствуют умолчательным, которые заданы при настройке конфигурации библиотеки. Если конфигурация библиотеки не настраивалась или опция Использовать по умолчанию не была включена при настройке, то при открытии вкладки Материал текущие настройки будут иметь значения предыдущего сеанса работы в библиотеке.

Библиотека построения разверток интегрирована с Библиотекой материалов и сортаментов и Справочником Материалы и сортаменты. На компьютере может быть установлен любой из этих справочников. Для обозначения Библиотеки материалов и сортаментов или Справочника материралов и сортаментов используется обозначения Справочник.

Обозначение

Это поле позволяет выполнить следующие действия:

- задать материал листового тела, используя Справочник,

- задать материал листового тела, используя файл текстовых шаблонов,

- удалить обозначение материала.

Чтобы использовать Справочник для задания материала листового тела, вызовите команду контекстного меню Библиотека материалов и сортаментов... На экране появится окно Справочника. Вы можете вставить из Справочника обозначения объектов класса Материал или Экземпляр сортамента. При выборе объекта класса Материал на экране появится предупреждающее сообщение о необходимости дополнительно указать толщину листа.

Замечание. Для получения детальных инструкций по работе со Справочником, используйте его справочную систему.

После выбора объекта его обозначение появится в поле Обозначение. Окно Справочника будет закрыто.

Чтобы ввести обозначение материала, используя текстовые шаблоны, вызовите из контекстного меню команду Вставить текст.... На экране появится диалог Текстовые шаблоны. В этом диалоге выберите нужное обозначение материала или создайте новое и вызовите команду Вставить в документ. Диалог будет автоматически закрыт. Выбранное обозначение появится в поле Обозначение.

Замечание. Для получения детальных инструкций по работе с текстовыми шаблонами, используйте справочную систему системы КОМПАС.

Чтобы удалить обозначение материала из поля Обозначение вызовите из контекстного меню команду Удалить обозначение.

Плотность

Поле позволяет задать значение плотности материала.

Значение плотности может быть задано следующими способами:

- с использованием Справочника,

- с использованием справочного файла плотностей системы КОМПАС,

- с клавиатуры.

Если материал листового тела выбран из Справочника, поле заполняется автоматически.

Чтобы использовать справочный файл плотностей, сделайте двойной щелчок в этом поле или нажмите кнопку Плотность. На экране появится диалог Плотность материалов. Выберите материал из списка и закройте диалог. В поле Плотность появится новое значение.

Чтобы задать значение с клавиатуры, введите его и нажмите <Enter>.

Толщина листа

Поле позволяет задать значение толщины листового материала.

Значение толщины может быть задано следующими способами:

- с использованием Справочника,

- с клавиатуры.

Если материал листового тела выбран с использованием Справочника, причем был выбран объект класса Экземпляр сортамента, поле заполняется автоматически.

Чтобы задать значение с клавиатуры, введите его и нажмите <Enter>.

Замечание. Толщина и плотность материала используются для подсчета массы изделия. Полученное значение массы и обозначение материала передаются в соответствующие графы основной надписи на чертеже.

Коэффициент положения нейтрального слоя.

Элементы управления группы позволяют задать значение коэффициента положения нейтрального слоя.

Вариант k = 0.5 - расчет по средней линии позволяет выполнить расчет по средней линии; коэффициент положения нейтрального слоя принимается равным 0,5.

Вариант автоматический подбор коэффициента для сталей 10-20 обеспечивает выбор значение коэффициента k из справочной таблицы.

Вариант пользовательский коэффициент позволяет ввести произвольное значение коэффициента из интервала от 0,1 до 0,5.

_____________

Смотрите также

Вкладка Геометрия

Вкладка Оформление


Диалог настройки параметров составного отвода. Оформление
Диалог настройки параметров составного отвода.
Вкладка Оформление

Эта вкладка содержит опции, управляющие количеством и размещением размеров контура криволинейного профиля разверток (размеры наносятся в соответствии с ГОСТ 2.307-68) Эта вкладка присутствует в диалоге, если в качестве текущей детали выбран один из элементов отвода.

