Copyright: ©АСКОН 2003
Citation: ©АСКОН 2002


   Система проектирования пружин КОМПАС-SPRING

Прикладная библиотека КОМПАС-SPRING предназначена для выполнения проектного и проверочного расчетов цилиндрических винтовых пружин сжатия и растяжения, тарельчатых, конических и фасонных пружин, а также для построения их чертежей (с созданием вида, диаграммы, технических требований, заполнением основной надписи) в среде системы КОМПАС-3D 6.X. В основу программы положены ГОСТ 13764-86, ГОСТ 13765-86, ГОСТ 3057-90 и методики, разработанные в расчетно-вычислительном центре ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» (г. Курган).

Подключение КОМПАС-SPRING к КОМПАС-3D осуществляется через Менеджер библиотек КОМПАС стандартным способом.

После подключения библиотеки необходимо создать новый лист чертежа КОМПАС-3D, затем выбрать тип пружины, расчет и построение которой нужно выполнить.

Смотрите разделы:

Проектирование цилиндрической пружины сжатия;

Проектирование цилиндрической пружины растяжения;

Проектирование тарельчатых пружин;

Проектирование конических и фасонных пружин;

Проектирование пружин кручения.


        Проектирование цилиндрической пружины сжатия

В окне Проектирование цилиндрической пружины сжатия всегда доступны кнопки Проектный расчет и Проверочный расчет.

Если расчет уже производился (программой обнаружен файл с данными для построения) и открыт чертеж или фрагмент, доступны кнопки Результаты расчета и Построение.

В окнах группы Параметры пружины содержится информация о последней пружине, спроектированной в предыдущем рабочем сеансе.

Выбор кнопок Проектный расчет или Проверочный расчет приведет к запуску режима ввода параметров с последующим расчетом пружины.

Для ознакомления с полным списком параметров рассчитанной пружины или вывода результатов расчета на печать нажмите кнопку Результаты расчета.

Кнопки группы Вариант построения позволяют указать, плоская или трехмерная модель пружины должна быть построена в поле чертежа КОМПАС-3D.

Если включена кнопка Плоская модель, то, нажав кнопку Построение, вы сможете задать параметры построения чертежа пружины.

Если выбрана кнопка Трехмерная модель, то сразу после нажатия кнопки Построение будет открыт новый документ КОМПАС-3D, в котором будет сгенерирована твердотельная модель спроектированной пружины.

Смотрите разделы:

Проектный расчет пружины сжатия

Проверочный расчет пружины сжатия

Отчет о результатах проектного расчета

Отчет о результатах проверочного расчета

Построение пружины сжатия


Проектный расчет

        Проектный расчет пружины сжатия

Задайте требуемые характеристики пружины в соответствующих полях ввода окна Проектный  расчет пружины сжатия.

При вводе класса пружины вы можете воспользоваться справкой. Установите курсор в поле Класс пружины и нажмите клавишу <F1>. Ознакомьтесь с таблицей и введите нужное значение.

Разряд пружины также может быть выбран с помощью предлагаемых таблиц. Установите курсор в поле Разряд пружины и нажмите клавишу <F1>. Выберите и введите нужное значение.

Материал пружины можно выбрать из имеющегося списка, который содержит марки сталей, рекомендованные стандартом для пружин выбранного ряда. Если в предлагаемом перечне нет необходимого наименования, выберите строку Другой материал, нажмите кнопку [image], вручную введите название материала и его свойства (модуль сдвига, плотность и допускаемое касательное напряжение). Смотрите раздел Ввод свойств материала пружины.

Справку при выборе величины относительного инерционного зазора вы можете получить, нажав клавишу <F1> в поле Относительный инерционный зазор.

Для ввода числа опорных (поджатых) витков с одной стороны и числа обработанных витков с одной стороны нужно выбрать один из вариантов, предлагаемых в окне просмотра

Используя линейку прокрутки, выберите нужный вариант.

ВНИМАНИЕ!   Ввод ошибочных данных приведет к тому, что расчет выполняться не будет до  исправления пользователем допущенной ошибки.

Исходные данные для расчета можно считать из файла формата *.ccs. Для этого нужно выбрать в строке меню команду Загрузить данные.

После ввода всех необходимых в окне Проектный расчет пружины сжатия параметров нажмите кнопку Ok.


        Ввод свойств материала пружины

Диалог Свойства материала пружины позволяет ввести название, модуль сдвига, динамическую плотность и допускаемое касательное напряжение  для материала, из которого предполагается изготовить пружину.

Название и свойства материала можно ввести с помощью клавиатуры.

Есть возможность воспользоваться подсказкой и выбрать материал из существующего списка. Для этого нужно установить курсор в поле Наименование материала и нажать правую кнопку мыши. После выбора материала из появившегося списка, поля Наименование материала и Плотность материала будут заполнены автоматически.

Остальные данные можно выбрать из списка свойств материалов по ОСТ 3-4958-81.


        Загрузить данные

Вы можете загрузить данные для расчета пружины сжатия из ранее записанного файла формата *.ccs.

В стандартном диалоге Windows укажите месторасположение файла с данными. Нажмите кнопку Открыть.


Результаты проектного расчета

        Результаты проектного расчета пружины сжатия

В ходе расчета определяется несколько (до восьми) вариантов пружин с различными диаметрами проволоки и числами витков, при которых выполняется условие прочности.

Чтобы увидеть полный список рассчитанных параметров выбранного варианта пружины нажмите кнопку Подробно. Откроется отчет о результатах проектного расчета пружины сжатия.

Если необходимо изменить диаметр проволоки и (или) количество рабочих витков пружины, нажмите кнопку Свой вариант.

Выберите курсором одну из строк в списке вариантов. Нажмите кнопку Ok.

Подтвердите или опровергните окончание расчета в открывшемся информационном окне.


        Отчет о результатах проектного расчета

Вы можете увидеть полный список параметров выбранного варианта пружины в окне просмотра результатов расчета.

Под строкой заголовка располагается инструментальная панель. Она содержит кнопки, при помощи которых вы сможете управлять отчетом.

В окне просмотра отчета вы можете внести коррективы в текст отчета. Дважды щелкните мышью в поле отчета. Текущая страница готового отчета будет открыта в FastReport. Используя общие правила работы с дизайнером отчетов, внесите изменения в документ.

В правом нижнем углу окна просмотра отчета находится кнопка Закрыть. Воспользуйтесь ей, чтобы завершить работу с текущим отчетом.


        Свой вариант

В  окне Свой вариант вы можете изменить диаметр проволоки и/или количество рабочих витков пружины. Это можно сделать вручную или выбрать значения из предлагаемых таблиц.

Чтобы выбрать табличные значения, щелкните правой кнопкой мыши в поле ввода диаметра проволоки или числа рабочих витков. В открывшемся окне курсором укажите необходимое значение.

Укажите новые параметры пружины. Нажмите на кнопку Применить данные.

 - кнопка Применить данные.

В таблице окна Результаты расчета появится новая строка, содержащая результат расчета пружины по вашим данным. Если полученные результаты вас не устроили, снова измените диаметр проволоки или число рабочих витков пружины. Получив удовлетворительный результат, нажмите кнопку Ok. Окно Свой вариант закроется.


Проверочный расчет
        Проверочный расчет пружины сжатия

Задайте требуемые характеристики пружины в соответствующих полях ввода окна Проверочный расчет пружины сжатия.

При вводе класса пружины можно воспользоваться справкой. Установите курсор в поле Класс пружины и нажмите клавишу <F1>. Ознакомьтесь с таблицей и введите нужное значение.

Разряд пружины также может быть выбран с помощью предлагаемых таблиц. Установите курсор в поле Разряд пружины и нажмите клавишу <F1>. Выберите и введите нужное значение.

