Назначение библиотеки элементов сосудов и аппаратов
Назначение библиотеки

Библиотека позволяет частично автоматизировать проектирование промышленных сосудов и аппаратов различного назначения, состоящих из стандартных элементов (днищ, фланцев, люков, опор и т. п.). С помощью библиотеки можно создавать изображения отдельных элементов с заданными параметрами, а также сосудов и аппаратов в сборе.

Библиотека позволяет создавать изображения следующих конструктивных элементов сосудов и аппаратов:

-	Днищ,

-	Люков,

-	Обечаек,

-	Опор,

-	Фланцев,

-	Заглушек

-	Прокладок,

-	Строповых устройств для сосудов и аппаратов.

Следует отметить, что изображения конструктивных элементов, полученные с помощью библиотеки, как правило, нуждаются в некоторой доработке. Она может быть легко произведена средствами чертежно-графического редактора КОМПАС-ГРАФИК.

Использование приложения освобождает проектировщика от трудоемкой и однообразной работы. Несмотря на необходимость небольшой ручной доработки документов, время подготовки и выпуска комплекта документации сокращается в несколько раз. Использование библиотеки можно рекомендовать разработчикам оборудования предприятий газовой, нефтяной, химической, пищевой и других отраслей промышленности.


Диалог настройки параметров фланцевых заглушек (ОСТ 26-11-07-85)
Диалог настройки параметров фланцевых заглушек

В этом диалоге можно задать параметры построения фланцевых заглушек. Эти элементы библиотеки разработаны в соответствии с ОСТ 26-11-07-85.

Опции диалога

Исполнение

Выберите вид исполнения заглушки из списка.

Давление условное Ру

Выберите значение условного давления (в МПа), на которое рассчитана заглушка.

Условный проход Dу

Выберите значение условного прохода заглушки (в миллиметрах).

Вид

Выберите опцию, соответствующую нужному изображению заглушки:

- Главный вид;

- Вид слева;

- Вид справа;

- Расположение отверстий.

Разрез

Эта опция доступна при создании главного вида заглушки. Включите ее, чтобы заглушка была изображена в разрезе. После этого становится доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Размеры

Эта опция доступна, если создается главный вид в разрезе или вид, показывающий расположение отверстий в заглушке. Включите ее, чтобы на виде были автоматически проставлены размеры заглушки.

Рисовать ось

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение заглушки с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Замечание. Вид, показывающий расположение отверстий, всегда содержит осевые линии.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включение этой опции означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации.

Привязка

Укажите точку привязки заглушки для Главного вида: Точка 1 или Точка 2.

Точки привязки отмечены на слайде красными кружками и цифрами.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами заглушки, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров библиотечного элемента нажмите кнопку OK для вставки его в чертеж или фрагмент.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров фланцевых заглушек (СТП-51-13-83)
Диалог настройки параметров фланцевых заглушек

В этом диалоге можно задать параметры построения фланцевых заглушек. Эти элементы библиотеки разработаны в соответствии с СТП-51-13-83.

Опции диалога

Исполнение

Выберите вид исполнения заглушки из списка.

Давление условное Ру

Выберите значение условного давления (в МПа), на которое рассчитана заглушка.

Условный проход Dу

Выберите значение условного прохода заглушки (в миллиметрах).

Вид

Выберите опцию, соответствующую нужному изображению заглушки:

- Главный вид;

- Вид слева;

- Вид справа;

- Расположение отверстий.

Разрез

Эта опция доступна при создании главного вида заглушки. Включите ее, чтобы заглушка была изображена в разрезе. После этого становится доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Размеры

Эта опция доступна, если создается главный вид в разрезе или вид, показывающий расположение отверстий в заглушке. Включите ее, чтобы на виде были автоматически проставлены размеры заглушки.

Рисовать ось

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение заглушки с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Замечание. Вид, показывающий расположение отверстий, всегда содержит осевые линии.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включение этой опции означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации.

Привязка

Укажите точку привязки заглушки для Главного вида: Точка 1 или Точка 2.

Точки привязки отмечены на слайде красными кружками и цифрами.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами заглушки, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров библиотечного элемента нажмите кнопку OK для вставки его в чертеж или фрагмент.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров фланцев сосудов и аппаратов

В этом диалоге можно задать параметры построения фланцев сосудов и аппаратов. Эти элементы библиотеки разработаны в соответствии с ГОСТ 28759.2-90, ГОСТ 28759.3-90 и ГОСТ 28759.4-90.

Опции диалога

ГОСТ

Выберите номер ГОСТа фланца из списка.

Исполнение

Выберите вид исполнения из списка.

Давление условное Ру

Выберите значение условного давления (в МПа), на которое рассчитан фланец.

Условный проход Dу

Выберите значение условного прохода фланца (в миллиметрах).

Вид

Выберите опцию, соответствующую нужному изображению фланца:

- Главный вид;

- Вид слева;

- Вид справа;

- Расположение отверстий.

Разрез

Эта опция доступна при создании главного вида фланца. Включите ее, чтобы фланец был изображен в разрезе. После этого становится доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Размеры

Эта опция доступна, если создается главный вид в разрезе или вид, показывающий расположение отверстий на фланце. Включите ее, чтобы на виде были автоматически проставлены размеры фланца.

Рисовать ось

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение фланца с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Замечание. Вид, показывающий расположение отверстий, всегда содержит осевые линии.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включение этой опции означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации.

Материал

Выберите материал фланца из списка материалов.

Привязка

Укажите точку привязки фланца для Главного вида: Точка 1 или Точка 2.

Точки привязки отмечены на слайде красными кружками и цифрами.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами фланца, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров библиотечного элемента нажмите кнопку OK для вставки его в чертеж или фрагмент.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров эллиптических днищ

В этом диалоге можно задать параметры построения эллиптических днищ. Эти элементы библиотеки разработаны в соответствии с ГОСТ 6533-78.

Опции диалога

Диаметр

Включите опцию, соответствующую Наружному (Dн) или Внутреннему (Dв) диаметру, и выберите требуемое значение параметра из списка (в миллиметрах).

Высота эллипса Hв

Выберите высоту эллипса из списка (в миллиметрах).

Толщина стенки S

Выберите толщину стенки днища из списка (в миллиметрах).

Разрез

Включенная опция означает, что днище будет изображено в разрезе.

Размеры

Эта опция доступна при включенной опции Разрез. Включите ее, если необходимо вставить в чертеж образмеренное изображение днища в разрезе.

Точка привязки

Укажите точку привязки днища: Точка 1 или Точка 2. Точки привязки отмечены на слайде красными кружками и цифрами.

