Общие сведения о Библиотеке планировок цехов

Библиотека планировок цехов предназначена для автоматизации процесса формирования графической и текстовой документации при создании технологических планировок производственных цехов.

Библиотека позволяет

- создавать и редактировать темплеты оборудования,

- размещать темплеты на плане производственного помещения,

- управлять отображением элементов темплетов,

- контролировать нормативные расстояния между единицами оборудования, а также от оборудования до смежных элементов зданий (стен, колонн и т.д.),

- регистрировать оборудование в базе данных;

- получать из базы данных справочную информацию по оборудованию;

- автоматически формировать спецификацию оборудования.

В качестве строительной подосновы Библиотека может использовать документы, созданные с помощью Библиотеки отрисовки планов зданий и сооружений.

Библиотека планировок цехов использует базы данных САПР технологических процессов КОМПАС-АВТОПРОЕКТ. Возможна также автономная работа приложения при отсутствии системы КОМПАС-АВТОПРОЕКТ.

Для работы Библиотеки требуется чертежно-конструкторская система КОМПАС-ГРАФИК версии не ниже 5.11R03.


Вставка изображений из Библиотеки

Размеры темплетов, содержащихся в каталоге фрагментов библиотеки, соответствуют фактическим размерам отображаемого оборудования. Для их корректного размещения на листах чертежей стандартных форматов необходимо выбрать подходящий масштаб изображения и выполнять построения в виде, имеющем этот масштаб.

Для создания такого вида выполните следующие действия.

1. Вызовите из меню Компоновка команду Создать вид... или нажмите кнопку Создать новый вид на Инструментальной панели.

2. В появившемся на экране диалоге задайте необходимый масштаб отображения (например, 1:100, в соответствии с указаниями ГОСТ 2.002-72).

3. Задайте положение начала координат нового вида. Рекомендуется расположить его в левом нижнем углу внешней рамки чертежа.

Для вставки темплета в текущий вид документа вызовите команду библиотеки Разместить оборудование...  На экране появится окно Оборудование. Укажите нужный раздел и объект (например, станок), выделив его в структурированном списке ("дереве") оборудования.

Для вставки объекта в документ вызовите команду Файл – Вставить темплет в документ, дважды щелкните мышью по его наименованию или нажмите кнопку Вставить темплет в документ на Панели управления. На экране появится фантом темплета.

Укажите точку вставки темплета и угол его наклона. При этом Вы можете пользоваться привязками и Геометрическим калькулятором.

После указания положения темплета на экране появится диалог Свойства оборудования. Введите в нем значения характеристик объекта для регистрации в базе данных.

На вкладке Паспортные данные Вы можете просмотреть информацию о размещаемом оборудовании.

На вкладке Темплет введите значения характеристик объекта для регистрации в базе данных.

Значения параметра Инвентарный номер должны быть уникальными в пределах базы данных. Как правило, база данных оборудования едина для всего предприятия. Поэтому инвентарные номера будут уникальны в пределах предприятия.

Если при настройке параметров библиотеки была выключена опция Разрешить повтор номеров позиции, то значения параметра Номер позиции должны быть уникальными в пределах плана.

При попытке повторно зарегистрировать существующие значения инвентарного номера и номера позиции на экране появится предупреждение. В этом случае диалог можно закрыть либо после ввода допустимых значений, либо нажатием кнопки Отмена. Темплет будет зафиксирован на плане. Если диалог Свойства оборудования был закрыт кнопкой Отмена, параметры оборудования можно будет ввести позже, вызвав команду Зарегистрировать оборудование.

После закрытия диалога система ожидает размещения на плане очередного экземпляра такого же темплета. При необходимости повторите описанную последовательность действий. Для отказа от размещения данного темплета нажмите кнопку Прервать команду.

После размещения на плане первого темплета или группы одинаковых темплетов на экране появляется стандартный диалог сохранения чертежа. Укажите в нем имя файла и папку для его размещения.

________________

Смотрите также

Подключение/отключение темплета

Конфигурация библиотеки. Вкладка Регистрация

Конфигурация библиотеки. Вкладка Оборудование

Окно Оборудование

Зарегистрировать оборудование

Редактирование темплета


Контроль размещения оборудования

Вы можете проверить, соответствуют ли требованиям нормативных документов расстояния между единицами оборудования и от оборудования до смежных элементов зданий (стен, колонн и т.д.). Для этого воспользуйтесь командой проверки размещения.

Выделите темплеты, правильность положения которых Вы будете проверять. Вызовите команду Контролировать размещение.... На экране появится диалог настройки параметров контроля.

Включите в нем опции, соответствующие необходимым критериям контроля, и нажмите кнопку ОК.

Замечание. Если выключить все опции, контроль размещения оборудования будет производиться по основным контурам темплетов.

При соответствии контролируемых расстояний нормативным значениям на экране появится сообщение об отсутствии ошибок.

Если темплеты расположены слишком близко друг к другу или находящимся рядом строительным конструкциям, на экране появится диалог Результаты контроля.

Он содержит список ошибок расположения темплетов и их групп.

Выделите любую ошибку в списке. Темплеты, положение которых вызвало эту ошибку, переместятся в центр экрана. Их цвет изменится. Если при настройке параметров контроля была включена опция Визуальный контроль всего оборудования, то для всех темплетов, расположенных на плане, будут показаны очертания контролируемых зон. Нажмите кнопку Выход. Диалог Результаты контроля закроется. Для устранения ошибки измените положение темплетов и повторите контроль размещения.

Если перед вызовом команды проверки не был выделен ни один темплет, будет проконтролировано размещение всех темплетов, находящихся на плане.

________________

Смотрите также

Настройка отображения. Вкладка Контрольные элементы

Конфигурация библиотеки. Вкладка Контрольные элементы

Контроль размещения. Вкладка Контрольные элементы.


Зарегистрировать оборудование
Регистрация оборудования

При размещении темплетов на плане параметры оборудования регистрируются в базе данных..

Вы можете изменить параметры оборудования, темплеты которого размещены на плане. Для этого воспользуйтесь командой регистрации оборудования.

Выделите темплеты, параметры которых Вы будете редактировать. Вызовите команду Зарегистрировать оборудование.

Цвет первого темплета в группе изменится. На экране появится диалог Свойства оборудования для него.

В нем Вы можете изменить параметры оборудования. Диалог содержит вкладки Темплет и Паспортные данные. Параметры оборудования на вкладке Паспортные данные доступны только для чтения, на вкладке Темплет - для чтения и записи.

Замечание. Значения параметра Инвентарный номер должны быть уникальными в пределах базы данных. Как правило, база данных оборудования едина для всего предприятия. Поэтому инвентарные номера будут уникальны в пределах предприятия.

Если при настройке параметров библиотеки была выключена опция Разрешить повтор номеров позиции, то значения параметра Номер позиции должны быть уникальными в пределах плана.