Материал пружины можно выбрать из имеющегося списка, который содержит марки сталей, рекомендованные стандартом для пружин выбранного ряда. Если в предлагаемом перечне нет необходимого наименования, выберите строку Другой материал, нажмите кнопку [image], вручную введите название материала и его свойства (модуль сдвига, плотность и допускаемое касательное напряжение). Смотрите раздел Ввод свойств материала пружины.

Справку при выборе величины относительного инерционного зазора Вы можете получить, нажав клавишу <F1> в поле Относительный инерционный зазор.

Для ввода числа опорных (поджатых) витков с одной стороны и числа обработанных витков с одной стороны нужно выбрать один из вариантов, предлагаемых в окне просмотра

Используя линейку прокрутки, выберите нужный вариант.

ВНИМАНИЕ!   Ввод ошибочных данных приведет к тому, что расчет выполняться не будет до  исправления пользователем допущенной ошибки.

Исходные данные для расчета можно считать из файла формата *.ccs. Для этого нужно выбрать в строке меню команду Загрузить данные.

После ввода всех необходимых параметров нажмите кнопку Ok в окне Проверочный расчет пружины сжатия.

Откроется окно Результаты расчета. Там можно ознакомиться с полученными результатами расчета и вывести их на печать. Выбор кнопки Закрыть в этом окне приведет к активизации диалога Визуальное тестирование диаграммы пружины сжатия.

Смотрите разделы:

Отчет о результатах проверочного расчета;

Визуальное тестирование диаграммы пружины сжатия


        Отчет о результатах проверочного расчета

Вы можете увидеть полный список параметров выбранного варианта пружины в окне просмотра результатов расчета.

Под строкой заголовка располагается инструментальная панель. Она содержит кнопки, при помощи которых вы сможете управлять отчетом.

В окне просмотра отчета вы можете внести коррективы в текст отчета. Дважды щелкните мышью в поле отчета. Текущая страница готового отчета будет открыта в FastReport. Используя общие правила работы с дизайнером отчетов, внесите изменения в документ.

В правом нижнем углу окна просмотра отчета находится кнопка Закрыть. Воспользуйтесь ей, чтобы завершить работу с текущим отчетом.


        Визуальное тестирование диаграммы пружины сжатия

Диалог Визуальное тестирование диаграммы пружины сжатия позволяет, варьируя расчетные значения силы Fp, деформации Sp и длины пружины Lp, визуально контролировать изменение их взаимосвязанных значений по построенной диаграмме.

Измените расчетные значения силы (Fр) или деформации (Sр), или длины пружины (Lр) в полях ввода панели Тестируемые значения. Нажмите кнопку [image]. Диаграмма будет автоматически перестроена.

Вы можете наблюдать динамический процесс изменения параметров пружины при изменении значения силы Fр. Для этого на диаграмме подведите курсор к линии силы Fp (форма курсора при этом станет иной), нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская ее, перемещайте курсор. Тестируемые значения Fр, Sр и Lр будут динамически изменяться в соответствии с переменой положения линии силы.

Чтобы закончить тестирование, нажмите кнопку Ok. Подтвердите или опровергните необходимость окончания проверочного расчета.


        Построение пружины сжатия

Диалог Построение пружины сжатия поможет вам установить требуемые параметры для построения пружины.

По умолчанию пружина в чертеже будет отрисована в масштабе 1:1. Если вы хотите выбрать другой масштаб, нажмите кнопку Масштаб вида. Укажите нужный масштаб. Нажмите кнопку Ok.

Чтобы построить на листе чертежа  пружину с размерами, включите опцию Отрисовка с размерами.

При этом станут доступными опция Отрисовка диаграммы и кнопка Параметры размеров и диаграммы.

Включение опции Отрисовка диаграммы приведет к построению в графическом документе диаграммы рассчитанной пружины сжатия.

Чтобы установить параметры выполнения чертежа пружины, нажмите кнопку Параметры размеров и диаграммы.

Установите нужные параметры. Нажмите кнопку Ok.

Если вы хотите отобразить рассчитанную пружину в графическом документе без размеров и диаграммы, сразу после появления окна Построение пружины сжатия нажмите кнопку Ok.


Параметры выполнения чертежа пружины

        Параметры выполнения чертежа пружины сжатия

В окне Параметры выполнения чертежа пружины установите для вычерчиваемой пружины   группу точности по геометрическим параметрам, группу точности по силам и деформациям.

Эскиз чертежа пружины с проставленными размерами, показанный в правой части окна, будет меняться в зависимости от выбора положения переключателей на панелях Задание допусков, Изображение деформаций и Отклонение от перпендикулярности торцов.

Для отображения пружины в чертеже нажмите кнопку Ok.


        Проектирование цилиндрической пружины растяжения

В окне Проектирование цилиндрической пружины растяжения всегда доступны кнопки Проектный расчет и Проверочный расчет.

Если расчет уже производился (программой обнаружен файл с данными для построения) и открыт чертеж или фрагмент, доступны кнопки Результаты расчета и Построение.

В окнах панели Параметры пружины содержится информация о последней пружине, спроектированной в предыдущем рабочем сеансе.

Выбор кнопок Проектный расчет или Проверочный расчет приведет к запуску режима ввода параметров с последующим расчетом пружины.

Для ознакомления с полным списком параметров рассчитанной пружины или вывода результатов расчета на печать нажмите кнопку Результаты расчета.

Кнопка Построение предназначена для перехода в режим ввода геометрических характеристик зацепов и задания параметров построения пружины в поле активного документа КОМПАС-3D.

Смотрите разделы:

Проектный расчет пружины растяжения;

Проверочный расчет пружины растяжения;

Отчет о результатах проектного расчета;

Отчет о результатах проверочного расчета;

Построение пружины растяжения.


Проектный расчет

        Проектный расчет пружины растяжения

Задайте требуемые характеристики пружины в соответствующих полях ввода окна Проектный расчет пружины растяжения.

При вводе класса пружины вы можете воспользоваться справкой. Установите курсор в поле Класс пружины и нажмите клавишу <F1>. Ознакомьтесь с таблицей и введите нужное значение.

Разряд пружины также может быть выбран с помощью предлагаемых таблиц. Установите курсор в поле Разряд пружины и нажмите клавишу <F1>. Выберите и введите нужное значение.

Материал пружины можно выбрать из имеющегося списка, который содержит марки сталей, рекомендованные стандартом для пружин выбранного ряда. Если в предлагаемом перечне нет необходимого наименования, выберите строку Другой материал, нажмите кнопку [image], вручную введите название материала и его характеристики (модуль сдвига, плотность и допускаемое касательное напряжение). Смотрите раздел Ввод свойств материала пружины

Справку при выборе величины относительного инерционного зазора вы получите, нажав клавишу <F1> в поле Относительный инерционный зазор.

ВНИМАНИЕ!   Ввод ошибочных данных приведет к тому, что расчет выполняться не будет до исправления пользователем допущенной ошибки.

Исходные данные для расчета можно считать из файла формата *.ces. Для этого нужно выбрать в строке меню команду Загрузить данные.

После ввода всех необходимых параметров в окне Проектный расчет пружины растяжения нажмите кнопку Ok.


        Ввод свойств материала пружины

Диалог Свойства материала пружины позволяет ввести название, модуль сдвига, динамическую плотность и допускаемое касательное напряжение  для материала, из которого предполагается изготовить пружину.

Название и свойства материала можно ввести с помощью клавиатуры.

Есть возможность воспользоваться подсказкой и выбрать материал из существующего списка. Для этого нужно установить курсор в поле Наименование материала и нажать правую кнопку мыши. После выбора материала из появившегося списка, поля Наименование материала и Плотность материала будут заполнены автоматически.