Параметры штриховки

Опции этой группы доступны при включенной опции Разрез. С их помощью Вы можете настроить параметры штриховки: Угол и Шаг.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включение этой опции означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации.

Рисовать ось

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение днища с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами библиотечного элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров библиотечного элемента нажмите кнопку OK для вставки его в чертеж или фрагмент.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров конических днищ

В этом диалоге можно задать параметры построения конических днищ.

Опции диалога

ГОСТ

Выберите из этого списка требуемый номер ГОСТ: ГОСТ 12619-78, ГОСТ 12620-78 или ГОСТ 12621-78. Наименование днищ, соответствующих заданному ГОСТ, отображается в заголовке диалога.

Диаметр

Включите опцию, соответствующую Наружному (Dн) или Внутреннему (Dв) диаметру, и выберите требуемое значение параметра из списка (в миллиметрах).

Угол при вершине А

Выберите угол при вершине из списка (в градусах).

Замечание. Для днищ по ГОСТ 12621-78 возможно задание только внутреннего диаметра. Кроме того, они имеют постоянный угол при вершине - 140градусов.

Толщина стенки s

Выберите толщину стенки днища из списка (в миллиметрах).

Высота борта

Этот параметр имеют только днища конические отбортованные (ГОСТ 12619-78). Выберите высоту борта h из списка (в миллиметрах).

Диаметр отверстия

Ведите в это поле значение диаметра отверстия днища d в миллиметрах.

Разрез

Включенная опция означает, что днище будет изображено в разрезе.

Развертка

Включите эту опцию, если необходимо вставить в чертеж развертку конического днища.

Размеры

Эта опция доступна при включенной опции Разрез или Развертка. Включите ее, если изображение днища в разрезе или развертка должны быть образмерены.

Рисовать ось

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение днища с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включение этой опции означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации.

Параметры штриховки

Опции этой группы доступны при включенной опции Разрез. С их помощью Вы можете настроить параметры штриховки: Угол и Шаг.

Точка привязки

Укажите точку привязки днища: Точка 1 или Точка 2. Точки привязки отмечены на слайде красными кружками и цифрами. Если создается изображение развертки днища, группа опций Точка привязки недоступна. Точка привязки в этом случае располагается в центре развертки.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами днища, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров библиотечного элемента нажмите кнопку OK для вставки его в чертеж или фрагмент.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров плоских отбортованных днищ

В этом диалоге можно задать параметры построения плоских отбортованных днищ. Эти элементы библиотеки разработаны в соответствии с ГОСТ 12622-78.

Опции диалога

Диаметр

Включите опцию, соответствующую Наружному (Dн) или Внутреннему (Dв) диаметру, и выберите требуемое значение параметра из списка (в миллиметрах).

Толщина стенки s

Выберите толщину стенки днища из списка (в миллиметрах).

Разрез

Включенная опция означает, что днище будет изображено в разрезе.

Размеры

Эта опция доступна при включенной опции Разрез. Включите ее, если необходимо вставить в чертеж образмеренное изображение днища в разрезе.

Точка привязки

Укажите точку привязки днища: Точка 1 или Точка 2. Точки привязки отмечены на слайде красными кружками и цифрами.

Рисовать ось

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение днища с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Параметры штриховки

Опции этой группы доступны при включенной опции Разрез. С их помощью Вы можете настроить параметры штриховки: Угол и Шаг.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включение этой опции означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами днища, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров библиотечного элемента нажмите кнопку OK для вставки его в чертеж или фрагмент.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров плоских неотбортованных днищ

В этом диалоге можно задать параметры построения плоских неотбортованных днищ. Эти элементы библиотеки разработаны в соответствии с ГОСТ 12623-78.

Опции диалога

Днища

Из этой группы выберите опцию, соответствующую требуемому назначению днища: Под давление и налив или Под налив.

Диаметр D

Выберите требуемое значение диаметра днища из списка (в миллиметрах).

Толщина стенки s

Выберите толщину стенки днища из списка (в миллиметрах).

Разрез

Включенная опция означает, что днище будет изображено в разрезе.

Размеры

Эта опция доступна при включенной опции Разрез. Включите ее, если необходимо вставить в чертеж образмеренное изображение днища в разрезе.

Точка привязки

Укажите точку привязки днища: Точка 1 или Точка 2. Точки привязки отмечены на слайде красными кружками и цифрами.

Параметры штриховки

Опции этой группы доступны при включенной опции Разрез. С их помощью Вы можете настроить параметры штриховки: Угол и Шаг.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включение этой опции означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами днища, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров библиотечного элемента нажмите кнопку OK для вставки его в чертеж или фрагмент.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров полусферических днищ

В этом диалоге можно задать параметры построения полусферических днищ.

Опции диалога

Диаметр

Выберите опцию, соответствующую диаметру, который будет задан: Наружный или Внутренний, и введите его значение.

Высота

Введите в это поле значение высоты h (в миллиметрах).

Толщина стенки

Введите в это поле значение толщины стенки днища s (в миллиметрах).

Разрез

Включенная опция означает, что днище будет изображено в разрезе.

Размеры

Эта опция доступна при включенной опции Разрез. Включите ее, если необходимо вставить в чертеж образмеренное изображение днища в разрезе.

Точка привязки

Укажите точку привязки днища: Точка 1 или Точка 2. Точки привязки отмечены на слайде красными кружками и цифрами.

Рисовать ось

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение днища с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Параметры штриховки

Опции этой группы доступны при включенной опции Разрез. С их помощью Вы можете настроить параметры штриховки: Угол и Шаг.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включение этой опции означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами днища, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров библиотечного элемента нажмите кнопку OK для вставки его в чертеж или фрагмент.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров торосферических днищ

В этом диалоге можно задать параметры построения торосферических днищ

Опции диалога

Диаметр

Выберите опцию, соответствующую диаметру, который будет задан: Наружный или Внутренний, и введите его значение.

Высота

Введите в это поле значение высоты h (в миллиметрах). Если указан Наружный диаметр, то значение h следует задать с учетом толщины стенки (т.е. необходимо ввести полную высоту днища), если Внутренний - без учета.

Радиус сферы

Введите в это поле значение радиуса сферы R (в миллиметрах).

Радиус отбортовки

Введите в это поле значение радиуса отбортовки r (в миллиметрах).

Толщина стенки

Введите в это поле значение толщины стенки днища s (в миллиметрах).

Разрез

Включенная опция означает, что днище будет изображено в разрезе.

Размеры

Эта опция доступна при включенной опции Разрез. Включите ее, если необходимо вставить в чертеж образмеренное изображение днища в разрезе.

Точка привязки

Укажите точку привязки днища: Точка 1 или Точка 2. Точки привязки отмечены на слайде красными кружками и цифрами.