При попытке повторно зарегистрировать существующие значения инвентарного номера и номера позиции на экране появится предупреждение. В этом случае диалог можно закрыть либо после ввода допустимых значений, либо нажатием кнопки Отмена. Темплет будет зафиксирован на плане. Если диалог Свойства оборудования был закрыт кнопкой Отмена, параметры оборудования можно будет ввести позже.

После закрытия диалога для одного темплета на экране появится аналогичный диалог для следующего по порядку размещения темплета.

Таким образом каждый темплет перерегистрируется в базе данных с новыми параметрами.

После закрытия диалога параметров последнего темплета на экране появится сообщение о завершении регистрации оборудования.

Если перед вызовом команды регистрации не был выделен ни один темплет, будут перерегистрированы все темплеты, размещенные на плане.

________________

Смотрите также

Конфигурация библиотеки. Вкладка Регистрация


Проверка регистрации
Проверка регистрации оборудования

Вы можете проверить наличие и правильность регистрации параметров оборудования, расположенного на чертеже и содержащегося в базе данных.

Выделите темплеты, правильность регистрации которых Вы будете проверять. Вызовите команду Проверить регистрацию оборудования.

При наличии в базе данных оборудования с недопустимыми значениями параметров на экране появится диалог Свойства оборудования для проверяемого объекта. Сделайте необходимые изменения параметров в этом диалоге.

Если в базе данных есть информация об оборудовании, которое отсутствует на чертеже, то после выполнения команды информация о таком оборудовании из базы удаляется.

Для каждого темплета, расположенного на чертеже, но не зарегистрированного в базе данных, появится диалог Свойства оборудования. Выполните регистрацию оборудования.

При отсутствии ошибок на экран выводится сообщение об окончании проверки регистрации.

Если перед вызовом команды проверки не был выделен ни один темплет, будет проконтролирована регистрация всех темплетов, находящихся на плане.


Настройка отображения
Настройка отображения темплета

Вы можете настроить внешний вид темплетов, размещенных на чертеже.

Умолчательный способ отображения темплетов определяется при настройке конфигурации библиотеки. Вы можете изменить отображение одного или нескольких темплетов.

Для этого вызовите команду Отображение темплета.... Укажите мышью темплет, вид которого требуется настроить. Если требуется одинаково настроить отображение группы темплетов, предварительно выделите их. На экране появится диалог Отображение темплета. Включением/выключением опций на вкладках выберите нужные элементы для показа на чертеже.

После окончания настройки система ожидает указания следующего. Для окончания настройки нажмите кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Настройка отображения. Вкладка Основные элементы

Настройка отображения. Вкладка Контрольные элементы

Конфигурация библиотеки. Вкладка Основные элементы

Конфигурация библиотеки. Вкладка Контрольные элементы


Настройка отображения.
Вкладка Основные элементы

При размещении темплета на плане всегда отображается основной контур.

Вы можете настроить отображение остальных элементов темплета (указать, какие элементы требуется отрисовывать при вставке темплетов).

Опции вкладки

Дополнительное изображение

Включите эту опцию, чтобы на плане был показан контур оборудования, дополняющий его основной контур.

Размеры

Включите эту опцию, чтобы на плане были показаны размеры оборудования.

Точечные условные обозначения

Включите эту опцию, чтобы на плане были показаны условные обозначения, уточняющие состав оборудования (места расположения заготовок, готовых изделий и т.п.).

Рабочее место

Включите эту опцию, чтобы на плане было показано место размещения работника у станка.

Многостаночное обслуживание

Включите эту опцию, чтобы на плане была обозначена возможность обслуживания работником более одного станка данной модели.

Группа опций Надписи

Опции Наименование модели, Инвентарный номер, Номер позиции, Заводской номер, Цех, Участок управляют отображением на плане соответствующих параметров оборудования.

Сделанные настройки управляют отображением всех вновь размещаемых на плане темплетов. Изменить настройку отображения конкретного темплета на плане Вы можете, вызвав команду библиотеки Отображение темплета.

Совет. Вы можете настроить параметры надписей на плане, используя возможности системы КОМПАС-ГРАФИК. Для этого вызовите команду Настройка – Параметры текущего листа. В появившемся на экране диалоге Настройка параметров текущего листа выберите команду Текст на чертеже. В открывающемся диалоге Вы можете настроить параметры абзаца надписей на плане. Для настройки параметров шрифта нажмите кнопку Шрифт. На экране появится диалог Параметры шрифта. Сделайте необходимые настройки.

________________

Смотрите также

Конфигурация библиотеки. Вкладка Основные элементы


Настройка отображения.
Вкладка Контрольные элементы

Основной контур темплета является базой для формирования контрольных элементов.

Вы можете настроить отображение контрольных элементов темплета (указать, какие из них требуется отрисовывать при вставке темплетов).

Вы можете настроить набор отображаемых зон контроля нормативных расстояний оборудования.

Опции вкладки

Группа опций Нормы расстояний

Опции От стен и От колонн управляют отображением на плане зон контроля нормативных расстояний от основного контура объекта до соответствующих строительных конструкций.

Включите опцию Относительно друг друга, чтобы выбрать один из вариантов: 1 рабочий на 1 станок, 1 рабочий на 2 станка, Станки в затылок. Они управляют отображением соответствующей зоны контроля нормативных расстояний между единицами оборудования.

Опция Выключить все отменяет вывод на экран всех зон контроля.

________________

Смотрите также

Конфигурация библиотеки. Вкладка Контрольные элементы


Создание темплета

Вы можете создавать темплеты оборудования, отсутствующие в Библиотеке.

Для этого вызовите команду Библиотеки Создать темплет.... Вы также можете начать создание темплета, открыв окно Оборудование. Выберите модель оборудования, к которой не подключен темплет. Вызовите команду Редактор – Создать темплет или нажмите кнопку Создать темплет.

На экране появится окно Мастера. Процедура создания темплета разбита на отдельные шаги. Мастер позволяет последовательно выполнять их.

В левой части окна содержится список шагов создания темплета.

Выполнение некоторых шагов обязательно, других – нет. Информация о том, обязательно выполнение шага или нет, отображается в правой части Мастера. Если обязательный шаг не выполнен, следующие шаги недоступны. Если не выполнен необязательный шаг, темплет не будет содержать соответствующую информацию.

Шаги отображаются в списке по-разному. Желтым цветом показан текущий шаг. Зеленым – выполненные шаги. Белым цветом отображаются шаги, доступные для выполнения. Допускается возврат к уже выполненным шагам. Серый цвет свидетельствует о недоступности шага. Шаг становится доступным после выполнения предшествующего обязательного шага.

Вы можете последовательно перемещаться по шагам создания темплета, используя кнопки Далее и Назад. Используя список, Вы можете перейти к любому доступному шагу, минуя промежуточные.

Замечание. Если при выполнении любого шага Мастера Вы нажмете кнопку Отмена, создание темплета будет прервано, выполненные построения не будут сохранены.