Остальные данные можно выбрать из списка свойств материалов по ОСТ 3-4958-81.


        Загрузить данные

Вы можете загрузить данные для расчета пружины сжатия из ранее записанного файла формата *.ces.

В стандартном диалоге Windows укажите месторасположение файла с данными. Нажмите кнопку Открыть.


Результаты проектного расчета

        Результаты проектного расчета пружины растяжения

В ходе расчета определяется несколько (до восьми) вариантов пружин с различными диаметрами проволоки и числами витков, при которых выполняется условие прочности.

Чтобы увидеть полный список рассчитанных параметров выбранного варианта пружины и иметь возможность вывести его на печать, нажмите кнопку Подробно.

Если необходимо изменить диаметр проволоки и (или) количество рабочих витков пружины, нажмите кнопку Свой вариант.

Выберите курсором одну из строк в списке вариантов. Нажмите кнопку Ok.

Подтвердите или опровергните окончание расчета в открывшемся информационном окне.


        Отчет о результатах проектного расчета

Вы можете увидеть полный список параметров выбранного варианта пружины в окне просмотра результатов расчета.

Под строкой заголовка располагается инструментальная панель. Она содержит кнопки, при помощи которых вы сможете управлять отчетом.

В окне просмотра отчета вы можете внести коррективы в текст отчета. Дважды щелкните мышью в поле отчета. Текущая страница готового отчета будет открыта в FastReport. Используя общие правила работы с дизайнером отчетов, внесите изменения в документ.

В правом нижнем углу окна просмотра отчета находится кнопка Закрыть. Воспользуйтесь ей, чтобы завершить работу с текущим отчетом.


        Свой вариант

В  окне Свой вариант дается возможность изменить диаметр проволоки и (или) количество рабочих витков пружины. Это можно сделать вручную или выбрать значения из предлагаемых таблиц.

Чтобы выбрать табличные значения, щелкните правой кнопкой мыши в поле ввода диаметра проволоки или числа рабочих витков и в открывшемся окне курсором укажите необходимое значение.

Укажите новые параметры пружины. Нажмите на кнопку Применить данные.

 - кнопка Применить данные.

В таблице окна Результаты расчета появится новая строка, содержащая результат расчета пружины по вашим данным. Если полученные результаты вас не устроили, снова измените диаметр проволоки или число рабочих витков пружины. Получив удовлетворительный результат, нажмите кнопку Ok. Окно Свой вариант закроется.


Проверочный расчет

        Проверочный расчет пружины растяжения

Задайте требуемые характеристики пружины в соответствующих полях окна Проверочный расчет пружины растяжения.

При вводе класса пружины вы можете воспользоваться справкой. Установите курсор в поле Класс пружины и нажмите клавишу <F1>. Ознакомьтесь с таблицей и введите нужное значение.

Разряд пружины также может быть выбран с помощью предлагаемых таблиц. Установите курсор в поле Разряд пружины и нажмите клавишу <F1>. Выберите и введите нужное значение.

Материал пружины можно выбрать из имеющегося списка, который содержит марки сталей, рекомендованные стандартом для пружин выбранного ряда. Если в предлагаемом перечне нет необходимого наименования, выберите строку Другой материал, нажмите кнопку [image], вручную введите название материала и его свойства (модуль сдвига, плотность и допускаемое касательное напряжение). Смотрите раздел

Ввод свойств материала пружины

Справку при выборе величины относительного инерционного зазора вы получите, нажав клавишу <F1> в поле Относительный инерционный зазор.

ВНИМАНИЕ!   Ввод ошибочных данных приведет к тому, что расчет выполняться не будет до исправления пользователем допущенной ошибки.

Исходные данные для расчета можно считать из файла формата *.ces. Для этого нужно выбрать в строке меню команду Загрузить данные.

После ввода всех необходимых параметров нажмите кнопку Ok в окне Проверочный расчет пружины сжатия.

В открывшемся окне Просмотр результатов расчета можно ознакомиться с полученными результатами расчета и вывести их на печать. Выбор кнопки Закрыть в этом окне приведет к активизации диалога Визуальное тестирование диаграммы пружины сжатия.

Смотрите разделы:

Отчет о результатах проверочного расчета;

Визуальное тестирование диаграммы пружины сжатия.


        Отчет о результатах проверочного расчета

Вы можете увидеть полный список параметров выбранного варианта пружины в окне просмотра результатов расчета.

Под строкой заголовка располагается инструментальная панель. Она содержит кнопки, при помощи которых вы сможете управлять отчетом.

В окне просмотра отчета вы можете внести коррективы в текст отчета. Дважды щелкните мышью в поле отчета. Текущая страница готового отчета будет открыта в FastReport. Используя общие правила работы с дизайнером отчетов, внесите изменения в документ.

В правом нижнем углу окна просмотра отчета находится кнопка Закрыть. Воспользуйтесь ей, чтобы завершить работу с текущим отчетом.


        Визуальное тестирование диаграммы пружины растяжения

Диалог Визуальное тестирование диаграммы пружины растяжения позволяет, варьируя расчетные значения силы Fp, деформации Sp и длины пружины Lp, визуально контролировать изменение их взаимосвязанных значений по построенной диаграмме.

Измените расчетные значения силы (Fр) или деформации (Sр), или длины пружины (Lр) в полях ввода панели Тестируемые значения. Нажмите кнопку [image]. Диаграмма будет автоматически перестроена.

Вы можете наблюдать динамический процесс изменения параметров пружины при изменении значения силы Fр. Для этого на диаграмме подведите курсор к линии силы Fp (форма курсора при этом станет иной), нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская ее, перемещайте курсор. Тестируемые значения Fр, Sр и Lр будут динамически изменяться в соответствии с переменой положения линии силы.

Чтобы закончить тестирование, нажмите кнопку Ok. Подтвердите или опровергните необходимость окончания проверочного расчета.


        Построение пружины растяжения

Диалог Построение пружины растяжения поможет вам установить требуемые параметры для построения пружины.

Нажмите кнопку Тип и ориентация зацепов. Установите тип и ориентацию левого и правого зацепов пружины.

Используйте кнопки Левый зацеп и Правый зацеп, чтобы изменить размеры зацепов.

По умолчанию пружина в чертеже будет отрисована в масштабе 1:1. Если вы хотите выбрать другой масштаб, нажмите кнопку Масштаб вида. Укажите нужный масштаб. Нажмите кнопку Ok.

Чтобы построить на листе чертежа  пружину с размерами, включите опцию Отрисовка с размерами. При этом станут доступными опция Отрисовка диаграммы и кнопка Параметры размеров и диаграммы.

Включите опцию Отрисовка диаграммы, чтобы построить в графическом документе диаграмму рассчитанной пружины растяжения.

Установите параметры выполнения чертежа пружины, нажав кнопку Параметры размеров и диаграммы.

Нажмите кнопку Ok.


        Тип и ориентация зацепов

В окне Тип и ориентация зацепов пружины установите тип левого зацепа, тип и ориентацию правого зацепа пружины.

Для выбора типа левого зацепа установите курсор в верхнем левом экране окна Тип и ориентация зацепов пружины. Щелкните левой кнопкой мыши.

В открывшемся окне Тип левого зацепа пружины растяжения установите курсор на изображение нужного конструктивного элемента. Щелкните левой кнопкой мыши. Убедившись, что этот вариант отмечен зеленой галочкой, нажмите кнопку Ok.

Для выбора типа правого зацепа установите курсор в верхнем правом экране окна и щелкните левой  кнопкой мыши.

В открывшемся окне Тип правого зацепа пружины растяжения выберите закладку с требуемым типом зацепа, установите курсор на изображение нужного конструктивного элемента и щелкните левой кнопкой мыши. Убедившись, что этот вариант отмечен зеленой галочкой, нажмите кнопку Ok.

