Назначение библиотеки
Назначение библиотеки элементов станочных приспособлений

Библиотека используется при проектировании станочных приспособлений.

Содержит типовые параметрические изображения различных часто используемых конструктивных элементов (специальных болтов и винтов, втулок, гаек, кулачков, опор, осей, призм, прихватов и т.д.).

Библиотека элементов станочных приспособлений функционирует в среде системы КОМПАС-ГРАФИК 5Х.

________________

Смотрите также

Режимы работы с библиотекой

Изменение режима работы с библиотекой


Диалог настройки конфигурации библиотеки

В этом диалоге Вы можете настроить работу с объектами спецификации, формируемыми при вставке в документ библиотечных элементов, и задать некоторые умолчательные параметры элементов.

Опции диалога

Вкладка Спецификация

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-ГРАФИК, то при вставке макроэлементов из библиотеки в графический документ Вы можете автоматически размещать Сведения о них в спецификации, относящейся к этому документу.

Например, Вы вставили в чертеж болт, и среди объектов спецификации в этом чертеже в разделе "Стандартные изделия" появилась запись с обозначением этого болта (с учетом выбранных Вами длины, диаметра, шага резьбы и т.д.).

Чтобы автоматическое формирование объекта спецификации при вставке его из библиотеки было возможным, библиотеку нужно соответствующим образом настроить.

Примечание. Подробнее о работе со спецификацией и, в частности, о формировании объектов спецификации при вставке из библиотеки, Вы можете узнать из пособия Типовые действия по созданию спецификации КОМПАС-ГРАФИК, входящего в состав дистрибутива системы (файл SpcTutor.rtf).

Описание спецификации

Опции этой группы позволяют указать стиль спецификации, в которой предполагается располагать объекты, вставленные в графический документ из библиотеки.

Если библиотечные объекты будут располагаться в спецификации, имеющей стиль, установленный по умолчанию, включите опцию Текущее.

Если для расположения библиотечных объектов должна использоваться спецификация с другим стилем, включите опцию Пользовательское. После этого станут доступными кнопка Выбрать и поле Стиль.

В строке просмотра отображается название подключенной библиотеки, содержащей стили спецификаций. Для подключения другой библиотеки стилей воспользуйтесь кнопкой Выбрать. В вызванном ею стандартном диалоге открытия файлов выберите файл библиотеки *.lyt, в котором находится нужный стиль спецификации.

Выберите нужное название из списка стилей спецификаций, существующих в подключенной библиотеке стилей.

Номер раздела деталей

Укажите номер, который присвоен разделу "Детали" в выбранном Вами стиле спецификации. Благодаря указанию этого номера автоматически созданные объекты спецификации, соответствующие некоторым библиотечным макроэлементам, разместятся в разделе спецификации "Детали".

Номер раздела стандартных изделий

Укажите номер, который присвоен разделу "Стандартные изделия" в выбранном Вами стиле спецификации. Благодаря указанию этого номера автоматически созданные объекты спецификации, соответствующие библиотечным стандартным изделиям (например, болтам, винтам, гайкам, и т.д.), разместятся в разделе спецификации "Стандартные изделия".

При вставке в документ из библиотеки макроэлементов, для которых должен быть создан объект спецификации, необходимо включать опцию Создать объект спецификации в диалоге выбора параметров объекта. Если эта опция включена, сразу после указания положения макроэлемента в графическом документе будет создан объект спецификации, и Вам останется только ввести нужные данные в колонку Количество.

Создавать объекты спецификации

Чтобы не включать опцию Создать объект спецификации при вставке каждого объекта из библиотеки, включите опцию Создавать объекты спецификации в диалоге настройки конфигурации библиотеки. В этом случае опция Создать объект спецификации окажется по умолчанию включенной во всех диалогах, где она есть; а в каждом отдельном диалоге ее можно будет при необходимости выключить.

Вкладка Настройка

Указывать новое положение при редактировании

Включите эту опцию, чтобы после редактирования параметров библиотечного макроэлемента можно было заново указать положение его точки привязки и угол поворота.

Выключенная опция означает, что после редактирования макроэлемент не потребуется заново размещать в окне чертежа.