Описание элементов управления

Образмеривать кривые

Если эта опция выключена, размеры контура криволинейного профиля развертки не создаются. На чертеже автоматически проставляются только габаритные и справочные размеры детали.

Включите эту опцию, если требуется автоматически образмерить криволинейный контур развертки.

Количество размеров

Укажите количество размеров, заполнив одно из полей – Количество шагов или Шаг. Значения в этих полях связаны соотношением

t=L/n,

где 	t – шаг простановки размеров, мм;

L – разметочный размер (длина развертки по оси ОХ), мм;

n – количество шагов заданного размера.

Замечание. Количество шагов из группы опций Количество размеров рекомендуется устанавливать не больше Количества шагов из группы Точность построения на вкладке Геометрия.

Размеры

Выберите расположение размеров относительно криволинейного контура развертки: между линиями контура или от вспомогательной линии. Эта группа опций присутствует в диалоге, если в качестве текущей детали выбран Полусектор отвода.

После указания всех параметров построения нажмите кнопку Применить. Система сформирует в документе изображение текущего элемента отвода и его развертки. Оцените изображение, если требуется, измените параметры текущей детали. Если вы хотите выбрать другой формат листа, нажмите кнопку Формат... для вызова диалога выбора формата листа. После указания нового формата изображение перестроится на листе вновь выбранного формата.

Так же просмотрите изображения разверток остальных деталей. При необходимости отредактируйте их параметры и/или выберите другой формат листа.

Когда вы подберете нужные форматы документов и убедитесь, что параметры элементов отвода введены верно, нажмите кнопку ОК для подтверждения построения разверток. Изображения разверток будут зафиксированы в документах.

После этого средствами КОМПАС можно окончательно оформить чертежи разверток: проставить технологические обозначения, заполнить технические требования, штамп и т.п.

_____________

Смотрите также

Вкладка Геометрия

Вкладка Материал


Экспорт в текстовый файл

С помощью команды Экспорт в текстовый файл можно получить текстовый файл c координатами расчетных точек кривых развертки. Количество точек тем больше, чем выше точность построения, заданная в диалоге настройки параметров библиотечного элемента.

После вызова этой команды на экране появляется панель, содержащая две команды:

- Закончить выбор объектов и создать файл

- Прервать выполнение команды

Укажите кривые, координаты расчетных точек которых требуется получить. Вы можете задать весь контур развертки или только некоторую ее часть, например, криволинейный участок. Когда все необходимые участки будут выделены, вызовите команду Закончить выбор объектов и создать файл. Панель экспорта в текстовый файл закроется.

Задайте систему координат, в которой будут рассчитаны точки кривой. Укажите в поле чертежа точку начала системы координат, затем - точку, через которую должна пройти ось OX, и точку, показывающую положительное направление оси OY. Система автоматически построит ось OY, проходящую через начало координат перпендикулярно заданной оси ОХ. На экране оси координат не отображаются.

После задания системы координат на экране появится стандартный диалог записи файлов. Задайте нужное имя и путь для записи документа и нажмите кнопку Сохранить.

Замечание. Команда Экспорт в текстовый файл может быть использована для сохранения координат точек любой кривой, а не только созданных библиотекой построения разверток. Вы можете открыть имеющийся у Вас файл с изображением какой-либо кривой или создать новую кривую и так же, как описано выше, сохранить координаты точек выделенного контура в виде текстового файла.


Влияние угла стыка
на внешний вид развертки
(на примере цилиндрического патрубка)


Влияние угла поворота нижней секущей плоскости
на внешний вид патрубка и его развертку
(углы наклона секущих плоскостей и угол стыка постоянны)


Команда Вставить текст
Вставить текст...

Эта команда позволяет ввести обозначение материала с помощью файла предопределенного текста. После ее вызова система обратится к файлу graphic.pdt, и на экране появится диалог выбора предопределенного текста.