Рисовать ось

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение днища с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Параметры штриховки

Опции этой группы доступны при включенной опции Разрез. С их помощью Вы можете настроить параметры штриховки: Угол и Шаг.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включение этой опции означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами днища, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров библиотечного элемента нажмите кнопку OK для вставки его в чертеж или фрагмент.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров сферических неотбортованных днищ

В этом диалоге можно задать параметры построения сферических неотбортованных днищ.

Опции диалога

Диаметр

Выберите опцию, соответствующую диаметру, который будет задан: Наружный или Внутренний, и введите его значение.

Радиус сферы

Введите в это поле значение радиуса сферы R (в миллиметрах).

Толщина стенки

Введите в это поле значение толщины стенки днища s (в миллиметрах).

Для вставки в трубу

Включите эту опцию, если требуется получить изображение сферического неотбортованного днища, обработанного для вставки внутрь трубы.

Разрез

Включенная опция означает, что днище будет изображено в разрезе.

Размеры

Эта опция доступна при включенной опции Разрез. Включите ее, если необходимо вставить в чертеж образмеренное изображение днища в разрезе.

Точка привязки

Укажите точку привязки днища: Точка 1 или Точка 2. Точки привязки отмечены на слайде красными кружками и цифрами.

Рисовать ось

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение днища с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Параметры штриховки

Опции этой группы доступны при включенной опции Разрез. С их помощью Вы можете настроить параметры штриховки: Угол и Шаг.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включение этой опции означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами днища, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров библиотечного элемента нажмите кнопку OK для вставки его в чертеж или фрагмент.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров строповых устройств
для сосудов и аппаратов

В этом диалоге можно задать параметры построения строповых устройств, устанавливаемых на сосуды и аппараты для проведения сборочных, монтажных и такелажных работ. Эти элементы библиотеки разработаны в соответствии с ГОСТ 13716-73.

Опции диалога

Тип

Выберите нужный тип стропового устройства из списка. Список содержит четыре типа строповых устройств:

1.	Крюки сварные, стальные, латунные и алюминиевые грузоподъемностью от 0,5 до 16 т включительно;

2.	Крюки штампованные стальные и латунные грузоподъемностью от 0,5 до 32 т включительно, алюминиевые грузоподъемностью от 1 до 16 т включительно;

3.	Ушки стальные и латунные грузоподъемностью от 1 до 32 т включительно, алюминиевые грузоподъемностью от 1 до 16 т включительно;

4.	Цапфы стальные и алюминиевые грузоподъемностью от 1 до 32 т включительно.

Выбранный тип стропового устройства отображается в заголовке диалога.

Исполнение

Выберите требуемое значение параметра из списка.

Грузоподъемность

Выберите требуемое значение грузоподъемности стропового устройства из списка.

Радиус

Выберите из списка требуемое значение радиуса кривизны опорной поверхности стропового устройства.

Диапазон

В этом справочном поле отражается диапазон номинальных радиусов кривизны поверхности сосудов и аппаратов, для которых может быть применено строповое устройство с выбранным значением радиуса кривизны.

Вид

Выберите опцию, соответствующую нужному изображению стропового устройства:

- Главный вид;

- Вид сверху;

- Вид слева.

Разрез

Эта опция доступна при создании главного вида стропового устройства. Включите ее, чтобы библиотечный элемент был изображен в разрезе. После этого становится доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Точка привязки

Укажите точку привязки стропового устройства: Точка 1 или Точка 2. Точки привязки отмечены на слайде красными кружками и цифрами.

Без пластины

Включите эту опцию, если требуется вставить в чертеж изображение стропового устройства без пластины. Эта опция доступна для строповых устройств Тип 1 (крюки сварные) и Тип 3 (ушки).

Материал

Выберите материал стропового устройства из списка материалов.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включение этой опции означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации.

Рисовать ось

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение выбранного стропового устройства с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами библиотечного элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров библиотечного элемента нажмите кнопку OK для вставки его в чертеж или фрагмент.

Для выхода из диалога без создания библиотечного элемента нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров люков сосудов и аппаратов

В этом диалоге можно задать параметры построения люков сосудов и аппаратов. Эти элементы библиотеки сосудов и аппаратов созданы на основе действующих стандартов предприятия ОАО "Курганхиммаш" (СТП 13.616-73, 13.617-73, 13.618-73).

Опции диалога

СТП

Выберите нужный стандарт предприятия из списка.

Условный проход Dу

Выберите значение условного прохода люка (в миллиметрах).

Условное давление Ру

Выберите значение условного давления (в МПа), на которое рассчитан люк.

Гуммирование

Включите эту опцию, если требуется создать изображение люка с фланцем под гуммированное покрытие.

Вид

Укажите, какое изображение люка должно быть создано на чертеже: Главный вид или Вид сверху.

Точка привязки

Укажите точку привязки люка: Точка 1 или Точка 2. Точки привязки отмечены на слайде красными кружками и цифрами.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включение этой опции означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации.

Рисовать ось

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение люка с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами библиотечного элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров библиотечного элемента нажмите кнопку OK для вставки его в чертеж или фрагмент.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров люков сосудов и аппаратов,
работающих без давления

В этом диалоге можно задать параметры построения люков сосудов и аппаратов, работающих без давления. Эти элементы библиотеки созданы на основе действующего стандарта предприятия ОАО "Курганхиммаш" (СТП 13.533-76).

Опции диалога

СТП

Выберите нужный стандарт предприятия из списка.

Условный проход Dу

Выберите значение условного прохода люка (в миллиметрах).

Гуммирование

Включите эту опцию, если требуется создать изображение люка с фланцем под гуммированное покрытие.

Вид

Укажите, какое изображение люка должно быть создано на чертеже: Главный вид или Вид сверху.

Точка привязки

Укажите точку привязки главного вида люка: Точка 1 или Точка 2. Точки привязки отмечены на слайде красными кружками и цифрами.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включение этой опции означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации.

Рисовать ось

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение люка с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами библиотечного элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров библиотечного элемента нажмите кнопку OK для вставки его в чертеж или фрагмент.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров опор с подкладным листом
горизонтальных сосудов и аппаратов

В этом диалоге можно задать параметры построения опор с подкладным листом для горизонтальных сосудов и аппаратов. Эти элементы библиотеки созданы на основе действующего стандарта предприятия ОАО "Курганхиммаш" (СТП 3283-428-84).

Опции диалога

Диаметр аппарата

Выберите значение диаметра сосуда или аппарата (в миллиметрах), для которого проектируется опора.

Толщина листа

Выберите толщину опорного листа из списка.

Вид

Выберите опцию, соответствующую нужному изображению опоры:

- Главный вид;

- Вид слева;

- Расположение отверстий.