Вы можете выбрать вариант типа и ориентации каждого зацепа, воспользовавшись линейками прокрутки в окне Тип и ориентация зацепов пружины.


        Левый зацеп и правый зацеп

Геометрические характеристики зацепов подбираются автоматически в зависимости от их типов, длины, диаметра пружины. В диалогах Размеры левого зацепа и Размеры правого зацепа эти характеристики могут быть изменены.

При редактировании параметров в доступных полях ввода каждого окна происходит динамическое перестроение изображения зацепов на чертеже, что позволяет визуально оценивать внесенные изменения.

Если в процессе перестроения изображения зацепов на чертеже остается «мусор» (фрагменты вспомогательных линий), для обновления изображение в активном окне КОМПАС-3D используйте кнопку Обновить.

Скорректировав необходимые размеры, нажмите кнопку Ok.


Параметры выполнения чертежа пружины

        Параметры выполнения чертежа пружины растяжения

В окне Параметры выполнения чертежа пружины установите для вычерчиваемой пружины группу точности по геометрическим параметрам, группу точности по силам и деформациям.

Эскиз чертежа пружины с проставленными размерами, показанный в нижней части окна, будет меняться в зависимости от выбора положения переключателей на панелях Задание допусков и Изображение деформаций.

Для отображения пружины в чертеже нажмите кнопку Ok.


       Проектирование тарельчатых пружин

В окне Проектирование тарельчатых пружин всегда доступны кнопки Проектный расчет и Проверочный расчет.

Если расчет уже производился (программой обнаружен файл с данными для построения), доступны также кнопки Построение, Результаты расчета и Сохранить данные.

Группа параметров Результаты расчета содержит справочную информацию о последней тарельчатой пружине, спроектированной в предыдущем рабочем сеансе.

Выбор кнопок Проектный расчет или Проверочный расчет приведет к запуску режима ввода параметров с последующим расчетом пружины.

Для ознакомления с полным списком параметров рассчитанной пружины или вывода результатов расчета на печать нажмите кнопку Результаты расчета.

Кнопки группы Вариант построения позволяют указать, плоская или трехмерная модель пружины должна быть построена в поле чертежа КОМПАС-3D.

Если вы хотите получить чертеж пружины, включите кнопку Плоская модель, затем нажмите кнопку Построение и задайте параметры построения чертежа.

Если вы включите кнопку Трехмерная модель, а затем нажмете кнопку Построение, откроется новый документ КОМПАС-3D. В нем будет сгенерирована твердотельная модель спроектированной пружины.

Смотрите разделы:

Проектный расчет тарельчатых пружин;

Проверочный расчет тарельчатых пружин;

Отчет о результатах проектного расчета;

Отчет о результатах проверочного расчета;

Построение тарельчатой пружины.


Проектный расчет

       Проектный расчет тарельчатых пружин

Задайте требуемые характеристики пружины в соответствующих полях ввода окна Проектный  расчет тарельчатых пружин.

При вводе класса, типа исполнения и точности изготовления пружины воспользуйтесь кнопкой выбора значений [image], расположенной справа от каждого поля ввода. Чтобы получить справочную информацию по каждому из этих пунктов, установите курсор в поле ввода и нажмите клавишу <F1>.

Выберите материал пружины  из предлагаемого списка. Этот список содержит марки сталей, рекомендованные стандартом для пружин выбранного ряда. Чтобы открыть список, нажмите кнопку [image]. Если в предлагаемом перечне нет необходимого наименования, выберите строку Другой материал, нажмите кнопку [image], вручную введите название материала и задайте его свойства (модуль упругости, плотность и предел прочности). Смотрите раздел Ввод свойств материала пружины.

Задайте предварительные значения наружного и внутреннего диаметров пружины. При этом можно пользоваться списком рекомендуемых значений, который открывается после нажатия расположенной справа от поля ввода диаметров кнопки [image].

Укажите схему сборки пружины, выбрав ее название из списка возможных вариантов. Список открывается после нажатия кнопки [image], расположенной справа от поля ввода названия схемы сборки.

Если вы выбрали параллельную схему сборки, при помощи кнопки выбора значений [image] установите количество пружин в пакете.

Задайте необходимые данные для проектного расчета пружины:

•	силу при предварительном сжатии;

•	силу при рабочей деформации;

•	отношение предварительной деформации к максимальной;

•	отношение рабочей деформации к максимальной;

•	рабочий ход пружины.

Исходные данные для расчета можно считать из файла формата *.cps. Для этого нужно выбрать в строке меню команду Загрузить данные.

Для запуска расчета нажмите кнопку Ok в окне Проектный расчет тарельчатых пружин.


        Ввод свойств материала пружины

Диалог Свойства материала позволяет вручную задать наименование материала, из которого предполагается изготовить пружину, его модуль упругости, плотность и предел прочности.

Справочную информацию о механические свойства рессорно-пружинной стали (ГОСТ 14959-79) можно получить, установив курсор в поле ввода наименования материала и нажав клавишу <F1>.


       Загрузить данные

Вы можете загрузить данные для расчета пружины сжатия из ранее записанного файла формата *.cps.

В стандартном диалоге Windows укажите месторасположение файла с данными. Нажмите кнопку Открыть.


        Выбор пружины

В диалоговом окне Выбор пружины вы можете выбрать из предлагаемого стандартного ряда пружину, параметры которой удовлетворяют заданным условиям.

Чтобы увидеть полный список рассчитанных параметров выбранного варианта пружины, нажмите кнопку Подробно.

Вы имеете возможность изменить максимальную силу (или потенциальную энергию пружины) и/или отношение предварительной деформации к максимальной. Для этого нажмите кнопку Свой вариант.

Выберите курсором одну из строк в списке вариантов. Нажмите кнопку Ok.

Подтвердите или опровергните окончание расчета в открывшемся окне.


       Отчет о результатах проектного расчета

Вы можете увидеть полный список параметров выбранного варианта пружины в окне просмотра результатов расчета.

Схема расположения кромок тарельчатых пружин, в которых контролируется напряжение, приведена на рисунке:

Под строкой заголовка располагается инструментальная панель. Она содержит кнопки, при помощи которых вы сможете управлять отчетом.

В окне просмотра отчета вы можете внести коррективы в текст отчета. Дважды щелкните мышью в поле отчета. Текущая страница готового отчета будет открыта в FastReport. Используя общие правила работы с дизайнером отчетов, внесите изменения в документ.

В правом нижнем углу окна просмотра отчета находится кнопка Закрыть. Воспользуйтесь ей, чтобы завершить работу с текущим отчетом.


        Свой вариант

В окне Свой вариант вы имеете возможность задать максимальную силу (или потенциальную энергию пружины) и отношение предварительной деформации к максимальной, ориентируясь на параметры стандартных пружин, предложенных вам при выборе варианта.

Вы можете задать либо потенциальную энергию пружины, либо ее максимальную силу. Чтобы указать, какую величину вводить, нажмите кнопку с названием соответствующего параметра. При этом значение другого параметра будет приведено для справки.

Потенциальная энергия пружины – это энергия, которая необходима для сжатия пружины на величину равную 0,8 от максимального хода пакета пружин или одной пружины.

Максимальная сила – это сила, которая необходима для сжатия пружины на величину равную 0,8 от максимального хода пакета пружин или одной пружины.

Взаимосвязь потенциальной энергии пружины и максимальной силы определяется формулой:

U = F3 х 0,5S,

где:

U – потенциальная энергия пружины, Нм;

F3 – максимальная сила, Н;

S – рабочий ход пакета пружин или одной пружины, м.

Отношение предварительной деформации к максимальной деформации выберите из списка, который открывается после нажатия расположенной справа от поля его ввода кнопки [image].