Рисовать ось

Состояние этой опции определяет, будут ли отрисованы оси элементов, изображения которых вставляются в графический документ из библиотеки. Если опция Рисовать ось включена в диалоге настройки конфигурации библиотеки, то она оказывается по умолчанию включенной в диалогах настройки параметров элементов (эти диалоги появляются при вставке изображений из библиотеки в документ); в каждом отдельном диалоге ее можно будет при необходимости выключить.

Упрощенно

Эта опция включает и отключает отрисовку мелких конструктивных элементов, таких как фаски, скругления, канавки для выхода шлифовального круга и т.д. Режим работы этой опции аналогичен режиму работы предыдущей опции: включении ее в диалоге настройки конфигурации библиотеки означает, что она будет по умолчанию включена в диалогах настройки параметров всех элементов.

Замечание. Переключение опций Рисовать ось и Упрощенно в диалоге настройки конфигурации библиотеки не влияет на отрисовку тех элементов, которые были вставлены в документ до изменения настройки конфигурации.

Для выхода из диалога с сохранением сделанных настроек нажмите кнопку OK, для выхода без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров элемента

В этом диалоге требуется ввести значения, определяющие параметры элемента станочных приспособлений, выбранного для вставки.

Так как каждый тип изделий (винты, втулки, оси, планки и т.п.) имеет свои конструктивные особенности, диалоги настройки параметров изделий разных типов отличаются набором полей и опций.

Поля и опции диалогов соответствуют Государственному Стандарту на соответствующий элемент, т.е. в диалоге настройки параметров элемента можно задать для него все параметры и характеристики, определяемые стандартом. Значения большинства из них можно выбрать только из списка, т.к. стандарт строго регламентирует допустимые значения параметров, и использование значений, не перечисленных в стандарте, запрещено.

Выбор конкретного (с определенным набором типоразмеров) изделия данного типа осуществляется путем задания его параметров или выбора нужного обозначения из списка Обозначение.

Если стандарт предусматривает несколько исполнений элемента, в диалоге можно выбрать любое из них, включив соответствующую опцию.

Чтобы указать, какая проекция объекта должна быть построена, выберите нужную опцию: Главный вид, Вид сверху, Вид слева, Вид справа. Если для выбранного вида предусмотрен разрез, то становится доступной опция Разрез. Включение ее означает, что в текущий документ будет вставлен разрез элемента, соответствующий указанному виду. При этом становятся доступными поля ввода параметров штриховки: Угол и Шаг; Вы можете задать в них требуемые значения.

Если требуется создать упрощенное изображение элемента (без отрисовки фасок, скруглений, канавок для выхода шлифовального круга и т.д.), включите опцию Упрощенно.

Состояние опции Рисовать ось определяет, будет ли отрисована ось выбранного элемента.

В верхней части диалога имеется слайд для просмотра изображения элемента. На слайде показаны также размеры, соответствующие параметрам, которые определяют конкретное изделие данного типа. Изображение на слайде изменяется в зависимости от выбранной проекции элемента и его исполнения, а также при включении или отключении опций Упрощенно и Рисовать ось.

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-ГРАФИК, то в диалоге настройки параметров элемента можно указать, требуется ли при вставке этого элемента автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации. Чтобы при вставке элемента автоматически создавался соответствующий объект спецификации, включите опцию Создавать объект спецификации.

Для некоторых изделий стандарт предусматривает возможность более точного изготовления отдельных конструктивных элементов. В диалогах настройки параметров таких изделий есть опция для выбора варианта изделия. Например, включение опции Отклонение размера d по Н7 в диалоге настройки параметров Вилки с резьбовым хвостовиком ГОСТ 4738-67 означает, что в документ будет вставлено изображение вилки, у которой отверстие диаметром d обработано по седьмому квалитету. На графическом изображении вилки это, естественно, никак не отражается. Но в том случае, если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-ГРАФИК, состояние опции Отклонение размера d по Н7 влияет на обозначение вилки в спецификации. Так, если опция включена, то в колонке Наименование появится запись "Вилка 7018-0339H7 ГОСТ 4738-67", если опция выключена - "Вилка 7018-0339 ГОСТ 4738-67".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые однозначно определяются значениями других параметров и не могут быть изменены вручную. Для увеличения ширины колонок таблицы и просмотра полных названий параметров дважды щелкните мышью на строке заголовка.