При выборе опции Вид слева становится доступна опция Разрез.

Разрез

Включите эту опцию, если Вам требуется получить изображение опоры в разрезе. В этом случае разрез отрисовывается с учетом сопряжения опоры с устанавливаемым на нее сосудом и содержит изображение только видимой (не закрытой сосудом) части опоры.

После этого становится доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Точка привязки

Укажите точку привязки опоры: Точка 1 или Точка 2. Точки привязки отмечены на слайде красными кружками и цифрами.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включение этой опции означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование объектов спецификации. В разделе "Сборочные единицы" будет сформирован объект "Опора", а в разделе "Детали" - "Опорный лист".

Рисовать ось

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение опоры с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами библиотечного элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров библиотечного элемента нажмите кнопку OK для вставки его в чертеж или фрагмент.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров опор
горизонтальных сосудов и аппаратов

В этом диалоге можно задать параметры построения опор горизонтальных сосудов и аппаратов. Эти элементы библиотеки созданы на основе действующего стандарта предприятия ОАО "Курганхиммаш" (СТП 3283-427-84).

Опции диалога

Диаметр аппарата

Выберите значение диаметра сосуда или аппарата (в миллиметрах), для которого проектируется опора.

Толщина листа

Выберите толщину опорного листа из списка.

Исполнение отверстий

Выберите исполнение отверстий из списка. Эта опция доступна, если в разделе Вид включена опция Расположение отверстий.

Вид

Выберите опцию, соответствующую нужному изображению опоры:

- Главный вид;

- Вид слева;

- Расположение отверстий.

При выборе опции Вид слева становится доступна опция Разрез.

Разрез

Включите эту опцию, если Вам требуется получить изображение опоры в разрезе. В этом случае разрез отрисовывается с учетом сопряжения опоры с устанавливаемым на нее сосудом и содержит изображение только видимой (не закрытой сосудом) части опоры.

После этого становится доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Точка привязки

Укажите точку привязки опоры: Точка 1 или Точка 2. Точки привязки отмечены на слайде красными кружками и цифрами.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включение этой опции означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование объектов спецификации. В разделе "Сборочные единицы" будет сформирован объект "Опора", а в разделе "Детали" - "Опорный лист".

Рисовать ось

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение опоры с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами библиотечного элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров библиотечного элемента нажмите кнопку OK для вставки его в чертеж или фрагмент.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров опор вертикальных аппаратов

В этом диалоге можно задать параметры построения опор вертикальных аппаратов. Эти элементы библиотеки созданы на основе действующего стандарта предприятия ОАО "Курганхиммаш" (СТП 3400-338-80).

Опции диалога

Нагрузка на опору

Выберите нагрузку на опору (в ньютонах) из списка значений.

Диаметр аппарата

Выберите значение диаметра аппарата (в миллиметрах), для которого проектируется опора.

Вид

Выберите опцию, соответствующую нужному изображению опоры:

- Главный вид;

- Вид слева;

- Вид под углом 300 гр;

- Вид под углом 120 гр;

- Вид под углом 30 гр;.

- Расположение опор.

Размеры

Эта опция доступна только при создании вида, показывающего расположение опор в плане. Включите ее для автоматического образмеривания вида.

Параметры штриховки

Введите в поля Угол и Шаг требуемые значения угла наклона и шага штриховки.

Точка привязки

Укажите точку привязки главного вида опоры (вида слева): Точка 1 или Точка 2. Точки привязки отмечены на слайде красными кружками и цифрами.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включение этой опции означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации.

Рисовать ось

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение опоры с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами библиотечного элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров библиотечного элемента нажмите кнопку OK для вставки его в чертеж или фрагмент.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров опорных лап
подвесных вертикальных сосудов и аппаратов

В этом диалоге можно задать параметры построения опорных лап подвесных вертикальных сосудов и аппаратов. Эти элементы библиотеки созданы на основе действующих стандартов предприятия ОАО "Курганхиммаш" (СТП 3283-438-86, 3283-439-86, 3283-440-86, 3283-441-86).

Опции диалога

Радиус аппарата

Выберите значение радиуса аппарата (в миллиметрах), для которого проектируется опорная лапа.

Нагрузка на лапу

Выберите нагрузку на опорную лапу (в ньютонах) из списка.

Толщина листа

Включите эту опцию, если нужно создать изображение опорной лапы с накладным листом, и выберите из списка значение толщины листа.

Исполнение листа

Это поле доступно при включенной опции Толщина листа. Выберите исполнение накладного листа лапы из списка.

Лапа с увеличенным вылетом

Включите эту опцию, если требуется создать изображение опорной лапы с увеличенным вылетом.

Вид

Выберите опцию, соответствующую нужному изображению опорной лапы:

- Главный вид;

- Вид слева;

- Вид сверху;

- Вид под углом 300 гр;

- Вид под углом 120 гр;

- Вид под углом 30 гр.

Параметры штриховки

Поля этой группы доступны при выборе опции Главный вид или Вид слева. Введите в них параметры штриховки: Угол и Шаг.

Точка привязки

Укажите точку привязки главного вида опоры (вида слева): Точка 1 или Точка 2. Точки привязки отмечены на слайде красными кружками и цифрами.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включение этой опции означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование объектов спецификации. В разделе "Сборочные единицы" будет сформирован объект "Опора", а в разделе "Детали" - "Лист накладной".

Рисовать ось

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение опорной лапы с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами библиотечного элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров библиотечного элемента нажмите кнопку OK для вставки его в чертеж или фрагмент.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров опорных лап подвесных сосудов и аппаратов
Диалог настройки параметров опорных лап
подвесных вертикальных сосудов и аппаратов по ГОСТ 26296-84

В этом диалоге можно задать параметры построения опорных лап подвесных сосудов и аппаратов

Опции диалога

Нагрузка на лапу

Выберите нагрузку на опорную лапу (в ньютонах) из списка.

Исполнение листа

Выберите исполнение лапы из списка.

Диаметр аппарата

Выберите значение диаметр аппарата (в миллиметрах), для которого проектируется опорная лапа.

Накладной лист

Включите эту опцию, если нужно создать изображение опорной лапы с накладным листом, и выберите из списка значение толщины листа. Можно также ввести значение толщины с клавиатуры. Кроме того, возможно формирование пользовательского списка толщин листов.

Вид

Выберите опцию, соответствующую нужному изображению опорной лапы:

- Главный вид;

- Вид слева;

- Вид сверху;

- Вид под углом 300 гр;

- Вид под углом 120 гр;

- Вид под углом 30 гр.