Нажмите кнопку Ok. Параметры рассчитанной по введенным данным пружины будут занесены в таблицу окна Выбор пружины.


Проверочный расчет

       Проверочный расчет тарельчатых пружин

Задайте требуемые характеристики пружины в соответствующих полях окна Проверочный расчет тарельчатых пружин.

При вводе класса, типа исполнения и точности изготовления пружины воспользуйтесь кнопкой выбора значений [image], расположенной справа от каждого поля ввода. Чтобы получить справочную информацию по каждому из этих пунктов, установите курсор в поле ввода и нажмите клавишу <F1>.

Выберите материал пружины  из предлагаемого списка. Этот список содержит марки сталей, рекомендованные стандартом для пружин выбранного ряда. Чтобы открыть список, нажмите кнопку [image]. Если в предлагаемом перечне нет необходимого наименования, выберите строку Другой материал, нажмите кнопку [image], вручную введите название материала и задайте его свойства (модуль упругости, плотность и предел прочности). Смотрите раздел Ввод свойств материала пружины.

Задайте предварительные значения наружного и внутреннего диаметров пружины. При этом можно пользоваться списком рекомендуемых значений, который открывается после нажатия расположенной справа от поля ввода диаметров кнопки [image].

Укажите схему сборки пружины, выбрав ее название из списка возможных вариантов. Список открывается после нажатия кнопки [image], расположенной справа от поля ввода названия схемы сборки.

Если вы выбрали параллельную схему сборки, при помощи кнопки выбора значений [image] установите количество пружин в пакете.

Задайте необходимые данные для проверочного расчета пружины:

•	рабочий ход пружины;

•	максимальный ход одной пружины;

•	отношение предварительной деформации к максимальной;

•	отношение рабочей деформации к максимальной.

Исходные данные для расчета можно считать из файла формата *.cps. Для этого нужно выбрать в строке меню команду Загрузить данные.

Для запуска расчета нажмите кнопку Ok в окне Проверочный расчет тарельчатых пружин.


        Выбор пружины

В диалоговом окне Выбор пружины Вы можете выбрать пружину, параметры которой удовлетворяют заданным  условиям, из предлагаемого стандартного ряда.

Чтобы увидеть полный список рассчитанных параметров выбранного варианта пружины и иметь возможность вывести его на печать, нажмите кнопку Подробно.

Вы имеете возможность изменить максимальную силу (или потенциальную энергию пружины) и/или отношение предварительной деформации к максимальной. Для этого нажмите кнопку Свой вариант.

Остановившись на одном из вариантов результатов расчета, нажмите кнопку Ok.

Подтвердите или опровергните окончание расчета в открывшемся информационном окне.


       Отчет о результатах проверочного расчета

Вы можете увидеть полный список параметров выбранного варианта пружины в окне просмотра результатов расчета.

Схема расположения кромок тарельчатых пружин, в которых контролируется напряжение, приведена на рисунке:

Под строкой заголовка располагается инструментальная панель. Она содержит кнопки, при помощи которых вы сможете управлять отчетом.

В окне просмотра отчета вы можете внести коррективы в текст отчета. Дважды щелкните мышью в поле отчета. Текущая страница готового отчета будет открыта в FastReport. Используя общие правила работы с дизайнером отчетов, внесите изменения в документ.

В правом нижнем углу окна просмотра отчета находится кнопка Закрыть. Воспользуйтесь ей, чтобы завершить работу с текущим отчетом.


        Свой вариант

В окне Свой вариант вы имеете возможность изменить толщину диска пружины, ее рабочий ход и отношение предварительной деформации к максимальной, ориентируясь на параметры предложенных при выборе варианта стандартных пружин.

Введите новые значения толщины диска и рабочего хода пружины.

Выберите из списка отношение предварительной деформации к максимальной деформации. Список открывается после нажатия кнопки [image], расположенной справа от поля ввода отношения.

Нажмите кнопку Ok. Параметры пружины, рассчитанной по введенным данным, будут занесены в таблицу окна Выбор пружины.


       Построение тарельчатой пружины

В диалоге Параметры построения выберите из предлагаемого списка строку Деталировочный чертеж или Сборочный чертеж.

Опции, включающие создание атрибутов деталировочного чертежа  - Технические требования и Заполнить штамп, активны по умолчанию.

По умолчанию пружина в чертеже будет отрисована в масштабе 1:1. Если вы хотите выбрать другой масштаб, нажмите кнопку Масштаб вида. Укажите нужный масштаб. Нажмите кнопку Ok.

Нажмите кнопку Ok в окне Параметры построения. Укажите местоположение пружины в поле активного документа КОМПАС-3D.


        Проектирование конических и фасонных пружин

В окне Проектирование конических и фасонных пружин всегда доступны кнопки Проектный расчет и Проверочный расчет.

Кнопки Результаты расчета, Сохранить данные и Построение активны, если расчет уже производился (программой обнаружен файл с данными для построения) и открыт чертеж или фрагмент КОМПАС-3D.

Группа параметров Параметры пружины содержит справочную информацию о последней пружине, спроектированной в предыдущем рабочем сеансе.

Выбор кнопок Проектный расчет или Проверочный расчет приведет к запуску режима ввода параметров с последующим расчетом пружины.

Для ознакомления с полным списком параметров рассчитанной пружины или вывода результатов расчета на печать нажмите кнопку Результаты расчета.

Кнопки группы Вариант построения позволяют указать, плоская или трехмерная модель пружины должна быть построена в поле чертежа КОМПАС-3D.

Если вы хотите получить чертеж пружины, включите кнопку Плоская модель, затем нажмите кнопку Построение и задайте параметры построения чертежа.

Если вы включите кнопку Трехмерная модель, а затем нажмете кнопку Построение, откроется новый документ КОМПАС-3D. В нем будет сгенерирована твердотельная модель спроектированной пружины.

Смотрите разделы:

Проектный расчет конических и фасонных пружин;

Проверочный расчет конических и фасонных пружин;

Отчет о результатах проектного расчета;

Отчет о результатах проверочного расчета;

Построение конических и фасонных пружин.


Проектный расчет

        Проектный расчет конических и фасонных пружин

Задайте требуемые характеристики пружины в соответствующих полях ввода окна Проектный  расчет конических и фасонных пружин.

Выберите при помощи линейки прокрутки форму поперечного сечения витка пружины. Вам предлагается три варианта сечения - круг, квадрат, прямоугольник.

При вводе класса пружины вы можете воспользоваться справкой. Установите курсор в поле Класс пружины и нажмите клавишу <F1>. Ознакомьтесь с таблицей и введите нужное значение.

Разряд пружины также может быть выбран с помощью предлагаемых таблиц. Установите курсор в поле Разряд пружины и нажмите клавишу <F1>. Выберите и введите нужное значение.

Материал пружины можно выбрать из имеющегося списка, который содержит марки сталей, рекомендованные стандартом для пружин выбранного ряда. Если в предлагаемом перечне нет необходимого наименования, выберите строку Другой материал, нажмите кнопку [image], при помощи клавиатуры введите название материала и его свойства (модуль сдвига, плотность и допускаемое касательное напряжение). Смотрите раздел Ввод свойств материала пружины;

Укажите вид пружины, выбрав его из списка, открывающегося при нажатии кнопки [image], расположенной справа от поля ввода Вид пружины. Вам предлагается выбор из двух вариантов - коническая или параболоидная пружина. Справочную информацию вы можете получить, нажав клавишу <F1>. Курсор при этом должен находиться в поле ввода данного параметра.

Аналогичным образом выберите Вид пружины в плане (вид спирали) - архимедова или логарифмическая. Справку вы можете получить, нажав клавишу <F1> в поле ввода.