Выберите обозначение материала из списка или создайте предопределенный текст, содержащий нужное обозначение и нажмите кнопку Вставить.


Команда Справочник материалов
Библиотека материалов и сортаментов

Эта команда позволяет выбрать объект класса Материал или Экземпляр сортамента из Библиотеки материалов и сортаментов или Справочника Материалы и сортаменты.


Команда Удалить обозначение материала
Удалить обозначение материала

Эта команда позволяет удалить обозначение материала из поля Обозначение.


Режимы работы с библиотекой

КОМПАС-3D обеспечивает четыре различных режима работы с подключенной библиотекой - окно, диалог, меню и панель. В каждом конкретном случае режим работы выбирается пользователем из соображений удобства. Переключение режима работы с библиотекой может быть выполнено в любой момент, даже во время выполнения какой-либо библиотечной функции.

В режиме меню структура библиотеки отображается в виде стандартного иерархического меню.

Если установлен режим диалога, на экране находится диалоговое окно, в левой части которого отображается список команд текущей библиотеки. Команды могут быть сгруппированы по разделам. В правой части диалога отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Чтобы вернуться к обычной работе с системой, необходимо обязательно завершить диалог библиотеки.

В режиме окна структура библиотеки отображается в стандартном окне Windows. Вы можете изменять размер окна библиотеки, а также сворачивать (минимизировать) его, оставляя на экране только пиктограмму. Основное преимущество режима окна состоит в том, что, в отличие от режимов меню и диалога, библиотека и основная система работают одновременно. Можно динамически переходить от основных команд системы к функциям библиотеки и наоборот.

В режиме панели структура библиотеки представлена на отдельной вкладке в окне Менеджера библиотеке. Вы можете изменять размер любой области вкладки. Преимущество режима панели состоит в возможности просмотра слайдов, соответствующих командам библиотеки. Как и в режиме окна, библиотека и основная система работают одновременно.

________________

Смотрите также

Работа с библиотекой в режиме меню

Работа с библиотекой в режиме диалога

Работа с библиотекой в режиме окна

Работа с библиотекой в режиме панели


Общие сведения о библиотеках

Библиотека - это приложение, созданное для расширения стандартных возможностей КОМПАС-3D и работающее в его среде. Типичными примерами приложений являются поставляемая вместе с системой библиотека KOMPAS.RTW (она содержит команды построения изображений часто встречающихся геометрических фигур, гладких и резьбовых отверстий и т.д.), а также такие продукты семейства КОМПАС, как библиотека стандартных машиностроительных элементов и библиотека крепежа, значительно ускоряющие проектирование сборочных моделей и оформление сборочных чертежей.

КОМПАС-3D поддерживает одновременную работу с несколькими подключенными библиотеками. Режимы работы с библиотекой могут быть различными (окно, диалог, меню или панель).

После подключения библиотеки к системе пользователь выбирает нужную функцию из ее каталога и запускает на исполнение.


Подключение библиотеки

Прежде чем функции какой-либо прикладной библиотеки можно будет использовать при работе, необходимо подключить эту библиотеку к системе.

Для подключения библиотеки к КОМПАС-3D выполните следующие действия.

1.	Вызовите команду Сервис - Менеджер библиотек.

На экране появится окно Менеджера библиотек.

2.	В списке библиотек (он находится в правой части первой вкладки) выделите имя нужной библиотеки и вызовите команду Подключить из контекстного меню.

Для быстрого подключения выбранной библиотеки можно щелкнуть мышью в поле рядом с ее названием.

3.	Выбранная библиотека подключается в установленном для нее режиме: меню, окно, диалог или панель. В поле рядом с названием библиотеки появляется красная "галочка" - признак того, что библиотека подключена.

Названия всех подключенных к системе прикладных библиотек отображаются как команды в меню Библиотека.

________________

Смотрите также

Изменение режима работы с библиотекой


Изменение режима работы с библиотекой

При добавлении библиотеки в Менеджер вы можете установить нужный режим, выбрав соответствующую опцию в диалоге свойств добавляемой библиотеки.