После того, как все нужные параметры заданы, нажмите кнопку ОК для перехода к вставке элемента с заданными параметрами в документ.

Вставка элементов из библиотеки в документ


Вставка элементов из библиотеки в документ

После завершения диалога настройки библиотечного элемента кнопкой ОК (подтверждения ввода параметров элемента) запускается процесс вставки этого элемента в активный документ.

При этом на экране появится фантом выбранного объекта. Вы можете переместить фантом мышью в любое место текущего графического документа.

На экране также появится окно, содержащее команды управления изображением из библиотеки. Команды, содержащиеся в этом окне, позволяют отредактировать различные параметры элемента до его фиксации. Для вызова любой из них дважды щелкните мышью по ее названию. Эти же команды Вы можете выбрать из контекстного меню.

Команда Параметры позволяет вернуться к диалогу задания параметров элемента, изменить в нем любые значения и переключить любые опции. После выхода из диалога по кнопке OK внесенные изменения отображаются в фантоме.

Команда Отключить угол означает, что элемент нужно разместить в том положении, в котором он сформирован библиотекой. При этом потребуется указать только положение точки привязки элемента. Положение точки привязки можно указать курсором или ввести ее координаты в соответствующее поле Строки параметров объектов. При вызове этой команды ее название меняется на Включить угол.

Если включить угол, то при вставке элемента потребуется задать не только точку его привязки, но и угол поворота относительно этой точки. Угол можно указать, повернув объект курсором после указания положения точки привязки или введя его значение в соответствующее поле Строки параметров.

Команды раздела Параметры отображения дублируют опции соответствующей группы в диалоге задания параметров. Эти команды позволяют выбрать другие (отличные от текущего) проекции элемента.

Используя команды из окна управления или из контекстного меню, измените параметры элемента. Когда фантом элемента будет соответствовать желаемому изображению, задайте положение его точки привязки.

В графическом документе появится макрообъект, изображающий выбранный Вами элемент. Его размеры будут в точности совпадать с введенными параметрами изделия.

После создания макрообъекта система предлагает фантом нового объекта с теми же параметрами, что у предыдущего.

Вы можете вставить несколько одинаковых объектов, задавая их положение. Можно также вставить несколько объектов одного типа с разными параметрами. Для этого перед вставкой каждого объекта вызывайте диалог редактирования параметров и вносите в них нужные изменения.

Для выхода из режима вставки нажмите клавишу <Esc> или кнопку Прервать команду на Панели специального управления. Можно и просто перейти к выполнению другой команды КОМПАС-ГРАФИК или вызвать из библиотеки команду вставки другого элемента.

В библиотечном макрообъекте постоянно хранится информация о том, что он вставлен из библиотеки. Благодаря этому вставленный элемент может быть отредактирован средствами библиотеки.

Редактирование элементов, вставленных из библиотеки


Редактирование элементов, вставленных из библиотеки

Макрообъект, вставленный в чертеж или фрагмент КОМПАС-ГРАФИК из прикладной библиотеки, по своим свойствам практически не отличается от макрообъектов, созданных пользователем из графических примитивов при помощи команды Объединить в макрообъект. Единственное отличие библиотечного макрообъекта от других - это наличие в нем информации о том, что он вставлен из библиотеки. Благодаря этой информации макрообъект можно редактировать средствами библиотеки.

Для изменения параметров библиотечного элемента в графическом документе дважды щелкните на нем мышью.

Подобно тому, как при двойном щелчке на графическом примитиве (отрезке, окружности и т.д.) запускается процесс редактирования, аналогичный процессу создания этого объекта, при двойном щелчке на библиотечном объекте запускается соответствующая ему команда библиотеки. Как при создании объекта, Вы можете задать его параметры и настроить отрисовку. Можно также указать и новое положение объекта.

Если в момент двойного щелчка по библиотечному макрообъекту библиотека не была подключена, система производит ее подключение автоматически (при условии, что на компьютере есть файлы библиотеки, а на электронном ключе есть свободная лицензия на нее). Если при настройке КОМПАС-ГРАФИК включена опция Автоматически отключать библиотеки, подключенные в "слепом" режиме из раздела Прикладные библиотеки, то после редактирования объекта библиотека отключается. Если указанная опция выключена, то библиотека остается подключенной.