Задайте остальные параметры.

ВНИМАНИЕ!   Ввод ошибочных данных приведет к тому, что расчет выполняться не будет до  исправления пользователем допущенной ошибки.

Исходные данные для расчета можно считать из файла формата *.cks. Для этого нужно выбрать в строке меню команду Загрузить данные.

После ввода всех необходимых параметров нажмите кнопку Ok в окне Проектный расчет конических и фасонных пружин.


        Загрузить данные

Вы можете загрузить данные для расчета пружины сжатия из ранее записанного файла формата *.cks.

В стандартном диалоге Windows укажите месторасположение файла с данными. Нажмите кнопку Открыть.


        Ввод свойств материала пружины

Диалог Свойства материала позволяет вручную задать наименование материала, из которого предполагается изготовить пружину, его модуль упругости, плотность и предел прочности.

Справочную информацию о механические свойства рессорно-пружинной стали (ГОСТ 14959-79) можно получить, установив курсор в поле ввода наименования материала и нажав клавишу <F1>.


Результаты проектного расчета

        Результаты проектного расчета  конических и фасонных пружин

В ходе расчета определяется несколько вариантов пружин с различными параметрами поперечного сечения витка и числами рабочих витков, при которых выполняется условие прочности.

Чтобы увидеть полный список рассчитанных параметров выбранного варианта пружины нажмите кнопку Подробно. Откроется отчет о результатах проектного расчета пружины сжатия.

Если необходимо изменить диаметр проволоки и/или количество рабочих витков пружины, нажмите кнопку Свой вариант.

Выберите курсором одну из строк в списке вариантов. Нажмите кнопку Ok.

Подтвердите или опровергните окончание расчета в открывшемся окне.


        Отчет о результатах проектного расчета

Вы можете увидеть полный список параметров выбранного варианта пружины в окне просмотра результатов расчета.

Под строкой заголовка располагается инструментальная панель. Она содержит кнопки, при помощи которых вы сможете управлять отчетом.

В окне просмотра отчета вы можете внести коррективы в текст отчета. Дважды щелкните мышью в поле отчета. Текущая страница готового отчета будет открыта в FastReport. Используя общие правила работы с дизайнером отчетов, внесите изменения в документ.

В правом нижнем углу окна просмотра отчета находится кнопка Закрыть. Воспользуйтесь ей, чтобы завершить работу с текущим отчетом.


        Свой вариант

В  окне Свой вариант вы можете изменить размеры поперечного сечения витка (в зависимости от формы сечения - диаметр или ширину и высоту) и/или число рабочих витков пружины. Это можно сделать вручную или выбрать стандартные значения из предлагаемых таблиц.

Чтобы выбрать стандартные значения размеров поперечного сечения витка, щелкните правой кнопкой мыши в соответствующем поле ввода размера (в данном случае диаметра). Откроется список значений. Курсором укажите необходимую строку.

Чтобы выбрать стандартное значение числа рабочих витков, щелкните правой кнопкой мыши в соответствующем поле ввода. Откроется список значений. Курсором укажите необходимую строку.

Нажмите на кнопку Применить данные.

 - кнопка Применить данные.

В таблице окна Результаты расчета появится новая строка, содержащая результат расчета пружины по вашим данным. Если полученные результаты вас не устроили, снова измените диаметр проволоки или число рабочих витков пружины. Получив удовлетворительный результат, нажмите кнопку Ok. Окно Свой вариант закроется.


Проверочный расчет
        Проверочный расчет конических и фасонных пружины

Задайте требуемые характеристики пружины в соответствующих полях ввода окна Проверочный  расчет конических и фасонных пружин.

Выберите при помощи линейки прокрутки форму поперечного сечения витка пружины. Вам предлагается три варианта сечения - круг, квадрат, прямоугольник.

При вводе класса пружины можно воспользоваться справкой. Установите курсор в поле Класс пружины и нажмите клавишу <F1>. Ознакомьтесь с таблицей и введите нужное значение.

Разряд пружины также может быть выбран с помощью предлагаемых таблиц. Установите курсор в поле Разряд пружины и нажмите клавишу <F1>. Выберите и введите нужное значение.

Материал пружины можно выбрать из имеющегося списка, который содержит марки сталей, рекомендованные стандартом для пружин выбранного ряда. Если в предлагаемом перечне нет необходимого наименования, выберите строку Другой материал, нажмите кнопку [image], при помощи клавиатуры введите название материала и его свойства (модуль сдвига, плотность и допускаемое касательное напряжение). Смотрите раздел Ввод свойств материала пружины;

Укажите вид пружины, выбрав его из списка, открывающегося при нажатии кнопки [image], расположенной справа от поля ввода Вид пружины. Вам предлагается выбор из двух вариантов - коническая или параболоидная пружина. Справочную информацию вы можете получить, нажав клавишу <F1>. Курсор при этом должен находиться в поле ввода данного параметра.

Аналогичным образом выберите Вид пружины в плане (вид спирали) - архимедова или логарифмическая. Справку вы можете получить, нажав клавишу <F1> в поле ввода.

Задайте остальные параметры.

Число витков пружины можно задать только выбором из предлагаемого стандартного ряда, который можно открыть при нажатии кнопки [image].

ВНИМАНИЕ!   Ввод ошибочных данных приведет к тому, что расчет выполняться не будет до  исправления пользователем допущенной ошибки.

Исходные данные для расчета можно считать из файла формата *.cks. Для этого нужно выбрать в строке меню команду Загрузить данные.

После ввода всех необходимых параметров нажмите кнопку Ok в окне Проектный расчет конических и фасонных пружин.

В появившемся информационном окне подтвердите окончание расчета.

Откроется окно Просмотр результатов расчета, где можно ознакомиться с полученными результатами расчета и вывести их на печать.


       Отчет о результатах проверочного расчета

Вы можете увидеть полный список параметров выбранного варианта пружины в окне просмотра результатов расчета.

Под строкой заголовка располагается инструментальная панель. Она содержит кнопки, при помощи которых вы сможете управлять отчетом.

В окне просмотра отчета вы можете внести коррективы в текст отчета. Дважды щелкните мышью в поле отчета. Текущая страница готового отчета будет открыта в FastReport. Используя общие правила работы с дизайнером отчетов, внесите изменения в документ.

В правом нижнем углу окна просмотра отчета находится кнопка Закрыть. Воспользуйтесь ей, чтобы завершить работу с текущим отчетом.


       Построение конических и фасонных пружин

В диалоге Параметры построения выберите из предлагаемого списка строку Деталировочный чертеж или Сборочный чертеж.

Опции, включающие создание атрибутов деталировочного чертежа - технических требований, основной надписи и диаграммы пружины – Технические требования, Заполнить штамп и Отрисовка диаграммы активны по умолчанию.

Для установки параметров построения чертежа пружины нажмите кнопку Параметры размеров и диаграммы.

По умолчанию пружина в чертеже будет отрисована в масштабе 1:1. Если вы хотите выбрать другой масштаб, нажмите кнопку Масштаб вида. Укажите нужный масштаб. Нажмите кнопку Ok.

Нажмите кнопку Ok в окне Параметры построения. Укажите местоположение пружины в поле активного документа КОМПАС-3D.


Параметры выполнения чертежа пружины

        Параметры выполнения чертежа конической или фасонной пружины

В окне Параметры выполнения чертежа пружины установите для вычерчиваемой пружины группу точности по геометрическим параметрам, группу точности по силам и деформациям.

Эскиз чертежа пружины с проставленными размерами, показанный в правой части окна, будет меняться в зависимости от выбора положения переключателей на панелях Задание отклонений и Отклонение от перпендикулярности торцов.

 Для отображения пружины в чертеже нажмите кнопку Ok.