Когда библиотека уже добавлена в Менеджер, для изменения режима ее работы можно использовать команды Меню, Диалог, Окно и Панель из контекстного меню названия библиотеки. Вы можете изменить режим работы как подключенной, так и неподключенной библиотеки. При этом не имеет значения, какой режим установлен для библиотеки в настоящий момент.

Замечание. Изменение режима работы возможно только для прикладных библиотек; библиотеки моделей *.l3d и библиотеки фрагментов *.lfr имеют только один режим - панель.


Одновременная работа с несколькими библиотеками

КОМПАС-3D позволяет подключить и использовать при работе с документами до двадцати пяти прикладных библиотек одновременно. Однако следует помнить, что каждое подключение библиотеки приводит к уменьшению свободных системных ресурсов.

Список всех подключенных библиотек отображается в виде команд в меню Библиотека. Чтобы перейти к работе с какой-либо библиотекой, достаточно выбрать команду с ее названием из этого меню.

Наиболее удобно при работе с несколькими библиотеками установить для каждой из них режим окна или панели. Тогда вы сможете видеть окна библиотек одновременно с окном документа и быстро переключаться между ними.

Если некоторые библиотеки не нужны в данный момент, но вы не хотите отключать их от системы, освободите место на экране, минимизируя окна этих библиотек. Когда они вновь понадобятся, вы сможете быстро восстановить нормальное отображение окон и обратиться к библиотечным функциям.


Отключение библиотеки

Если библиотека, подключенная ранее к системе, больше не требуется для работы, можно отключить ее. При отключении библиотеки высвобождаются ресурсы компьютера (в первую очередь оперативная память), выделенные для работы с ней.

1.	Вызовите команду Сервис - Менеджер библиотек.
На экране появится окно Менеджера библиотек.

2.	В списке библиотек (он находится в правой части первой вкладки Менеджера) выделите имя нужной библиотеки и вызовите команду Подключить из контекстного меню.

Для быстрого отключения выбранной библиотеки можно щелкнуть мышью в поле рядом с ее названием в списке (когда библиотека подключена, в этом поле отображается "галочка").

Вы можете отключить сразу все библиотеки, подключенные к системе, воспользовавшись командой Отключить все из контекстного меню списка библиотек в окне Менеджера библиотек.

Команда Сервис - Выгрузить все библиотеки позволяет одновременно отключить все прикладные библиотеки, подключенные к системе КОМПАС-3D.

Отдельную прикладную библиотеку, работающую в режиме диалога, можно отключить, нажав кнопку Отключить в ее диалоге.

Отдельную прикладную библиотеку, работающую в режиме панели, можно отключить, вызвав команду Закрыть из контекстного меню окна структуры библиотеки или окна просмотра текущего раздела на панели Менеджера библиотек.

Совет. Вы можете включить автоматическое отключение библиотек, подключенных в "слепом" режиме. Для этого служит диалог настройки отключения библиотек КОМПАС-3D.


Работа с библиотекой в режиме диалога
Работа с прикладной библиотекой в режиме диалога

В левой части диалога отображается список команд текущей библиотеки, которые могут быть сгруппированы по разделам. Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания раздела.

В правой части диалога отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите кнопку ОК. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

Чтобы изменить режим работы с библиотекой, нажмите кнопку Режим.

Вы можете отключить текущую библиотеку от системы, нажав кнопку Отключить.

Для завершения диалога работы с библиотекой без запуска какой-либо команды нажмите кнопку Отмена.


Работа с библиотекой в режиме окна
Работа с прикладной библиотекой в режиме окна

Работа с библиотекой ведется как со стандартным окном Windows. Вы можете изменять размер окна библиотеки, а также сворачивать (минимизировать) его, оставляя на экране только пиктограмму.

В левой части окна отображается список команд текущей библиотеки, которые могут быть сгруппированы по разделам. Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания раздела.