Параметры штриховки

Поля этой группы доступны при выборе опции Главный вид или Вид слева. Введите в них параметры штриховки: Угол и Шаг.

Точка привязки

Укажите точку привязки главного вида опоры (вида слева): Точка 1 или Точка 2. Точки привязки отмечены на слайде красными кружками и цифрами.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включение этой опции означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование объектов спецификации. В разделе "Сборочные единицы" будет сформирован объект "Опорная лапа", а в разделе "Детали" - "Накладной лист".

Рисовать ось

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение опорной лапы с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами лапы, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров библиотечного элемента нажмите кнопку OK для вставки его в чертеж или фрагмент.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Пользовательский список толщин листов
Формирование пользовательского списка толщин листов

Значения, отображающиеся в списке Накладной лист, хранятся в файле 26296_S.loa, расположенном по адресу ...\Libs\Tank\LOAD. Этот файл текстовый, поэтому может быть открыт в любом текстовом редакторе.

Чтобы изменить список толщин, откройте указанный файл и отредактируйте его содержимое: измените, удалите или добавьте значения толщины. Сохраните файл 26296_S.loa.

Чтобы новый список значений появился в диалоге настройки параметров опорных лап, необходимо повторно вызвать из библиотеки команду создания изображений опорных лап подвесных вертикальных сосудов и аппаратов по ГОСТ 26296-84.


Диалог настройки параметров прокладок

В этом диалоге можно задать параметры прокладок сосуда или аппарата. Эти элементы библиотеки разработаны в соответствии с ГОСТ 28759.6-90, ГОСТ 28759.7-90, ГОСТ 28759.8-90.

Опции диалога

ГОСТ

Выберите нужный ГОСТ из списка.

Проход условный Dу

Выберите значение условного прохода прокладки (в миллиметрах).

Давление условное Pу

Выберите значение условного давления (в МПа), на которое рассчитана прокладка.

Исполнение

Для прокладок по ГОСТ 28759.6-90 укажите нужное исполнение: 1 или 2.

Вариант

Для прокладок по ГОСТ 28759.7-90 укажите нужный вариант исполнения: I, II или III.

Материал оболочки

Эта опция доступна при настройке параметров прокладки по ГОСТ 28759.7-90. Выберите материал, из которого выполнена оболочка прокладки: сталь, алюминий или латунь. Материал оболочки влияет на массу прокладки, отображаемую в соответствующей колонке справочной таблицы диалога.

Вид

Выберите опцию, соответствующую изображению прокладки в нужной проекции: Главный вид или Вид слева.

Разрез

Эта опция доступна при включенной опции Главный вид и управляет созданием изображения разреза. Включенная опция означает, что прокладка будет изображена в разрезе.

Сечение

Эта опция доступна при включенной опции Главный вид и управляет созданием изображения сечения прокладки. Включенная опция означает, что в чертеж будет вставлено изображение сечения прокладки.

Точка привязки

Укажите точку привязки прокладки: Точка 1 или Точка 2. Точки привязки отмечены на слайде красными кружками и цифрами.

Параметры штриховки

Поля Угол и Шаг этой группы опций доступны при включенной опции Разрез или Сечение. Чтобы настроить параметры штриховки, введите в соответствующие поля значения шага и угла наклона штриховки.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включение этой опции означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации.

Рисовать ось

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение прокладки с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами библиотечного элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров библиотечного элемента нажмите кнопку OK для вставки его в чертеж или фрагмент.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров обечаек

В этом диалоге можно задать параметры построения обечайки.

Опции диалога

Диаметр

Выберите опцию, соответствующую диаметру, который будет задан: Наружный или Внутренний, и введите его значение.

Высота

Введите в это поле значение высоты обечайки h (в миллиметрах).

Толщина стенки

Введите в это поле значение толщины стенки обечайки s (в миллиметрах).

Разрез

Включенная опция означает, что обечайка будет изображена в разрезе.

Размеры

Эта опция доступна при включенной опции Разрез. Включите ее, если необходимо вставить в чертеж образмеренное изображение обечайки в разрезе.

Точка привязки

Укажите точку привязки обечайки: Точка 1 или Точка 2. Точки привязки отмечены на слайде красными кружками и цифрами.

Рисовать ось

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение обечайки с осевой линией. При выключенной опции ось отрисована не будет.

Параметры штриховки

Опции этой группы доступны при включенной опции Разрез. С их помощью Вы можете настроить параметры штриховки: Угол и Шаг.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включение этой опции означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами обечайки, которые нельзя изменить вручную.

Завершив задание параметров, Вы можете вставить в документ изображение собственно обечайки или ее развертки (для реализации этой возможности необходимо, чтобы на Вашем рабочем месте была установлена библиотека построения разверток).

Чтобы вставить в документ изображение обечайки, нажмите кнопку OK, а чтобы вставить изображение развертки - кнопку Развертка.

После ее нажатия на экране появится диалог параметров развертки цилиндрического патрубка первого типа. Его размеры и толщина материала будут соответствовать параметрам проектируемой обечайки.

Дальнейшие действия по построению развертки элемента выполняются в соответствии с правилами работы с Библиотекой построения разверток. Подробную информацию о работе с этой библиотекой Вы можете найти в ее Справочной системе.


Диалог настройки параметров обечаек конических

В этом диалоге можно задать параметры построения конических обечаек.

Опции диалога

Диаметр

Если будут заданы наружные диаметры D и d, включите опцию Наружный, если внутренние - Внутренний. Введите значения диаметров обечайки в соответствующие поля.

Высота

Введите в это поле значение высоты обечайки h (в миллиметрах).

Толщина стенки

Введите в это поле значение толщины стенки обечайки s (в миллиметрах).

Эксцентриситет

Включите эту опцию, если величина смещения между диаметрами обечайки должна быть задана эксцентриситетом е, и введите его значение (в миллиметрах).

Наклон оси

Включите эту опцию, если величина смещения между диаметрами обечайки должна быть задана наклоном оси a, и введите его значение (в градусах).

Разрез

Включенная опция означает, что обечайка будет изображена в разрезе.

Размеры

Эта опция доступна при включенной опции Разрез. Включите ее, если необходимо вставить в чертеж образмеренное изображение обечайки в разрезе.

Параметры штриховки

Опции этой группы доступны при включенной опции Разрез. С их помощью Вы можете настроить параметры штриховки: Угол и Шаг.

Точка привязки

Укажите точку привязки обечайки: Точка 1 или Точка 2. Точки привязки отмечены на слайде красными кружками и цифрами.