Так как библиотечный макрообъект мало отличается от обычного - пользовательского - макрообъекта, он может редактироваться всеми доступными в системе способами. Например, Вы можете масштабировать, поворачивать или копировать элемент, вставленный из библиотеки, а также удалить какую-либо его часть и т.п. Таким образом можно, например, "стереть" часть библиотечного элемента, которая не должна быть показана на чертеже, "удлинить" или "укоротить" элемент. Однако при этом следует иметь в виду, что последующее редактирование элемента средствами библиотеки восстанавливает его форму и размеры. Чтобы исключить возможность редактирования библиотечного макрообъекта средствами библиотеки, его требуется разрушить. Команда для разрушения составных объектов находится в меню Операции. После разрушения библиотечный макрообъект превращается в набор примитивов (дуг, отрезков и т.п.), каждый из которых может редактироваться отдельно.


Режимы работы с библиотекой

КОМПАС-ГРАФИК обеспечивает четыре различных режима работы с подключенной библиотекой - окно, диалог, меню и панель. В каждом конкретном случае режим работы выбирается пользователем из соображений удобства. Переключение режима работы с библиотекой может быть выполнено в любой момент, даже во время выполнения какой-либо библиотечной функции.

В режиме меню структура библиотеки отображается в виде стандартного иерархического меню.

Если установлен режим диалога, на экране находится диалоговое окно, в левой части которого отображается список команд текущей библиотеки. Команды могут быть сгруппированы по разделам. В правой части диалога отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Чтобы вернуться к обычной работе с системой, необходимо обязательно завершить диалог библиотеки.

В режиме окна структура библиотеки отображается в стандартном окне Windows. Вы можете изменять размер окна библиотеки, а также сворачивать (минимизировать) его, оставляя на экране только пиктограмму. Основное преимущество режима окна состоит в том, что, в отличие от режимов меню и диалога, библиотека и основная система работают одновременно. Можно динамически переходить от основных команд системы к функциям библиотеки и наоборот.

В режиме панели структура библиотеки представлена в нескольких окнах, собранных на единой панели. Вы можете изменять размер панели или любого окна на ней, а также сворачивать (минимизировать) панель, оставляя на экране только пиктограмму. Преимущество режима панели состоит в возможности просмотра слайдов, соответствующих командам библиотеки. Как и в режиме окна, библиотека и основная система работают одновременно.

________________

Смотрите также

Работа с библиотекой в режиме меню

Работа с библиотекой в режиме диалога

Работа с библиотекой в режиме окна

Работа с библиотекой в режиме панели


Использование прикладной библиотеки

Существует огромное количество деталей и узлов, абсолютно подобных по своей геометрии и отличающихся лишь своими параметрами - размерами.

Для упрощения и ускорения разработки чертежей, содержащих типовые и стандартизованные детали (крепеж, пружины, подшипники, резьбовые отверстия, канавки, элементы электросхем, строительные конструкции и т.п.) очень удобно применять готовые параметрические библиотеки.

Библиотека - это приложение, созданное для расширения стандартных возможностей КОМПАС-ГРАФИК и работающее в его среде. Типичными примерами приложений являются поставляемая вместе с системой библиотека KOMPAS.RTW (она содержит функции построения часто встречающихся геометрических фигур, гладких и резьбовых отверстий и т.д.), а также отдельный продукт семейства КОМПАС 5 - библиотека стандартных машиностроительных элементов, значительно ускоряющая проектирование сборочных единиц и оформление сборочных чертежей.

Прикладная библиотека может быть создана в одной из стандартных сред программирования для Windows (Borland C++, Microsoft Visual C++, Borland Pascal и т.д.) с использованием функций специального комплекта разработки приложений КОМПАС-МАСТЕР 5. По своей архитектуре библиотека является стандартным динамически подключаемым модулем (DLL) Windows. По умолчанию файлы библиотек имеют расширения *.DLL или *.RTW.