При выполнении построений вызовите из вспомогательного окна команду Включить контура, чтобы показать все элементы темплета, или команду Погасить контура, чтобы скрыть их.

При построении основного контура и дополнительного изображения темплета а также всех зон контроля расстояний от оборудования до рядом расположенных объектов самопересечение контуров не допускается. Контуры, составляющие темплет, могут являться вложенными (основной контур станка находится внутри зоны контроля расстояний от него до стен). Не допускается вложенность фигур при построении отдельных контуров (основной контур не может состоять из эллипса, вписанного в прямоугольник и т.п.).

Все контура должны быть замкнутыми.

Создание основного контура

Создание дополнительного изображения

Простановка размеров оборудования

Расположение рабочего места

Вставка условных обозначений

Построение зоны контроля расстояний от оборудования до стен

Построение зоны контроля расстояний от оборудования до колонн

Построение зоны контроля расстояний от оборудования до рядом расположенных станков при обслуживании одним рабочим одного станка

Построение зоны контроля расстояний от оборудования до рядом расположенных станков при обслуживании одним рабочим двух станков

Построение зоны контроля расстояний от оборудования до рядом расположенных станков при расположении станков в затылок

Указание расположения наименование модели оборудования

Указание расположения инвентарного номера оборудования

Указание расположения номера позиции оборудования на плане

Указание расположения заводского номера оборудования

Указание расположения номера цеха

Указание расположения номера участка

Нажмите кнопку Готово для завершения создания темплета.


Создание основного контура

Выберите шаг Основной контур и нажмите кнопку Построить. В появившемся на экране диалоге введите имя файла фрагмента системы КОМПАС-ГРАФИК, в который будет записан темплет. После этого стандартными средствами КОМПАС-ГРАФИК создайте габаритное изображение оборудования. Этот контур является базовым для контроля нормативных расстояний размещения оборудования от других объектов. Начало координат фрагмента будет служить точкой привязки темплета при размещении его на плане.

Завершите построение нажатием кнопки Прервать команду. Для продолжения создания темплета вызовите из вспомогательного окна команду Вернуться в Мастер.

Далее...


Создание дополнительного изображения

Для построения дополнительного изображения перейдите к соответствующему шагу и нажмите кнопку Построить. Откроется фрагмент системы КОМПАС, в котором создан основной контур темплета. Стандартными средствами КОМПАС-ГРАФИК создайте дополнительное изображение оборудования. Завершите построение, нажав кнопку Прервать команду. Для продолжения создания темплета вызовите из вспомогательного окна команду Вернуться в Мастер.

Замечание. При выполнении построений вызовите из вспомогательного окна команду Включить контура, чтобы показать все элементы темплета, или команду Погасить контура, чтобы скрыть их.

Далее...


Простановка размеров оборудования

Стандартными средствами КОМПАС-ГРАФИК проставьте на темплете размеры оборудования.

Далее...


Расположение рабочего места

Проставьте на темплете место расположения работника.

Далее...


Вставка условных обозначений

Вставьте нужное условное обозначение из библиотеки фрагментов (например, место подвода сжатого воздуха) аналогично изображению рабочего места. После этого Вы можете вставить следующее обозначение, вызвав из вспомогательного окна команду Вставить точечное обозначение. Для продолжения создания темплета вызовите из вспомогательного окна команду Вернуться в мастер.

Замечание. Условные обозначения Библиотеки сохранены в файле ugo.lfr. Этот файл представляет собой стандартную библиотеку фрагментов КОМПАС. Вы можете дополнять ее, создавая новые условные обозначения. Порядок работы с библиотеками фрагментов подробно изложен в Руководстве пользователя КОМПАС-3D

Далее...


Построение зоны контроля расстояний от оборудования до стен

Постройте контуры зоны контроля нормативных расстояний от основного контура темплета до рядом расположенных стен аналогично построению основного контура и дополнительного изображения.

Далее...


Построение зоны контроля расстояний от оборудования до колонн

Постройте контуры зоны контроля нормативных расстояний от основного контура темплета до рядом расположенных колонн аналогично построению основного контура и дополнительного изображения.

Далее...


Построение зоны контроля расстояний от оборудования до рядом расположенных станков при обслуживании одним рабочим одного станка

Постройте контуры зоны контроля нормативных расстояний от основного контура темплета до рядом расположенных единиц оборудования при условии обслуживания одним работником одного станка аналогично построению основного контура и дополнительного изображения.

Далее...


Построение зоны контроля расстояний от оборудования до рядом расположенных станков при обслуживании одним рабочим двух станков

Постройте контуры зоны контроля нормативных расстояний от основного контура темплета до рядом расположенных единиц оборудования при условии обслуживания одним работником двух станков аналогично построению основного контура и дополнительного изображения.

Далее...


Построение зоны контроля расстояний от оборудования до рядом расположенных станков при расположении станков в затылок

Постройте контуры зоны контроля нормативных расстояний от основного контура темплета до рядом расположенных единиц оборудования при условии расположения станков в затылок друг другу аналогично построению основного контура и дополнительного изображения.

Далее...


Указание расположения наименование модели оборудования

Нажмите кнопку Указать. Во фрагменте с изображением темплета укажите точку привязки названия модели оборудования. Это действие вернет Вас к работе с Мастером.

Далее...


Указание расположения инвентарного номера оборудования

Нажмите кнопку Указать. Во фрагменте с изображением темплета укажите точку привязки инвентарного номера оборудования. Это действие вернет Вас к работе с Мастером.

Далее...


Указание расположения номера позиции оборудования на плане

Нажмите кнопку Указать. Во фрагменте с изображением темплета укажите точку привязки номера позиции оборудования на плане. Это действие вернет Вас к работе с Мастером.

Далее...


Указание расположения заводского номера оборудования

Нажмите кнопку Указать. Во фрагменте с изображением темплета укажите точку привязки заводского номера оборудования. Это действие вернет Вас к работе с Мастером.

Далее...


Указание расположения номера цеха

Нажмите кнопку Указать. Во фрагменте с изображением темплета укажите точку привязки номера цеха. Это действие вернет Вас к работе с Мастером.

Далее...


Указание расположения номера участка

Нажмите кнопку Указать. Во фрагменте с изображением темплета укажите точку привязки номера участка. Это действие вернет Вас к работе с Мастером.


Редактирование темплета

Вы можете редактировать темплеты.

Для этого вызовите команду Разместить оборудование. На экране появится окно Оборудование. В дереве оборудования выберите раздел и объект, связанный с темплетом. Вызовите команду Редактор – Редактировать темплет... или нажмите кнопку Редактировать темплет.

На экране появится окно Мастера. Процедура создания темплета разбита на отдельные шаги. Мастер позволяет последовательно выполнять их.

В левой части окна содержится список шагов редактирования темплета. Шаги отображаются в списке по-разному. Желтым цветом показан текущий шаг. Зеленым – выполненные шаги Белым цветом отображаются шаги, на которых при создании темплета не было выполнено никаких построений.