Рисовать ось

Эта опция доступна, если смещение между диаметрами обечайки задана эксцентриситетом е. Включите ее, если необходимо получить изображение обечайки с осевой линией. При выключенной опции ось отрисована не будет. Если смещение между диаметрами обечайки задана наклоном оси a, то возможна отрисовка обечайки только с осевой линией.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включение этой опции означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами обечайки, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров библиотечного элемента нажмите кнопку OK для вставки его в чертеж или фрагмент.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки конфигурации библиотеки
Вкладка Спецификация

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то при вставке макроэлементов из библиотеки в графический документ Вы можете автоматически размещать сведения о них в спецификации, относящейся к этому документу.

Например, Вы вставили в чертеж фланец, и среди объектов спецификации этого чертежа в разделе "Стандартные изделия" появилась запись с обозначением этого фланца (с учетом выбранного Вами ГОСТа, условного прохода, условного давления и т.д.).

Чтобы автоматическое формирование объекта спецификации при вставке его из библиотеки было возможным, библиотеку нужно соответствующим образом настроить.

Опции диалога

Пользовательский стиль спецификации

Опции этой группы позволяют указать, в какой спецификации предполагается располагать объекты, вставленные в графический документ из библиотеки.

Если эта опция выключена, то создаваемые объекты располагаются в спецификации со стилем, установленным в системе КОМПАС-3D для новых документов. Для вызова диалога настройки новых документов выберите из меню Настройка команду Настройка новых документов.

Включите опцию Пользовательский стиль спецификации, чтобы создаваемые объекты спецификации располагались в документе-спецификации, стиль которой отличается от установленного по умолчанию. Чтобы выбрать файл библиотеки стилей спецификаций (*.lyt), нажмите кнопку Выбрать. Затем из списка Стиль выберите название нужного стиля спецификации.

Номер раздела деталей

Укажите номер, который присвоен разделу "Детали" в выбранном Вами стиле спецификации. Благодаря указанию этого номера при автоматическом создании объектов спецификации некоторых библиотечных элементов те объекты, которые соответствуют отдельным деталям, размещаются в разделе спецификации "Детали".

Например, при создании объектов спецификации библиотечного элемента Опора в разделе спецификации "Детали" автоматически размещается объект Опорный лист.

Номер раздела стандартных изделий

Укажите номер, который присвоен разделу "Стандартные изделия" в выбранном Вами стиле спецификации. Благодаря указанию этого номера автоматически созданные объекты спецификации, соответствующие стандартным изделиям (например, фланцы, днища, строповые устройства), разместятся в разделе спецификации "Стандартные изделия".

Номер раздела сборочных единиц

Укажите номер, который присвоен разделу "Сборочные единицы" в выбранном Вами стиле спецификации. Благодаря указанию этого номера автоматически созданные объекты спецификации, соответствующие сборочным единицам (люки, опоры, лапы), разместятся в разделе спецификации "Сборочные единицы".

Создать объект спецификации

При вставке в документ библиотечных макроэлементов, для которых должен быть создан объект спецификации, необходимо включать опцию Создать объект спецификации в диалоге настройки параметров объекта. Если эта опция включена, сразу после указания положения макроэлемента в графическом документе будет создан объект спецификации, и Вам останется только ввести нужные данные в колонку Количество.

Чтобы не включать опцию Создать объект спецификации каждый раз при вставке объекта из библиотеки, включите опцию Создать объект спецификации в диалоге настройки конфигурации библиотеки. В этом случае опция Создать объект спецификации окажется по умолчанию включенной во всех диалогах, где она есть; а в каждом отдельном диалоге ее можно будет при необходимости выключить.

Для выхода из диалога с сохранением сделанных настроек нажмите кнопку OK, для выхода без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки конфигурации библиотеки
Вкладка Типы атрибутов

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то при вставке макроэлементов из библиотеки в графический документ Вы можете автоматически размещать сведения о них в спецификации, относящейся к этому документу.

Например, Вы вставили в чертеж фланец, и среди объектов спецификации этого чертежа в разделе "Стандартные изделия" появилась запись с обозначением этого фланца (с учетом выбранного Вами диаметра условного прохода Dу).

Чтобы автоматическое формирование объекта спецификации при вставке его из библиотеки было возможным, библиотеку нужно соответствующим образом настроить.

Для автоматического формирования в спецификации обозначения вставляемого из библиотеки объекта необходимо знать его параметры (например, условный проход, диаметр аппарата и т.д.). Причем параметры должны быть известны не только при создании макроэлемента, но и при его редактировании (например, Вы изменили условный проход, и новое значение условного прохода необходимо передать в обозначение фланца в спецификации). Для этого параметры должны храниться вместе с изображением объекта из библиотеки. Такое хранение параметров реализовано при помощи атрибутов.

Опции диалога

Объект, Номер типа атрибута объекта

Эта пара опций позволяет указать, какого типа атрибуты должны создаваться при вставке в документ макроэлементов из библиотеки.

Будьте внимательны при изменении номера типа атрибута! Ошибка в его задании может привести к невозможности создания атрибута объекта, а следовательно, и к невозможности создания объекта спецификации.

Если Вы не редактировали поставляемые в составе системы типы атрибутов, не изменяйте значения опции Номер типа атрибута.

Для выхода из диалога с сохранением сделанных настроек нажмите кнопку OK, для выхода без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки конфигурации библиотеки
Вкладка Редактирование

Иногда после создания изображения элемента сосуда или аппарата в него требуется внести изменения. Вы можете отредактировать библиотечный макрообъект (изменить его параметры и/или положение), дважды щелкнув мышью по изображению элемента в окне чертежа.

Чтобы после редактирования параметров библиотечного макроэлемента можно было заново указать его положение (точку вставки и угол поворота), включите опцию Указывать новое положение при редактировании.

Если опция выключена, то после редактирования макроэлемента его положение не изменяется.

Для выхода из диалога с сохранением сделанных настроек нажмите кнопку OK, для выхода без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Общие положения

Библиотека элементов сосудов и аппаратов функционирует в среде чертежно-конструкторского редактора КОМПАС-ГРАФИК, являющегося частью системы трехмерного твердотельного проектирования КОМПАС-3D.

Задача библиотеки - частичная автоматизация проектирования различных промышленных сосудов и аппаратов, состоящих из стандартных элементов (днищ, фланцев, люков, опор и т. п.). Библиотека позволяет создавать изображения отдельных элементов с заданными параметрами, а также сосудов и аппаратов в сборе.

Требования к системе

Для работы приложения требуется чертежно-конструкторский редактор КОМПАС-ГРАФИК версии 5.9 и выше, а также модуль проектирования спецификаций. Для работы с библиотекой требуется соответствующая лицензия.

Приступая к работе

Перед началом работы с библиотекой необходимо ознакомиться с основными положениями и приемами работы в чертежно-конструкторском редакторе КОМПАС-ГРАФИК.