В прикладных библиотеках через языковые средства могут использоваться все возможности КОМПАС-ГРАФИК, предоставляемые при интерактивной работе (создание и редактирование объектов, работа с моделью документа, открытие и сохранение чертежей и фрагментов и т.д.)

Следует отметить, что возможности использования библиотек отнюдь не ограничиваются простым вводом в чертеж параметризованных стандартных элементов. Библиотека может представлять из себя сложную, ориентированную на конкретную задачу подсистему автоматизированного проектирования, которая после выполнения проектных расчетов формирует готовые конструкторские документы или их комплекты. Можно сказать, что в виде прикладных библиотек вполне реально разрабатывать целые СAПP объектов определенного класса.

КОМПАС-ГРАФИК не накладывает никаких ограничений на размер и сложность функций библиотек, а скорость исполнения библиотечных функций зависит в основном от характеристик компьютера (объем оперативной памяти, скорость доступа к жесткому диску и т.д.).

КОМПАС-ГРАФИК поддерживает одновременную работу с несколькими подключенными библиотеками. Режимы работы с библиотекой могут быть различными (окно, диалог, меню или панель).

После подключения библиотеки к системе пользователь выбирает нужную функцию из ее каталога и запускает на исполнение.


Подключение и запуск библиотеки

Прежде чем функции какой-либо прикладной библиотеки можно будет использовать при работе, необходимо подключить эту библиотеку к системе.

Для подключения библиотеки к КОМПАС-ГРАФИК выполните следующее.

1. Выберите в меню Сервис команду Менеджер библиотек.

На экране появится окно Менеджера библиотек.

2. В списке библиотек (он находится в правой части окна Менеджера) выделите имя нужной библиотеки и вызовите команду Подключить из меню Менеджера Библиотека.

Для быстрого подключения выбранной библиотеки можно щелкнуть мышью в поле рядом с ее названием в списке или нажать кнопку Подключить на Панели управления Менеджера.

 Кнопка Подключить

3. Выбранная библиотека подключается в установленном для нее режиме: меню, окно, диалог или панель. В поле рядом с названием библиотеки появляется красная "галочка" - признак того, что библиотека подключена; "галочкой" помечается также название команды Подключить в меню, а кнопка на Панели управления Менеджера остается нажатой.

После подключения библиотеки активным по-прежнему остается окно Менеджера, поэтому для работы с библиотекой ее следует активизировать.

Названия всех подключенных к системе прикладных библиотек отображаются как команды в нижней части меню Сервис.

Чтобы получить доступ к функциям прикладной библиотеки, подключенной в одном из предыдущих сеансов работы КОМПАС, эту библиотеку требуется запустить. Для запуска библиотеки произведите двойной щелчок мышью на ее названии в окне Менеджера. Можно также вызвать из меню Сервис команду, соответствующую нужной библиотеке. Выбранная библиотека запустится в установленном для нее режиме.

________________

Смотрите также

Изменение режима работы с библиотекой


Изменение режима работы с библиотекой

При добавлении библиотеки в Менеджер Вы можете установить нужный режим, выбрав соответствующую опцию в диалоге свойств добавляемой библиотеки.

Когда библиотека уже добавлена в Менеджер, для изменения режима ее работы можно использовать команды Меню, Диалог, Окно и Панель из меню Менеджера Библиотека. Вы можете изменить режим работы как подключенной, так и неподключенной библиотеки. При этом не имеет значения, какой режим установлен для библиотеки в настоящий момент.

Изменение режима возможно и в процессе работы с библиотекой (за исключением случая, когда работа ведется в режиме меню).

Если библиотека работает как диалог, для изменения режима можно нажать кнопку Режим в окне диалога.

Если библиотека работает как окно, используйте команду Сменить режим работы в системном меню окна.

Если библиотека работает как панель, для изменения режима выберите из меню Вид команду Сменить режим работы.

После вызова команды смены режима на экране появится диалог, в котором следует включить опцию, соответствующую нужному режиму работы, а затем нажать кнопку ОК.


Одновременная работа с несколькими библиотеками

КОМПАС-ГРАФИК позволяет подключить и использовать при работе с документами до девяти прикладных библиотек одновременно. Однако следует помнить, что каждое подключение библиотеки приводит к уменьшению свободных системных ресурсов.