        Проектирование пружин кручения

В главном окне Проектирование и расчет пружин кручения всегда доступны кнопки Проектный расчет,  Проверочный расчет и Загрузить данные для расчета.

Кнопки Результаты расчета и Построение пружины будут активны после выполнения расчета.

Выбор кнопок Проектный расчет или Проверочный расчет приведет к запуску режима ввода параметров с последующим расчетом пружины.

Для загрузки данных для расчета пружины кручения из ранее записанного файла формата *.dat_crs нажмите кнопку Загрузить данные для расчета, затем укажите месторасположение файла с данными и нажмите кнопку Открыть.

Для ознакомления с полным списком параметров рассчитанной пружины или вывода результатов расчета на печать нажмите кнопку Результаты расчета.

Если вы хотите получить чертеж или твердотельную модель пружины, включите кнопку Построение пружины и задайте параметры построения.

Для перемещения от одного этапа работы программы к другому пользуйтесь кнопками Назад и Далее.

Смотрите разделы:

Проектный расчет пружин кручения;

Проверочный расчет пружин кручения;

Отчет о результатах проектного расчета;

Отчет о результатах проверочного расчета;

Загрузка данных;

Построение пружин кручения.


Проектный расчет

        Проектный расчет пружин кручения

Чтобы начать проектный расчет пружины, в главном окне Проектирование и расчет пружин кручения нажмите кнопку Проектный расчет. Откроется окно для ввода параметров расчета.

Введите при помощи кнопок-счетчиков ( [image]) класс и разряд пружины.

При вводе разряда пружины вы можете воспользоваться справкой. Установите курсор в поле Разряд пружины и нажмите клавишу <F1>. Ознакомьтесь с таблицей и введите нужное значение. Для пружин 1 и 3 разряда при вводе параметров нагружения потребуется указать выносливость пружины.

Материал пружины можно выбрать из имеющегося списка, который содержит марки сталей, рекомендованные стандартом для пружин выбранного ряда. Если в предлагаемом перечне нет необходимого наименования, выберите строку Другой материал, нажмите кнопку [image], при помощи клавиатуры введите название материала и его свойства (модуль сдвига, плотность и допускаемое касательное напряжение). Смотрите раздел Ввод свойств материала пружины;

Задайте наружный диаметр пружины.

Для перехода к следующему этапу расчета нажмите кнопку Далее. Для возвращения в главное окно Проектирование и расчет пружин кручения нажмите кнопку Назад.


        Ввод свойств материала пружины

Введите наименование материала, из которого предполагается изготовить пружину, его модуль сдвига, плотность, допускаемое напряжение при кручении и коэффициент Пуассона.

Вы можете выбрать материал из справочника системы ЛОЦМАН:PLM «ЛОЦМАН: Материалы и сортаменты».

Для этого нажмите кнопку [image].

Откроется рабочее окно справочника материалов и сортаментов.

Выберите в справочнике в окне Материалы нужную марку стали.

Нажмите на панели инструментов справочника кнопку [image] или воспользуйтесь клавишами <Ctrl+Enter>.

Параметры материала, взятые из справочника, появятся в окне Проектирование и расчет пружин кручения.

Если необходимо, скорректируйте свойства материала и введите недостающие данные.

Для перехода к следующему этапу расчета нажмите кнопку Далее. Для возвращения в главное окно Проектирование и расчет пружин кручения нажмите кнопку Назад.


        Ввод параметров нагружения пружины

Задайте значения параметров нагружения пружины, которые необходимы для проектного расчета.

При вводе величины относительного инерционного зазора вы можете получить справку, нажав клавишу <F1> в поле Относительный инерционный зазор.

Число дополнительных витков зависит от взаимного расположения зацепов пружины. Используя линейку прокрутки, выберите нужный вариант в окне просмотра слайдов.   В поле Число дополнительных витков автоматически появится соответствующее данному варианту значение. В полях ввода моментов силы пружины приводятся значения по умолчанию. Введите нужные значения при помощи клавиатуры.

Выберите значение рабочего угла закручивания из предлагаемого списка.

Для пружин первого и третьего разряда задайте выносливость пружины.

Для перехода к следующему этапу расчета нажмите кнопку Далее. Для возвращения к предыдущему этапу нажмите кнопку Назад.


Результаты проектного расчета

        Результаты проектного расчета пружин кручения

В ходе расчета определяется несколько вариантов пружин с различными диаметрами сечения витка и числами рабочих витков, при которых выполняется условие прочности.

Выберите курсором одну из строк в списке вариантов. Нажмите кнопку Далее. Откроется отчет о результатах проектного расчета пружины кручения.

Вы можете изменить параметры рассчитанной пружины. Для этого нажмите кнопку Свой вариант.

  Кнопка Свой вариант.


        Отчет о результатах проектного расчета

Вы можете увидеть полный список параметров выбранного варианта пружины в окне просмотра результатов проектного расчета.

В левой верхней части окна располагается кнопка вызова меню команд. Она содержит кнопки, при помощи которых вы сможете управлять отчетом.

  Кнопка вызова меню команд.

Нажмите кнопку вызова меню команду и выберите нужную команду из раскрывшегося списка.

Команды управления отчетом дублируются в контекстном меню отчета.

Для завершения расчета и перехода в главное окно Проектирование и расчет пружин кручения  нажмите кнопку Далее. Для возвращения к списку рассчитанных пружин нажмите кнопку Назад.


        Свой вариант

На панели Свой вариант выберите вариант ввода данных новых параметров пружины:

•	Вариант I - диаметра проволоки и числа рабочих витков пружины;

•	Вариант II - шага и числа рабочих витков пружины;

•	Вариант III - числа рабочих витков, мoмeнт cилы пpи мaкcимaльнoй дeфopмaции и мaкcимaльного угла зaкpучивaния пpужины.

Значения параметров можно вводить вручную или выбирать щелчком мыши из предлагаемых списков.

Чтобы рассчитать пружину с измененными параметрами, не закрывая панель Свой вариант, нажмите кнопку [image]. Список результатов проектного расчета пополнится новой строкой. Закройте панель Свой вариант, нажав кнопку Свой вариант или клавишу <Esc>.

Такой способ расчета удобно применять, если вам необходимо просчитать несколько новых вариантов.

Чтобы рассчитать пружину с измененными параметрами и закрыть панель Свой вариант после расчета, нажмите кнопку [image].


Проверочный расчет

        Проверочный расчет пружин кручения

Чтобы начать проектный расчет пружины, в главном окне Проектирование и расчет пружин кручения нажмите кнопку Проверочный расчет. Откроется окно для ввода параметров расчета.

Введите при помощи кнопок-счетчиков ( [image]) класс и разряд пружины.

При вводе разряда пружины вы можете воспользоваться справкой. Установите курсор в поле Разряд пружины и нажмите клавишу <F1>. Ознакомьтесь с таблицей и введите нужное значение. Для пружин 1 и 3 разряда потребуется ввести выносливость пружины.

Материал пружины можно выбрать из имеющегося списка, который содержит марки сталей, рекомендованные стандартом для пружин выбранного ряда. Если в предлагаемом перечне нет необходимого наименования, выберите строку Другой материал, нажмите кнопку [image], при помощи клавиатуры введите название материала и его свойства (модуль сдвига, плотность и допускаемое касательное напряжение). Смотрите раздел Ввод свойств материала пружины;

Задайте наружный диаметр пружины.

Выберите из предлагаемого списка диаметр сечения проволоки.

Для перехода к следующему этапу расчета нажмите кнопку Далее. Для возвращения в главное окно Проектирование и расчет пружин кручения нажмите кнопку Назад.


        Ввод параметров нагружения пружины

Задайте значения параметров нагружения пружины, которые необходимы для проверочного расчета.