Доступны для выполнения построений (редактирования имеющихся или выполнения новых) все шаги. Вы можете последовательно перемещаться по шагам создания темплета, используя кнопки Далее и Назад. Используя список, Вы можете перейти к любому доступному шагу, минуя промежуточные.

После выполнения всех обязательных шагов, вне зависимости от наличия невыполненных шагов, Вы можете завершить редактирование с сохранением сделанных изменений. Для этого выберите шаг Завершение и нажмите кнопку Готово. Вызовите команду Файл – Сохранить темплет в файл как... чтобы записать отредактированный темплет в новый файл. Эта команда создает копию темплета с другим именем.

Если при выполнении любого шага мастера Вы нажмете кнопку Отмена, редактирование темплета прерывается, выполненные построения не сохраняются.

При выполнении построений вызовите команду Включить контура для показа всех элементов темплета. Команда Погасить контура скрывает их.

При построении основного контура и дополнительного изображения темплета а также всех зон контроля расстояний от оборудования до рядом расположенных объектов самопересечение контуров не допускается. Контуры, составляющие темплет, могут являться вложенными (основной контур станка находится внутри зоны контроля расстояний от него до стен). Не допускается вложенность фигур при построении отдельных контуров (основной контур не может состоять из эллипса, вписанного в прямоугольник и т.п.).

Все контура должны быть замкнутыми.

Создание основного контура

Создание дополнительного изображения

Простановка размеров оборудования

Расположение рабочего места

Вставка условных обозначений

Построение зоны контроля расстояний от оборудования до стен

Построение зоны контроля расстояний от оборудования до колонн

Построение зоны контроля расстояний от оборудования до рядом расположенных станков при обслуживании одним рабочим одного станка

Построение зоны контроля расстояний от оборудования до рядом расположенных станков при обслуживании одним рабочим двух станков

Построение зоны контроля расстояний от оборудования до рядом расположенных станков при расположении станков в затылок

Указание расположения наименование модели оборудования

Указание расположения инвентарного номера оборудования

Указание расположения номера позиции оборудования на плане

Указание расположения заводского номера оборудования

Указание расположения номера цеха

Указание расположения номера участка

________________

Смотрите также

Создание темплета

Подключение/отключение темплета


Подключение/отключение темплета

Вы можете сопоставлять модель оборудования темплету. Ссылка объекта на темплет сохраняется в базе данных.

Для этого вызовите команду Размещение оборудования. На экране появится окно Оборудование. Выделите в нем нужный раздел и объект (например, станок).

Вызовите команду Файл – Подключить темплет или нажмите кнопку Подключить темплет.

В появившемся на экране диалоге выберите файл фрагмента системы КОМПАС-ГРАФИК, содержащий изображение темплета. Нажмите кнопку Открыть, чтобы связать объект с темплетом. Если объект уже был связан с темплетом, эта связь будет заменена новой.

Вы можете разорвать связь между моделью оборудования и темплетом. Для этого в окне Оборудование выберите нужный объект и вызовите команду Файл – Отключить темплет или нажмите кнопку Отключить темплет.

Вы можете использовать существующие связи между темплетами и оборудованием, воспользовавшись буфером обмена.

Выберите объект, которому сопоставлен темплет.

Чтобы поместить ссылку оборудования на темплет в буфер обмена, вызовите команду Редактор – Копировать ссылку.

Чтобы поместить ссылку оборудования на темплет в буфер обмена и разорвать связь между ними, вызовите команду Редактор – Вырезать ссылку.

Ссылку на темплет, находящуюся в буфере обмена, можно использовать для создания новых связей других объектов с тем же темплетом. Для этого выберите нужный объект. Вызовите команду Редактор – Вставить ссылку. Объект будет связан с темплетом. Если объект уже был связан с темплетом, эта связь будет заменена новой.


Формирование спецификации
Формирование спецификации оборудования

Вы можете сформировать спецификацию оборудования, размещенного в цехе.

Для этого вызовите команду Создать спецификацию оборудования.

Автоматически создается новая спецификация оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95, содержащая сведения об оборудовании, размещенном на чертеже. Для последующей работы со спецификацией сохраните ее.


Конфигурация библиотеки

Перед началом работы Вы можете настроить Библиотеку так, чтобы умолчательные параметры отображения оборудования соответствовали принятым на Вашем предприятии (или наиболее часто используемым Вами).

Для этого вызовите команду Конфигурация библиотеки. В появившемся на экране диалоге (его вкладки и опции описаны ниже) выберите необходимые параметры.

При необходимости эту настройку можно будет изменить.

________________

Смотрите также

Конфигурация библиотеки. Вкладка Оборудование

Конфигурация библиотеки. Вкладка Регистрация

Конфигурация библиотеки. Вкладка Основные элементы

Конфигурация библиотеки. Вкладка Контрольные элементы


Конфигурация библиотеки.
Вкладка Оборудование

База данных содержит большое количество оборудования. Для удобства работы Вы можете выводить на экран только необходимые его типы.

Опции вкладки

- Механообрабатывающее оборудование

- Слесарно-сборочное оборудование

- Кузнечно-штамповочное оборудование

- Оборудование для термообработки

- Сварочное оборудование

Включите опции, соответствующие группам оборудования, которое Вы будете размещать на плане.

________________

Смотрите также

Окно Оборудование


Конфигурация библиотеки.
Вкладка Регистрация

При работе Библиотеки используется база данных. Она содержит информацию обо всем оборудовании, темплеты которого можно использовать при построении планировок цехов. При создании планировок средствами Библиотеки в базу записывается информация о зарегистрированном оборудовании.

Опции вкладки

Вы можете указать, какая база данных оборудования будет использоваться при работе.

Если выбрана база данных КОМПАС-АВТОПРОЕКТ, Библиотека будет работать с файлом базы данных оборудования aproserv.gdb системы КОМПАС-АВТОПРОЕКТ.

Если выбрана локальная база данных, Библиотека будет работать с файлом templet.gdb. Он поставляется совместно с Библиотекой и содержит только необходимые для создания планировок таблицы.

Замечание. Не рекомендуется изменять выбранную для работы базу данных. Это приведет к некорректной работе Библиотеки.

Включите опцию Разрешить повтор номеров позиций, чтобы иметь возможность размещать на плане оборудование с повторяющимися номерами позиций. Если эта опция выключена, Библиотека будет контролировать уникальность номеров позиций.

________________

Смотрите также

Вставка изображений из библиотеки

Зарегистрировать оборудование


Конфигурация библиотеки.
Вкладка Основные элементы

При размещении темплета на плане всегда отображается основной контур.

Вы можете настроить отображение остальных элементов темплета (указать, какие элементы требуется отрисовывать при вставке темплетов).

Опции вкладки

Дополнительное изображение

Включите эту опцию, чтобы на плане был показан контур оборудования, дополняющий его основной контур.