Список всех подключенных библиотек отображается в виде команд в нижней части меню Сервис. Чтобы перейти к работе с какой-либо библиотекой, достаточно выбрать команду с ее названием из этого меню.

Наиболее удобно при работе с несколькими библиотеками установить для каждой из них режим окна или панели. Тогда Вы сможете видеть окна библиотек одновременно с окном документа и быстро переключаться между ними.

Если некоторые библиотеки не нужны в данный момент, но Вы не хотите отключать их от системы, освободите место на экране, минимизируя окна этих библиотек. Когда они вновь понадобятся, Вы сможете быстро восстановить нормальное отображение окон и обратиться к библиотечным функциям.


Отключение библиотеки

Если прикладная библиотека, подключенная ранее к системе, больше не требуется для работы, можно отключить ее. При отключении библиотеки высвобождаются ресурсы компьютера (в первую очередь оперативная память), выделенные для работы с ней.

1. Выберите в меню Сервис команду Менеджер библиотек.

На экране появится окно Менеджера библиотек.

2. В списке библиотек (он находится в правой части окна Менеджера) выделите имя нужной библиотеки и вызовите команду Подключить из меню Менеджера Библиотека.

Для быстрого отключения выбранной библиотеки можно щелкнуть мышью в поле рядом с ее названием в списке (когда библиотека подключена, в этом поле отображается "галочка") или отжать кнопку Подключить на Панели управления Менеджера.

 Кнопка Подключить

При работе в режиме диалога можно также отключить текущую библиотеку от системы, нажав кнопку Отключить; при работе в режиме окна - с помощью команды Отключить библиотеку в системном меню окна; а при работе в режиме панели - с помощью команды Отключить библиотеку в меню Вид.


Работа с библиотекой в режиме диалога
Работа с прикладной библиотекой в режиме диалога

В левой части диалога отображается список команд текущей библиотеки, которые могут быть сгруппированы по разделам. Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания раздела.

В правой части диалога отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите кнопку ОК. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

Чтобы изменить режим работы с библиотекой, нажмите кнопку Режим.

Вы можете отключить текущую библиотеку от системы, нажав кнопку Отключить.

Для завершения диалога работы с библиотекой без запуска какой-либо команды нажмите кнопку Отмена.


Работа с библиотекой в режиме окна
Работа с прикладной библиотекой в режиме окна

Работа с библиотекой ведется как со стандартным окном Windows. Вы можете изменять размер окна библиотеки, а также сворачивать (минимизировать) его, оставляя на экране только пиктограмму.

В левой части окна отображается список команд текущей библиотеки, которые могут быть сгруппированы по разделам. Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания раздела.

В правой части окна отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите клавишу <Enter>. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

Вы можете автоматически сворачивать окно библиотеки на время вставки элемента из нее. После выхода из режима вставки окно библиотеки будет развернуто.

Для включения или выключения автоматической минимизации окна библиотеки выберите команду Свернуть при выполнении из системного меню окна. Если рядом с этой командой в меню стоит «галочка», автоматическая минимизация окна включена.

Чтобы изменить режим работы с библиотекой, используйте команду Сменить режим работы из системного меню окна.

Вы можете отключить текущую библиотеку от системы с помощью команды Отключить библиотеку из системного меню окна.

Для закрытия окна библиотеки дважды щелкните левой кнопкой мыши на кнопке системного меню в левом верхнем углу окна.


Работа с библиотекой в режиме панели
Работа с прикладной библиотекой в режиме панели

В верхней части панели библиотеки под строкой заголовка расположена строка меню. В ней отображаются названия страниц меню команд.

На панели библиотеки может располагаться несколько окон. В одном из них показана структура (список разделов) библиотеки. В другом - список названий команд и набор слайдов (значков), которые соответствуют пунктам выделенного в списке раздела библиотеки. Третье окно служит для просмотра слайда, выделенного в списке команд. Вы можете изменять размер панели или любого окна на ней, а также сворачивать (минимизировать) панель, оставляя на экране только пиктограмму

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке (список библиотечных команд отображается в правом окне) и вызовите команду Выполнить команду из меню Команда. Можно также нажать клавишу <Enter> или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

Вы можете включить или отключить показ окна просмотра слайда. Для этого выберите из меню Вид команду Окно просмотра. Если слева от этой команды в меню стоит «галочка», окно просмотра находится на экране.