В правой части окна отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите клавишу <Enter>. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

Для закрытия окна библиотеки нажмите системную кнопку Закрыть в правом верхнем углу окна.


Работа с библиотекой в режиме панели
Работа с прикладной библиотекой в режиме панели

Панель библиотеки располагается на вкладке Менеджера библиотек.

Команды работы с библиотекой находятся в контекстном меню вкладки.

На панели библиотеки может располагаться несколько окон. В одном из них показана структура (список разделов) библиотеки. В другом - список названий команд и набор слайдов (значков), которые соответствуют пунктам выделенного в списке раздела библиотеки. Третье окно служит для просмотра слайда, выделенного в списке команд. Вы можете изменять размер панели или любого окна на ней.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите клавишу <Enter> или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.


Работа с библиотекой в режиме меню
Работа с прикладной библиотекой в режиме меню

В этом режиме структура библиотеки отображается в виде стандартного иерархического меню.

Название библиотеки отображается в виде команды в меню Библиотеки. При вызове этой команды раскрывается вложенное меню, содержащее функции библиотеки в виде команд (они могут быть сгруппированы по разделам).

Для запуска функции на исполнение выберите из меню Библиотеки команду меню с названием нужной функции.


Окно Менеджера библиотек

Менеджер библиотек предназначен для управления библиотеками.

Для включения и отключения окна Менеджера библиотек служит команда Сервис - Менеджер библиотек.

Вы можете прикрепить окно Менеджера к любой из границ Главного окна системы.

Окно Менеджера библиотек содержит несколько вкладок. На первой из них отображается структура (список разделов) Менеджера библиотек.

Если в разделе имеются подключенные библиотеки, то его пиктограмма отображается серым цветом, если нет - голубым.

На остальных вкладках Менеджера отображается содержимое подключенных на данный момент библиотек фрагментов, моделей и прикладных библиотек, работающих в режиме панели.

Подключенные библиотеки отмечены красной "галочкой" на первой вкладке.

Для работы с Менеджером и с библиотеками предназначены команды контекстных меню вкладок.


Библиотека фрагментов

Каждая библиотека фрагментов представляет собой отдельный файл с расширением .lfr. Фрагменты библиотеки не являются отдельными файлами на диске, а входят составными частями в единый файл библиотеки. Фрагменты хранятся в виде упорядоченных списков в подразделах и корневом разделе библиотеки. Имена фрагментов и разделов библиотеки могут состоять из любых символов, количество фрагментов и разделов не ограничено.

При создании раздела библиотеки или добавлении фрагмента можно ввести произвольный комментарий.


Библиотека моделей

Каждая библиотека моделей представляет собой отдельный файл с расширением .l3d. Модели библиотеки не являются отдельными файлами на диске, а входят составными частями в единый файл библиотеки. Модели хранятся в виде упорядоченных списков в подразделах и корневом разделе библиотеки. Имена моделей и разделов библиотеки могут состоять из любых символов, количество моделей и разделов не ограничено.

При создании раздела библиотеки или добавлении модели можно ввести комментарий. Комментарий может быть многострочным и иметь произвольную форму. Допускается многократное редактирование комментария.


Прикладная библиотека (определение)
Прикладная библиотека

Библиотека - это приложение, созданное для расширения стандартных возможностей КОМПАС и работающее в его среде.

Прикладная библиотека может быть создана в одной из стандартных сред программирования для Windows (Borland C++, Microsoft Visual C++, Borland Pascal и т.д.) с использованием функций специального комплекта разработки приложений КОМПАС-МАСТЕР. По своей архитектуре библиотека является стандартным динамически подключаемым модулем (DLL) Windows. По умолчанию файлы библиотек имеют расширения *.DLL или *.RTW.

В прикладных библиотеках через языковые средства могут использоваться все возможности КОМПАС, предоставляемые при интерактивной работе (создание и редактирование объектов, работа с моделью документа, открытие и сохранение чертежей и фрагментов и т.д.)