Размеры

Включите эту опцию, чтобы на плане были показаны размеры оборудования.

Точечные условные обозначения

Включите эту опцию, чтобы на плане были показаны условные обозначения, уточняющие состав оборудования (места расположения заготовок, готовых изделий и т.п.).

Рабочее место

Включите эту опцию, чтобы на плане было показано место размещения работника у станка.

Многостаночное обслуживание

Включите эту опцию, чтобы на плане была обозначена возможность обслуживания работником более одного станка данной модели.

Группа опций Надписи

Опции Наименование модели, Инвентарный номер, Номер позиции, Заводской номер, Цех, Участок управляют отображением на плане соответствующих параметров оборудования.

Сделанные настройки управляют отображением всех вновь размещаемых на плане темплетов. Изменить настройку отображения конкретного темплета на плане Вы можете, вызвав команду библиотеки Отображение темплета.

Совет. Вы можете настроить параметры надписей на плане, используя возможности системы КОМПАС-ГРАФИК. Для этого вызовите команду Настройка – Параметры текущего листа. В появившемся на экране диалоге Настройка параметров текущего листа выберите команду Текст на чертеже. В открывающемся диалоге Вы можете настроить параметры абзаца надписей на плане. Для настройки параметров шрифта нажмите кнопку Шрифт. На экране появится диалог Параметры шрифта. Сделайте необходимые настройки.

________________

Смотрите также

Настройка отображения. Вкладка Основные элементы


Конфигурация библиотеки.
Вкладка Контрольные элементы

Основной контур темплета является базой для формирования контрольных элементов.

Вы можете настроить отображение контрольных элементов темплета (указать, какие из них требуется отрисовывать при вставке темплетов).

Опции вкладки

Группа опций Нормы расстояний

Опции От стен и От колонн управляют отображением на плане зон контроля нормативных расстояний от основного контура объекта до соответствующих строительных конструкций.

Включите опцию Относительно друг друга, чтобы выбрать один из вариантов: 1 рабочий на 1 станок, 1 рабочий на 2 станка, Станки в затылок. Они управляют отображением соответствующей зоны контроля нормативных расстояний между единицами оборудования.

Сделанные настройки управляют отображением всех вновь размещаемых на плане темплетов. Изменить настройку отображения конкретного темплета на плане Вы можете, вызвав команду библиотеки Отображение темплета.

________________

Смотрите также

Настройка отображения. Вкладка Контрольные элементы


Контроль размещения. Вкладка Контрольные элементы.
Контроль размещения.
Вкладка Контрольные элементы

Вы можете выбрать контролируемые зоны нормативных расстояний оборудования. Включите опции, соответствующие необходимым критериям контроля.

Опции диалога

Опции группы От стен, От колонн и Относительно друг друга включают контроль зон нормативных расстояний от габаритов объекта до соответствующих строительных конструкций и между единицами оборудования.

Замечание. Если выключить все опции, контроль размещения оборудования будет производиться по основным контурам темплетов.

Если включена опция Визуальный контроль всего оборудования диалога Контроль размещения, то для ошибочно расположенных темплетов на чертеже будут показаны очертания контролируемых зон.

________________

Смотрите также

Конфигурация библиотеки. Вкладка Контрольные элементы

Настройка отображения. Вкладка Контрольные элементы


Контроль размещения. Результаты контроля при наличии ошибок.
Контроль размещения.
Результаты контроля при наличии ошибок

Вы можете исправить ошибки в размещении оборудования.

Ошибочным является расположение темплетов, если расстояние от основного контура до строительных конструкций или до соседнего оборудования меньше нормативного.

Диалог Результаты контроля содержит список ошибок расположения темплетов и их групп.

Выделите любую ошибку в списке. Темплеты, положение которых вызвало эту ошибку, переместятся в центр экрана. Их цвет изменится. Если при настройке параметров контроля была включена опция Визуальный контроль всего оборудования, то для темплетов, расположенных на плане неправильно, будут показаны очертания контролируемых зон. Нажмите кнопку Выход. Диалог Результаты контроля закроется. Для устранения ошибки измените положение темплетов.

Для устранения остальных ошибок вновь вызовите команду Контролировать размещение… и повторите описанные выше действия.

Если перед вызовом команды проверки не был выделен ни один темплет, будет проконтролировано размещение всех темплетов, находящихся на плане.

________________

Смотрите также

Конфигурация библиотеки. Вкладка Контрольные элементы

Контроль размещения оборудования


Свойства оборудования

На вкладке Паспортные данные Вы можете просмотреть информацию о размещаемом оборудовании.

На вкладке Темплет введите значения характеристик объекта для регистрации в базе данных.

Значения параметра "Инвентарный номер" должны быть уникальными в пределах базы данных. Как правило, база данных оборудования едина для всего предприятия. Поэтому инвентарные номера будут уникальны в пределах предприятия.

Если при настройке параметров библиотеки была выключена опция Разрешить повтор номеров позиции, то значения параметра "Номер позиции" должны быть уникальными в пределах плана.

При попытке повторно зарегистрировать существующие значения инвентарного номера и номера позиции на экране появится предупреждение. В этом случае диалог можно закрыть либо после ввода допустимых значений, либо нажатием кнопки Отмена. Темплет будет зафиксирован на плане. Если диалог Свойства оборудования был закрыт кнопкой Отмена, параметры оборудования можно будет ввести позже, вызвав команду Зарегистрировать оборудование.

________________

Смотрите также

Зарегистрировать оборудование

Конфигурация библиотеки. Вкладка Регистрация


Окно Оборудование

Вы можете выбрать модель оборудования, темплет которого будет размещен на чертеже.

Выберите нужный раздел и объект (например, станок), выделив его в структурированном списке ("дереве") оборудования. Состав этих разделов определяется вкладкой Оборудование команды Конфигурация библиотеки.

В Окне просмотра отображается темплет объекта с контрольными элементами. В Окне свойств оборудования содержатся характеристики объекта и путь к файлу фрагмента, содержащего темплет. Вы можете изменить значения характеристик объекта.

Будьте внимательны при изменении характеристик оборудования. Сделанные Вами изменения заносятся в базу данных. Автоматическая отмена действия невозможна.

Для вставки объекта в документ вызовите команду Файл – Вставить темплет в документ, дважды щелкните мышью по его наименованию или нажмите кнопку Вставить темплет в документ на Панели управления.

Вы можете добавлять в базу данных модели оборудования и их группы.

Замечание. Вы можете добавить группы оборудования в существующие группы первого и второго уровней. В группу третьего уровня Вы можете добавить модели оборудования.

Выберите группу первого уровня, в которую Вы будете добавлять новый объект. Вызовите из контекстного меню команду Добавить группу. На экране появится диалог Создание группы оборудования.

Введите в нем Вид операции и Код операции для создаваемой группы и нажмите кнопку ОК. В базу данных будет добавлена новая группа оборудования.

Выполните аналогичные действия для добавления новой группы оборудования в существующую группу второго уровня. На экране появится диалог создания группы оборудования третьего уровня.