Вы можете изменять размер и расположение значков с помощью команд из меню Вид.

Команда Крупные значки включает отображение элементов в разделе в виде крупных значков.

Команда Мелкие значки включает отображение элементов в разделе в виде мелких значков.

Команда Список включает отображение элементов в разделе в виде списка без значков.

Вы можете автоматически сворачивать панель библиотеки на время вставки элемента из нее. После выхода из режима вставки панель библиотеки будет развернута.

Для включения или выключения автоматической минимизации панели библиотеки выберите команду Свернуть при выполнении из меню Вид. Если рядом с этой командой в меню стоит «галочка», автоматическая минимизация панели включена.

Чтобы изменить режим работы с библиотекой, используйте команду Сменить режим работы из меню Вид.

Вы можете отключить текущую библиотеку от системы с помощью команды Отключить библиотеку из меню Вид.

Для закрытия панели библиотеки дважды щелкните левой кнопкой мыши на кнопке системного меню в левом верхнем углу панели.


Работа с библиотекой в режиме меню
Работа с прикладной библиотекой в режиме меню

В этом режиме структура библиотеки отображается в виде стандартного иерархического меню.

Название библиотеки отображается в виде команды в нижней части меню Сервис. При вызове этой команды раскрывается вложенное меню, содержащее функции библиотеки в виде команд (они могут быть сгруппированы по разделам).

Для запуска функции на исполнение выберите из меню Сервис команду меню с именем нужной функции.


Окно Менеджера библиотек

В верхней части окна Менеджера библиотек под строкой заголовка расположена строка меню. В ней отображаются названия страниц меню команд. Под строкой меню находится Панель управления. На ней расположены кнопки вызова часто используемых команд.

Панель управления Менеджера Библиотек

В левой части окна показана структура (список разделов) Менеджера библиотек. В правой части - список библиотек, соответствующий выделенному разделу. Под списком библиотек показываются сведения о выделенной библиотеке.

С помощью команд из меню Вид Вы можете включить или отключить отображение в окне Менеджера Панели управления и показ сведений о библиотеках.

Если библиотека подключена, то в поле рядом с ее названием отображается красная "галочка".

Если в разделе имеются подключенные библиотеки, то его пиктограмма отображается серым цветом, если нет - голубым.


Формирование пользовательской панели
Формирование состава пользовательской панели

При частом использовании библиотеки для быстрого доступа к ее командам рекомендуется сформировать пользовательскую страницу на Инструментальной панели.

Формирование состава пользовательской панели возможно только при подключенной библиотеке.

Для создания пользовательской панели выполните следующее.

1. Вызовите из меню Настройка команду Настройка системы....

2. В появившемся диалоге раскройте раздел Экран и выберите пункт Панель команд.

3. Из раскрывающегося левого списка выберите название нужной Вам прикладной библиотеки. Под списком будут показаны кнопки вызова команд выбранной библиотеки.

4. В раскрывающемся списке в правой части диалога выберите пользовательскую панель, на которую будут добавляться кнопки вызова команд библиотеки.

5. Последовательно выделяйте в левой части окна нужные Вам команды и переносите их в правую часть окна, нажимая кнопку Добавить на панель.

  Кнопка Добавить на панель

Чтобы перенести кнопки с правой части окна в левую, выделяйте их в составе пользовательской панели и удаляйте, нажимая кнопку Удалить с панели.

  Кнопка Удалить с панели

Чтобы удалить с пользовательской панели сразу все кнопки, нажмите кнопку Удалить все.

  Кнопка Удалить все

Чтобы перенести на пользовательскую панель сразу все кнопки вызова команд библиотеки (но не более двенадцати), нажмите кнопку Добавить все.

  Кнопка Добавить все

Всего можно сформировать три пользовательских панели.

6. После завершения настройки панелей закройте диалог, нажав кнопку ОК.

При дальнейшей работе используйте соответствующие кнопки-переключатели для вызова пользовательских панелей.

 Кнопка Пользовательская панель 1

 Кнопка Пользовательская панель 2

 Кнопка Пользовательская панель 3