Общие приемы
Общие приемы ввода элементов

Для создания изображения элемента сосуда или аппарата вызовите из библиотеки команду, соответствующую названию элемента.

На экране появится диалог настройки параметров создаваемого элемента. В этом диалоге есть слайд с изображением элемента. Красными кружками на нем отмечены точки привязки.

Введите нужные параметры элемента и нажмите кнопку ОК диалога. Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.

После подтверждения ввода параметров элемента в окне графического документа появляется его фантом и специальное окно управления. Команды, содержащиеся в этом окне, позволяют отредактировать различные параметры элемента до его фиксации. Чтобы вызвать нужную команду, дважды щелкните мышью по ее названию в окне управления или выберите ее из контекстного меню. Когда фантом элемента будет соответствовать желаемому изображению, укажите точку вставки элемента, а затем угол его поворота.

Если Вы хотите отказаться от ввода элемента, нажмите клавишу <Esc> или вызовите из контекстного меню команду Прервать команду.


Режимы работы с библиотекой

КОМПАС-3D обеспечивает четыре различных режима работы с подключенной библиотекой - окно, диалог, меню и панель. В каждом конкретном случае режим работы выбирается пользователем из соображений удобства. Переключение режима работы с библиотекой может быть выполнено в любой момент, даже во время выполнения какой-либо библиотечной функции.

В режиме меню структура библиотеки отображается в виде стандартного иерархического меню.

Если установлен режим диалога, на экране находится диалоговое окно, в левой части которого отображается список команд текущей библиотеки. Команды могут быть сгруппированы по разделам. В правой части диалога отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Чтобы вернуться к обычной работе с системой, необходимо обязательно завершить диалог библиотеки.

В режиме окна структура библиотеки отображается в стандартном окне Windows. Вы можете изменять размер окна библиотеки, а также сворачивать (минимизировать) его, оставляя на экране только пиктограмму. Основное преимущество режима окна состоит в том, что, в отличие от режимов меню и диалога, библиотека и основная система работают одновременно. Можно динамически переходить от основных команд системы к функциям библиотеки и наоборот.

В режиме панели структура библиотеки представлена на отдельной вкладке в окне Менеджера библиотеке. Вы можете изменять размер любой области вкладки. Преимущество режима панели состоит в возможности просмотра слайдов, соответствующих командам библиотеки. Как и в режиме окна, библиотека и основная система работают одновременно.

________________

Смотрите также

Работа с библиотекой в режиме меню

Работа с библиотекой в режиме диалога

Работа с библиотекой в режиме окна

Работа с библиотекой в режиме панели


Общие сведения о библиотеках

Существует огромное количество деталей и узлов, подобных по форме и отличающихся лишь своими параметрами - размерами.

При работе с КОМПАС-3D Вы можете сохранять созданные изображения и модели в файлах, а затем вставлять их в новые документы. Однако это не всегда удобно, так как каждый раз после вставки фрагмента или модели приходится редактировать объект для получения необходимых размеров.

Для упрощения и ускорения разработки чертежей и сборок, содержащих типовые и стандартизованные детали (крепеж, пружины, подшипники, резьбовые отверстия, канавки, элементы электросхем, строительные конструкции и т.п.) очень удобно применять готовые параметрические библиотеки.

Библиотека - это приложение, созданное для расширения стандартных возможностей КОМПАС-3D и работающее в его среде. Типичными примерами приложений являются поставляемая вместе с системой библиотека KOMPAS.RTW (она содержит команды построения изображений часто встречающихся геометрических фигур, гладких и резьбовых отверстий и т.д.), а также такие продукты семейства КОМПАС, как библиотека стандартных машиностроительных элементов и библиотека крепежа, значительно ускоряющие проектирование сборочных моделей и оформление сборочных чертежей.

Прикладная библиотека может быть создана в одной из стандартных сред программирования для Windows (Borland C++, Microsoft Visual C++, Borland Pascal и т.д.) с использованием функций специального комплекта разработки приложений КОМПАС-МАСТЕР 5. По своей архитектуре библиотека является стандартным динамически подключаемым модулем (DLL) Windows. По умолчанию файлы библиотек имеют расширения *.DLL или *.RTW.

В прикладных библиотеках через языковые средства могут использоваться все возможности КОМПАС-3D, предоставляемые при интерактивной работе (создание и редактирование объектов, работа с моделью документа, открытие и сохранение чертежей и фрагментов и т.д.)

Следует отметить, что возможности использования библиотек отнюдь не ограничиваются простым вводом в чертеж параметризованных стандартных элементов. Библиотека может представлять из себя сложную, ориентированную на конкретную задачу подсистему автоматизированного проектирования, которая после выполнения проектных расчетов формирует готовые конструкторские документы или их комплекты. Можно сказать, что в виде прикладных библиотек вполне реально разрабатывать целые СAПP объектов определенного класса.

КОМПАС-3D не накладывает никаких ограничений на размер и сложность функций библиотек, а скорость исполнения библиотечных функций зависит в основном от характеристик компьютера (объем оперативной памяти, скорость доступа к жесткому диску и т.д.).

КОМПАС-3D поддерживает одновременную работу с несколькими подключенными библиотеками. Режимы работы с библиотекой могут быть различными (окно, диалог, меню или панель).

После подключения библиотеки к системе пользователь выбирает нужную функцию из ее каталога и запускает на исполнение.


Подключение библиотеки

Прежде чем функции какой-либо прикладной библиотеки можно будет использовать при работе, необходимо подключить эту библиотеку к системе.

Для подключения библиотеки к КОМПАС-3D выполните следующие действия.

1.	Вызовите команду Сервис - Менеджер библиотек.

На экране появится окно Менеджера библиотек.

2.	В списке библиотек (он находится в правой части первой вкладки) выделите имя нужной библиотеки и вызовите команду Подключить из контекстного меню.

Для быстрого подключения выбранной библиотеки можно щелкнуть мышью в поле рядом с ее названием.

3.	Выбранная библиотека подключается в установленном для нее режиме: меню, окно, диалог или панель. В поле рядом с названием библиотеки появляется красная "галочка" - признак того, что библиотека подключена.

Названия всех подключенных к системе прикладных библиотек отображаются как команды в меню Библиотека.

________________

Смотрите также

Изменение режима работы с библиотекой


Изменение режима работы с библиотекой

При добавлении библиотеки в Менеджер Вы можете установить нужный режим, выбрав соответствующую опцию в диалоге свойств добавляемой библиотеки.

Когда библиотека уже добавлена в Менеджер, для изменения режима ее работы можно использовать команды Меню, Диалог, Окно и Панель из контекстного меню названия библиотеки. Вы можете изменить режим работы как подключенной, так и неподключенной библиотеки. При этом не имеет значения, какой режим установлен для библиотеки в настоящий момент.