Введите в нем название, тип и код операции, а также номер Инструкции по охране труда для создаваемой группы. Нажмите кнопку ОК. В базу данных будет добавлена новая группа оборудования.

Для добавления модели оборудования выберите группу третьего уровня. Вызовите из контекстного меню команду Добавить оборудование. В списке оборудования выбранной группы появится пиктограмма нового оборудования. По умолчанию в качестве его наименования используются слова "Новое оборудование". Отредактируйте наименование. В Окне свойств оборудования введите значения характеристик модели.

Параметры групп и моделей оборудования должны соответствовать приведенным в Классификаторе технологических операций машиностроения и приборостроения 1 85 151.

Существующую модель или группу оборудования можно переименовать или удалить. Для этого вызовите соответствующую команду контекстного меню объекта.

 При удалении группы удаляются все объекты, входящие в нее. Отмена этого действия невозможна.

В Окне свойств оборудования содержатся характеристики выбранного объекта и путь к файлу фрагмента, содержащего темплет модели оборудования. Вы можете изменить их.

Будьте внимательны при редактировании характеристик оборудования. Сделанные Вами изменения заносятся в базу. Ввод неверных значений может привести к нарушениям в работе других компонентов системы КОМПАС, использующих эту базу.

Существующую единицу оборудования можно переименовать или удалить. Для этого вызовите соответствующую команду контекстного меню объекта.

Значения характеристик групп и экземпляров оборудования должны соответствовать приведенным в Классификаторе технологических операций машиностроения и приборостроения 1 85 151.

________________

Смотрите также

Подключение/отключение темплета

Редактирование темплета

Создание темплета


Информация о документе

Вы можете ввести информацию, дополняющую чертеж.

Введите в поле Автор сведения об исполнителе документа. В поле Комментарий Вы можете ввести произвольные сведения о документе.


Темплет

(от англ. templet, template - шаблон, лекало, модель) - плоская двумерная масштабная модель единицы технологического оборудования (аппарата, прибора, машины) или строительного узла, конструкции. Используется при разработке стендов, пультов, станков и т. п., при проектировании научно-исследовательских и промышленных установок и комплексов, зданий, сооружений и т.д. Разработка вариантов проектов с помощью темплетов называется методом плоскостного макетирования. Один из способов проектирования с помощью темплета сводится к монтажу чертежей (схем размещения) из готовых элементов на масштабной сетке.


Контрольные элементы
Контрольный элемент -

замкнутый контур, отображающий минимальные допустимые расстояния от основного контура объекта до строительных конструкций цеха и другого оборудования.


Основной контур
Основной контур -

замкнутый контур, отображающий габариты объекта. Служит основой для формирования контрольных элементов.


База данных

файл, содержащий информацию обо всем оборудовании, темплеты которого могут быть использованы при построении планировок цехов. При создании планировок средствами Библиотеки в базу записывается информация о зарегистрированном оборудовании. Идентификация зарегистрированного оборудования обеспечивается уникальностью инвентарного номера единицы оборудования. Вместе с тем оборудование, размещенное на чертеже, идентифицируется в пределах этого документа номером позиции. Значение этого параметра в документе должно быть уникальным для каждого экземпляра оборудования, если выключена опция Разрешить повтор номеров позиций (см. Конфигурация библиотеки. Вкладка Регистрация). Если эта опция включена, то экземпляры оборудования одной модели могут иметь одинаковые номера позиции. Параметры Заводской номер, Номер цеха, Номер участка могут повторяться как в пределах документа, так и в общей базе данных.

База данных библиотеки может являться частью базы данных системы КОМПАС-АВТОПРОЕКТ. При отсутствии этой системы, для обеспечения работы Библиотеки поставляется функционально полная база данных оборудования.


Поиск оборудования
Диалог Поиск

Вы можете найти оборудование по строке текста, которая содержится в его наименовании. Поиск производится только по тому оборудованию, которое показано в окне Оборудование, а не во всей базе данных. Состав показываемого оборудования определяется при настройке библиотеки.

Введите в поле Образец искомую строку.

Опция Только слово целиком, включает режим поиска только целых слов.

Опция С учетом регистра включает режим поиска, при котором различаются строчные и прописные буквы.

В группе Направление выберите вариант направления поиска оборудования.

Нажмите кнопку Найти далее для начала поиска. В результате поиска подсвечивается найденный объект. Повторное нажатие кнопки продолжает поиск следующего объекта, удовлетворяющего условиям поиска, в том же направлении.

Нажмите кнопку Отмена для отказа от поиска.

________________

Смотрите также

Конфигурация библиотеки. Вкладка Оборудование


Создание группы
Диалог Создание группы оборудования

В этом диалоге введите Вид операции и Код операции для создаваемой группы. Нажмите кнопку ОК для завершения создания группы. Кнопка Отмена закрывает диалог без добавления новой группы.


Создание группы
Диалог Создание группы оборудования

В этом диалоге введите Операцию, Тип операции, Код операции, а также номер Инструкции по охране труда для создаваемой группы. Нажмите кнопку ОК для завершения создания группы. Кнопка Отмена закрывает диалог без добавления новой группы.


Режимы работы с библиотекой

КОМПАС-ГРАФИК обеспечивает четыре различных режима работы с подключенной библиотекой - окно, диалог, меню и панель. В каждом конкретном случае режим работы выбирается пользователем из соображений удобства. Переключение режима работы с библиотекой может быть выполнено в любой момент, даже во время выполнения какой-либо библиотечной функции.

В режиме меню структура библиотеки отображается в виде стандартного иерархического меню.

Если установлен режим диалога, на экране находится диалоговое окно, в левой части которого отображается список команд текущей библиотеки. Команды могут быть сгруппированы по разделам. В правой части диалога отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Чтобы вернуться к обычной работе с системой, необходимо обязательно завершить диалог библиотеки.

В режиме окна структура библиотеки отображается в стандартном окне Windows. Вы можете изменять размер окна библиотеки, а также сворачивать (минимизировать) его, оставляя на экране только пиктограмму. Основное преимущество режима окна состоит в том, что, в отличие от режимов меню и диалога, библиотека и основная система работают одновременно. Можно динамически переходить от основных команд системы к функциям библиотеки и наоборот.

В режиме панели структура библиотеки представлена в нескольких окнах, собранных на единой панели. Вы можете изменять размер панели или любого окна на ней, а также сворачивать (минимизировать) панель, оставляя на экране только пиктограмму. Преимущество режима панели состоит в возможности просмотра слайдов, соответствующих командам библиотеки. Как и в режиме окна, библиотека и основная система работают одновременно.

________________

Смотрите также

Работа с библиотекой в режиме меню

Работа с библиотекой в режиме диалога

Работа с библиотекой в режиме окна

Работа с библиотекой в режиме панели


Использование прикладной библиотеки

Существует огромное количество деталей и узлов, абсолютно подобных по своей геометрии и отличающихся лишь своими параметрами - размерами.

Для упрощения и ускорения разработки чертежей, содержащих типовые и стандартизованные детали (крепеж, пружины, подшипники, резьбовые отверстия, канавки, элементы электросхем, строительные конструкции и т.п.) очень удобно применять готовые параметрические библиотеки.

Библиотека - это приложение, созданное для расширения стандартных возможностей КОМПАС-ГРАФИК и работающее в его среде. Типичными примерами приложений являются поставляемая вместе с системой библиотека KOMPAS.RTW (она содержит функции построения часто встречающихся геометрических фигур, гладких и резьбовых отверстий и т.д.), а также отдельный продукт семейства КОМПАС 5 - библиотека стандартных машиностроительных элементов, значительно ускоряющая проектирование сборочных единиц и оформление сборочных чертежей.

Прикладная библиотека может быть создана в одной из стандартных сред программирования для Windows (Borland C++, Microsoft Visual C++, Borland Pascal и т.д.) с использованием функций специального комплекта разработки приложений КОМПАС-МАСТЕР 5. По своей архитектуре библиотека является стандартным динамически подключаемым модулем (DLL) Windows. По умолчанию файлы библиотек имеют расширения *.DLL или *.RTW.

В прикладных библиотеках через языковые средства могут использоваться все возможности КОМПАС-ГРАФИК, предоставляемые при интерактивной работе (создание и редактирование объектов, работа с моделью документа, открытие и сохранение чертежей и фрагментов и т.д.)

Следует отметить, что возможности использования библиотек отнюдь не ограничиваются простым вводом в чертеж параметризованных стандартных элементов. Библиотека может представлять из себя сложную, ориентированную на конкретную задачу подсистему автоматизированного проектирования, которая после выполнения проектных расчетов формирует готовые конструкторские документы или их комплекты. Можно сказать, что в виде прикладных библиотек вполне реально разрабатывать целые СAПP объектов определенного класса.

КОМПАС-ГРАФИК не накладывает никаких ограничений на размер и сложность функций библиотек, а скорость исполнения библиотечных функций зависит в основном от характеристик компьютера (объем оперативной памяти, скорость доступа к жесткому диску и т.д.).

КОМПАС-ГРАФИК поддерживает одновременную работу с несколькими подключенными библиотеками. Режимы работы с библиотекой могут быть различными (окно, диалог, меню или панель).

После подключения библиотеки к системе пользователь выбирает нужную функцию из ее каталога и запускает на исполнение.


Подключение и запуск библиотеки

Прежде чем функции какой-либо прикладной библиотеки можно будет использовать при работе, необходимо подключить эту библиотеку к системе.

Для подключения библиотеки к КОМПАС-ГРАФИК выполните следующее.

1. Выберите в меню Сервис команду Менеджер библиотек.

На экране появится окно Менеджера библиотек.

2. В списке библиотек (он находится в правой части окна Менеджера) выделите имя нужной библиотеки и вызовите команду Подключить из меню Менеджера Библиотека.

Для быстрого подключения выбранной библиотеки можно щелкнуть мышью в поле рядом с ее названием в списке или нажать кнопку Подключить на Панели управления Менеджера.

 Кнопка Подключить

3. Выбранная библиотека подключается в установленном для нее режиме: меню, окно, диалог или панель. В поле рядом с названием библиотеки появляется красная "галочка" - признак того, что библиотека подключена; "галочкой" помечается также название команды Подключить в меню, а кнопка на Панели управления Менеджера остается нажатой.

После подключения библиотеки активным по-прежнему остается окно Менеджера, поэтому для работы с библиотекой ее следует активизировать.

Названия всех подключенных к системе прикладных библиотек отображаются как команды в нижней части меню Сервис.

Чтобы получить доступ к функциям прикладной библиотеки, подключенной в одном из предыдущих сеансов работы КОМПАС, эту библиотеку требуется запустить. Для запуска библиотеки произведите двойной щелчок мышью на ее названии в окне Менеджера. Можно также вызвать из меню Сервис команду, соответствующую нужной библиотеке. Выбранная библиотека запустится в установленном для нее режиме.

________________

Смотрите также

Изменение режима работы с библиотекой


Изменение режима работы с библиотекой

При добавлении библиотеки в Менеджер Вы можете установить нужный режим, выбрав соответствующую опцию в диалоге свойств добавляемой библиотеки.

Когда библиотека уже добавлена в Менеджер, для изменения режима ее работы можно использовать команды Меню, Диалог, Окно и Панель из меню Менеджера Библиотека. Вы можете изменить режим работы как подключенной, так и неподключенной библиотеки. При этом не имеет значения, какой режим установлен для библиотеки в настоящий момент.

Изменение режима возможно и в процессе работы с библиотекой (за исключением случая, когда работа ведется в режиме меню).

Если библиотека работает как диалог, для изменения режима можно нажать кнопку Режим в окне диалога.

Если библиотека работает как окно, используйте команду Сменить режим работы в системном меню окна.

Если библиотека работает как панель, для изменения режима выберите из меню Вид команду Сменить режим работы.

После вызова команды смены режима на экране появится диалог, в котором следует включить опцию, соответствующую нужному режиму работы, а затем нажать кнопку ОК.


Одновременная работа с несколькими библиотеками

КОМПАС-ГРАФИК позволяет подключить и использовать при работе с документами до девяти прикладных библиотек одновременно. Однако следует помнить, что каждое подключение библиотеки приводит к уменьшению свободных системных ресурсов.

Список всех подключенных библиотек отображается в виде команд в нижней части меню Сервис. Чтобы перейти к работе с какой-либо библиотекой, достаточно выбрать команду с ее названием из этого меню.

Наиболее удобно при работе с несколькими библиотеками установить для каждой из них режим окна или панели. Тогда Вы сможете видеть окна библиотек одновременно с окном документа и быстро переключаться между ними.

Если некоторые библиотеки не нужны в данный момент, но Вы не хотите отключать их от системы, освободите место на экране, минимизируя окна этих библиотек. Когда они вновь понадобятся, Вы сможете быстро восстановить нормальное отображение окон и обратиться к библиотечным функциям.


Отключение библиотеки

Если прикладная библиотека, подключенная ранее к системе, больше не требуется для работы, можно отключить ее. При отключении библиотеки высвобождаются ресурсы компьютера (в первую очередь оперативная память), выделенные для работы с ней.

1. Выберите в меню Сервис команду Менеджер библиотек.

На экране появится окно Менеджера библиотек.

2. В списке библиотек (он находится в правой части окна Менеджера) выделите имя нужной библиотеки и вызовите команду Подключить из меню Менеджера Библиотека.

Для быстрого отключения выбранной библиотеки можно щелкнуть мышью в поле рядом с ее названием в списке (когда библиотека подключена, в этом поле отображается "галочка") или отжать кнопку Подключить на Панели управления Менеджера.