Замечание. Изменение режима работы возможно только для прикладных библиотек; библиотеки моделей *.l3d и библиотеки фрагментов *.lfr имеют только один режим - панель.


Одновременная работа с несколькими библиотеками

КОМПАС-3D позволяет подключить и использовать при работе с документами до двадцати пяти прикладных библиотек одновременно. Однако следует помнить, что каждое подключение библиотеки приводит к уменьшению свободных системных ресурсов.

Список всех подключенных библиотек отображается в виде команд в меню Библиотека. Чтобы перейти к работе с какой-либо библиотекой, достаточно выбрать команду с ее названием из этого меню.

Наиболее удобно при работе с несколькими библиотеками установить для каждой из них режим окна или панели. Тогда Вы сможете видеть окна библиотек одновременно с окном документа и быстро переключаться между ними.

Если некоторые библиотеки не нужны в данный момент, но Вы не хотите отключать их от системы, освободите место на экране, минимизируя окна этих библиотек. Когда они вновь понадобятся, Вы сможете быстро восстановить нормальное отображение окон и обратиться к библиотечным функциям.


Отключение библиотеки

Если прикладная библиотека, подключенная ранее к системе, больше не требуется для работы, можно отключить ее. При отключении библиотеки высвобождаются ресурсы компьютера (в первую очередь оперативная память), выделенные для работы с ней.

1.	Вызовите команду Сервис - Менеджер библиотек.

На экране появится окно Менеджера библиотек.

2.	В списке библиотек (он находится в правой части первой вкладки Менеджера) выделите имя нужной библиотеки и вызовите команду Подключить из контекстного меню.

Для быстрого отключения выбранной библиотеки можно щелкнуть мышью в поле рядом с ее названием в списке (когда библиотека подключена, в этом поле отображается "галочка").

При работе в режиме диалога можно также отключить текущую библиотеку от системы, нажав кнопку Отключить.


Работа с библиотекой в режиме диалога
Работа с прикладной библиотекой в режиме диалога

В левой части диалога отображается список команд текущей библиотеки, которые могут быть сгруппированы по разделам. Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания раздела.

В правой части диалога отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите кнопку ОК. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

Чтобы изменить режим работы с библиотекой, нажмите кнопку Режим.

Вы можете отключить текущую библиотеку от системы, нажав кнопку Отключить.

Для завершения диалога работы с библиотекой без запуска какой-либо команды нажмите кнопку Отмена.


Работа с библиотекой в режиме окна
Работа с прикладной библиотекой в режиме окна

Работа с библиотекой ведется как со стандартным окном Windows. Вы можете изменять размер окна библиотеки, а также сворачивать (минимизировать) его, оставляя на экране только пиктограмму.

В левой части окна отображается список команд текущей библиотеки, которые могут быть сгруппированы по разделам. Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания раздела.

В правой части окна отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите клавишу <Enter>. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

Для закрытия окна библиотеки нажмите системную кнопку Закрыть в правом верхнем углу окна.


Работа с библиотекой в режиме панели
Работа с прикладной библиотекой в режиме панели

Панель библиотеки располагается на вкладке Менеджера библиотек.

Команды работы с библиотекой находятся в контекстном меню вкладки.

На панели библиотеки может располагаться несколько окон. В одном из них показана структура (список разделов) библиотеки. В другом - список названий команд и набор слайдов (значков), которые соответствуют пунктам выделенного в списке раздела библиотеки. Третье окно служит для просмотра слайда, выделенного в списке команд. Вы можете изменять размер панели или любого окна на ней.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите клавишу <Enter> или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.


Работа с библиотекой в режиме меню
Работа с прикладной библиотекой в режиме меню

В этом режиме структура библиотеки отображается в виде стандартного иерархического меню.

Название библиотеки отображается в виде команды в меню Библиотеки. При вызове этой команды раскрывается вложенное меню, содержащее функции библиотеки в виде команд (они могут быть сгруппированы по разделам).

Для запуска функции на исполнение выберите из меню Библиотеки команду меню с названием нужной функции.


Окно Менеджера библиотек

Менеджер библиотек предназначен для управления библиотеками.

Для включения и отключения окна Менеджера библиотек служит команда Сервис - Менеджер библиотек.

Вы можете прикрепить окно Менеджера к любой из границ Главного окна системы.

Окно Менеджера библиотек содержит несколько вкладок. На первой из них отображается структура (список разделов) Менеджера библиотек.

Если в разделе имеются подключенные библиотеки, то его пиктограмма отображается серым цветом, если нет - голубым.

На остальных вкладках Менеджера отображается содержимое подключенных на данный момент библиотек фрагментов, моделей и прикладных библиотек, работающих в режиме панели.

Подключенные библиотеки отмечены красной "галочкой" на первой вкладке.

Для работы с Менеджером и с библиотеками предназначены команды контекстных меню вкладок.


Библиотека фрагментов

Каждая библиотека фрагментов представляет собой отдельный файл с расширением .lfr. Фрагменты библиотеки не являются отдельными файлами на диске, а входят составными частями в единый файл библиотеки. Фрагменты хранятся в виде упорядоченных списков в подразделах и корневом разделе библиотеки. Имена фрагментов и разделов библиотеки могут состоять из любых символов, количество фрагментов и разделов не ограничено.

При создании раздела библиотеки или добавлении фрагмента можно ввести произвольный комментарий.


Библиотека моделей

Каждая библиотека моделей представляет собой отдельный файл с расширением .l3d. Модели библиотеки не являются отдельными файлами на диске, а входят составными частями в единый файл библиотеки. Модели хранятся в виде упорядоченных списков в подразделах и корневом разделе библиотеки. Имена моделей и разделов библиотеки могут состоять из любых символов, количество моделей и разделов не ограничено.

При создании раздела библиотеки или добавлении модели можно ввести комментарий. Комментарий может быть многострочным и иметь произвольную форму. Допускается многократное редактирование комментария.


Прикладная библиотека (определение)
Прикладная библиотека

Библиотека - это приложение, созданное для расширения стандартных возможностей КОМПАС и работающее в его среде.

Прикладная библиотека может быть создана в одной из стандартных сред программирования для Windows (Borland C++, Microsoft Visual C++, Borland Pascal и т.д.) с использованием функций специального комплекта разработки приложений КОМПАС-МАСТЕР 5. По своей архитектуре библиотека является стандартным динамически подключаемым модулем (DLL) Windows. По умолчанию файлы библиотек имеют расширения *.DLL или *.RTW.

В прикладных библиотеках через языковые средства могут использоваться все возможности КОМПАС, предоставляемые при интерактивной работе (создание и редактирование объектов, работа с моделью документа, открытие и сохранение чертежей и фрагментов и т.д.)