 Кнопка Подключить

При работе в режиме диалога можно также отключить текущую библиотеку от системы, нажав кнопку Отключить; при работе в режиме окна - с помощью команды Отключить библиотеку в системном меню окна; а при работе в режиме панели - с помощью команды Отключить библиотеку в меню Вид.


Работа с библиотекой в режиме диалога
Работа с прикладной библиотекой в режиме диалога

В левой части диалога отображается список команд текущей библиотеки, которые могут быть сгруппированы по разделам. Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания раздела.

В правой части диалога отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите кнопку ОК. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

Чтобы изменить режим работы с библиотекой, нажмите кнопку Режим.

Вы можете отключить текущую библиотеку от системы, нажав кнопку Отключить.

Для завершения диалога работы с библиотекой без запуска какой-либо команды нажмите кнопку Отмена.


Работа с библиотекой в режиме окна
Работа с прикладной библиотекой в режиме окна

Работа с библиотекой ведется как со стандартным окном Windows. Вы можете изменять размер окна библиотеки, а также сворачивать (минимизировать) его, оставляя на экране только пиктограмму.

В левой части окна отображается список команд текущей библиотеки, которые могут быть сгруппированы по разделам. Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания раздела.

В правой части окна отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите клавишу <Enter>. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

Вы можете автоматически сворачивать окно библиотеки на время вставки элемента из нее. После выхода из режима вставки окно библиотеки будет развернуто.

Для включения или выключения автоматической минимизации окна библиотеки выберите команду Свернуть при выполнении из системного меню окна. Если рядом с этой командой в меню стоит "галочка", автоматическая минимизация окна включена.

Чтобы изменить режим работы с библиотекой, используйте команду Сменить режим работы из системного меню окна.

Вы можете отключить текущую библиотеку от системы с помощью команды Отключить библиотеку из системного меню окна.

Для закрытия окна библиотеки дважды щелкните левой кнопкой мыши на кнопке системного меню в левом верхнем углу окна.


Работа с библиотекой в режиме панели
Работа с прикладной библиотекой в режиме панели

В верхней части панели библиотеки под строкой заголовка расположена строка меню. В ней отображаются названия страниц меню команд.

На панели библиотеки может располагаться несколько окон. В одном из них показана структура (список разделов) библиотеки. В другом - список названий команд и набор слайдов (значков), которые соответствуют пунктам выделенного в списке раздела библиотеки. Третье окно служит для просмотра слайда, выделенного в списке команд. Вы можете изменять размер панели или любого окна на ней, а также сворачивать (минимизировать) панель, оставляя на экране только пиктограмму

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке (список библиотечных команд отображается в правом окне) и вызовите команду Выполнить команду из меню Команда. Можно также нажать клавишу <Enter> или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

Вы можете включить или отключить показ окна просмотра слайда. Для этого выберите из меню Вид команду Окно просмотра. Если слева от этой команды в меню стоит "галочка", окно просмотра находится на экране.

Вы можете изменять размер и расположение значков с помощью команд из меню Вид.

Команда Крупные значки включает отображение элементов в разделе в виде крупных значков.

Команда Мелкие значки включает отображение элементов в разделе в виде мелких значков.

Команда Список включает отображение элементов в разделе в виде списка без значков.

Вы можете автоматически сворачивать панель библиотеки на время вставки элемента из нее. После выхода из режима вставки панель библиотеки будет развернута.

Для включения или выключения автоматической минимизации панели библиотеки выберите команду Свернуть при выполнении из меню Вид. Если рядом с этой командой в меню стоит "галочка", автоматическая минимизация панели включена.

Чтобы изменить режим работы с библиотекой, используйте команду Сменить режим работы из меню Вид.

Вы можете отключить текущую библиотеку от системы с помощью команды Отключить библиотеку из меню Вид.

Для закрытия панели библиотеки дважды щелкните левой кнопкой мыши на кнопке системного меню в левом верхнем углу панели.


Работа с библиотекой в режиме меню
Работа с прикладной библиотекой в режиме меню

В этом режиме структура библиотеки отображается в виде стандартного иерархического меню.

Название библиотеки отображается в виде команды в нижней части меню Сервис. При вызове этой команды раскрывается вложенное меню, содержащее функции библиотеки в виде команд (они могут быть сгруппированы по разделам).

Для запуска функции на исполнение выберите из меню Сервис команду меню с именем нужной функции.


Окно Менеджера библиотек

В верхней части окна Менеджера библиотек под строкой заголовка расположена строка меню. В ней отображаются названия страниц меню команд. Под строкой меню находится Панель управления. На ней расположены кнопки вызова часто используемых команд.

Панель управления Менеджера Библиотек

В левой части окна показана структура (список разделов) Менеджера библиотек. В правой части - список библиотек, соответствующий выделенному разделу. Под списком библиотек показываются сведения о выделенной библиотеке.

С помощью команд из меню Вид Вы можете включить или отключить отображение в окне Менеджера Панели управления и показ сведений о библиотеках.

Если библиотека подключена, то в поле рядом с ее названием отображается красная "галочка".

Если в разделе имеются подключенные библиотеки, то его пиктограмма отображается серым цветом, если нет - голубым.


Формирование пользовательской панели
Формирование состава пользовательской панели

При частом использовании библиотеки для быстрого доступа к ее командам рекомендуется сформировать пользовательскую страницу на Инструментальной панели.

Формирование состава пользовательской панели возможно только при подключенной библиотеке.

Для создания пользовательской панели выполните следующее.

1. Вызовите из меню Настройка команду Настройка системы....

2. В появившемся диалоге раскройте раздел Экран и выберите пункт Панель команд.

3. Из раскрывающегося левого списка выберите название нужной Вам прикладной библиотеки. Под списком будут показаны кнопки вызова команд выбранной библиотеки.

4. В раскрывающемся списке в правой части диалога выберите пользовательскую панель, на которую будут добавляться кнопки вызова команд библиотеки.

5. Последовательно выделяйте в левой части окна нужные Вам команды и переносите их в правую часть окна, нажимая кнопку Добавить на панель.

 Кнопка Добавить на панель

Чтобы перенести кнопки с правой части окна в левую, выделяйте их в составе пользовательской панели и удаляйте, нажимая кнопку Удалить с панели.

 Кнопка Удалить с панели

Чтобы удалить с пользовательской панели сразу все кнопки, нажмите кнопку Удалить все.

 Кнопка Удалить все

Чтобы перенести на пользовательскую панель сразу все кнопки вызова команд библиотеки (но не более двенадцати), нажмите кнопку Добавить все.

 Кнопка Добавить все

Всего можно сформировать три пользовательских панели.

6. После завершения настройки панелей закройте диалог, нажав кнопку ОК.

При дальнейшей работе используйте соответствующие кнопки-переключатели для вызова пользовательских панелей.

 Кнопка Пользовательская панель 1

 Кнопка Пользовательская панель 2

 Кнопка Пользовательская панель 3