При вводе величины относительного инерционного зазора вы можете получить справку, нажав клавишу <F1> в поле Относительный инерционный зазор.

Число дополнительных витков зависит от взаимного расположения зацепов пружины. Используя линейку прокрутки, выберите нужный вариант в окне просмотра слайдов.   В поле Число дополнительных витков автоматически появится соответствующее данному варианту значение. В поле ввода момента силы пружины приводится значение по умолчанию. Введите нужное значение при помощи клавиатуры.

Выберите значение рабочего угла закручивания из предлагаемого списка.

Для пружин первого и третьего разряда задайте выносливость пружины.

Выберите из предлагаемых списков число рабочих витков пружины и число, на которое нужно изменить число витков пружины.

Для возвращения к предыдущему этапу нажмите кнопку Назад.

Для перехода к следующему этапу расчета нажмите кнопку Далее. В открывшемся информационном окне подтвердите окончание расчета.

Откроется отчет о результатах проверочного расчета пружины кручения.


        Отчет о результатах проверочного расчета

Вы можете увидеть полный список параметров выбранного варианта пружины в окне просмотра результатов проверочного расчета.

В левой верхней части окна располагается кнопка вызова меню команд. Она содержит кнопки, при помощи которых вы сможете управлять отчетом.

  Кнопка вызова меню команд.

Нажмите кнопку вызова меню команду и выберите нужную команду из раскрывшегося списка.

Команды управления отчетом дублируются в контекстном меню отчета.

Для завершения расчета и перехода в главное окно Проектирование и расчет пружин кручения  нажмите кнопку Далее. Для возвращения к вводу параметров нагружения нажмите кнопку Назад.


        Загрузка данных

Вы можете загрузить данные для расчета пружины кручения из ранее сохраненного файла формата *.dat_crs.

В главном окне Проектирование и расчет пружин кручения нажмите кнопку Загрузить данные для расчета. Откроется стандартное окно Windows. Укажите месторасположение файла с данными. Нажмите кнопку Открыть. Данные будут перенесены в модуль расчета пружин кручения. Продолжите расчет, как об этом рассказано в разделах:

Проектный расчет пружин кручения;

Проверочный расчет пружин кручения.


       Построение пружин кручения

Чтобы начать построение рассчитанной пружины, в главном окне Проектирование и расчет пружин кручения нажмите кнопку Построение пружины. Откроется одноименное команде окно.

	В верхней части окна Построение пружины находится панель инструментов. Она содержит кнопки, позволяющие обращаться к командам управления изображением пружины в окне рабочего документа КОМПАС-ГРАФИК. Каждая кнопка соответствует какой-либо команде или группе команд.  Набор кнопок на панели инструментов будет разным для разных вариантов построения пружины. Таких вариантов может быть три: • Деталировочный чертеж; • Сборочный чертеж; • Твердотельная модель.    Выберите нужный вариант построения пружины из раскрывающегося списка, который расположен под панелью инструментов. Чтобы видеть, как будет выглядеть изображение пружины и ее атрибутов на чертеже, включите опцию Предварительное построение.
Включите кнопку, соответствующую размещению изображения пружины в рабочем документе КОМПАС-ГРАФИК:

•	Создать новый документ;

•	В текущем документе.

Если вы выбрали для построения деталировочный или сборочный чертеж, установите «галочки» рядом с названиями атрибутов, которые должны присутствовать в этих чертежах:

•	для деталировочного чертежа:

- заполненный штамп;

- технические требования;

- диаграмма закручивания пружины;

•	для cборочного чертежа:

- объект спецификации;

- осевые линии.

Определите ориентацию зацепов пружины и их геометрические параметры. Для этого воспользуйтесь командами, которые можно вызвать при помощи кнопок панели инструментов, расположенных в группе команд Параметры зацепов.

Чтобы указать масштаб отображения рассчитанной пружины в рабочем документе КОМПАС-ГРАФИК, нажмите на панели инструментов кнопку Масштаб вида. В окне Построение пружины появится панель, с помощью которой вы сможете выбрать масштаб из предлагаемого стандартного ряда.

Для ввода параметров диаграммы закручивания и указания размеров, на которые должны быть назначены допуски, нажмите на панели инструментов кнопку Параметры размеров и диаграммы.

Чтобы отрисовать пружину на чертеже или сгенерировать твердотельную модель пружины, нажмите на панели инструментов кнопку Построение пружины.


       Панель инструментов

Панель инструментов окна Построение пружины содержит кнопки:

  Панель инструментов.

  Группа команд Вид.

  Кнопка Построение пружины.

Нажмите кнопку Построение пружины, чтобы создать изображение рассчитанной пружины в рабочем документе КОМПАС-ГРАФИК. При помощи мыши или клавиш управления курсором расположите изображение в поле документа. Зафиксируйте изображение щелчком мыши или нажатием клавиши <Enter>. Чтобы прервать выполнение команды Построение пружины, нажмите клавишу <Esc>.

  Группа команд Параметры зацепов.

  Кнопка Масштаб вида.

Нажмите кнопку Масштаб вида, чтобы указать масштаб отображения рассчитанной пружины в рабочем документе КОМПАС-ГРАФИК. В окне Построение пружины появится панель, с помощью которой вы сможете выбрать масштаб из предлагаемого стандартного ряда.

  Кнопка Параметры размеров и диаграммы.

Нажмите кнопку Параметры размеров и диаграммы, чтобы указать группы точности по геометрическим параметрам и по деформациям, а также, чтобы указать величину, на которую нужно показать допуски на диаграмме пружины. После вызова команды в окне Построение пружины раскроется дополнительная панель, с помощью которой вы сможете задать параметры размеров и диаграммы.

  Кнопка Справка.

Нажмите кнопку Справка, чтобы вызвать справочную систему библиотеки.

  Кнопка Выход.

Нажмите кнопку Выход, чтобы вернуться в главное окно Проектирование и расчет пружин кручения.


       Группа команд Вид

 Кнопка Активизировать курсор.

Вызовите команду Активизировать курсор, чтобы позиционировать лист чертежа (фрагмента) в видимой области экрана и выбрать наиболее удобный для работы масштаб отображения пружины в рабочем окне КОМПАС-ГРАФИК. Команда передаст управление КОМПАС-ГРАФИК, и вы сможете использовать его стандартные команды. Чтобы прервать выполнение команды Активизировать курсор, нажмите клавишу <Esc>.

 Кнопка Обновить изображение.

Используйте команду Обновить изображение, чтобы автоматически перерисовать изображение в активном окне без изменения масштаба. В процессе работы с библиотекой на экране могут остаться вспомогательные линии, так называемый  «мусор». Для его удаления с экрана нажмите кнопку Обновить изображение.

 Кнопка Увеличить масштабной рамкой.

При помощи команды Увеличить масштабной рамкой вы сможете указать область чертежа, которую хотите увидеть во весь экран. Вызовите команду. Щелкните мышью, обозначая один из углов увеличиваемой области. Переместите курсор, выделяя область рамкой. Щелкните мышью, фиксируя диагональ увеличиваемой области.

 Кнопка Показать все.

Используйте команду Показать все, чтобы изменить масштаб отображения в активном окне таким образом, чтобы в нем был виден весь документ.

 Кнопка Создать...

Нажмите кнопку Создать..., чтобы раскрыть список документов, которые вы можете создать в КОМПАС-ГРАФИК, не прекращая работы с библиотекой.

 Кнопка Создать новый документ-чертеж.

Нажмите кнопку Создать новый документ-чертеж, чтобы открыть в КОМПАС-ГРАФИК новый документ типа «Чертеж».

  Кнопка Создать новый документ-деталь.

Нажмите кнопку Создать новый документ-деталь, чтобы открыть в КОМПАС-ГРАФИК новый документ типа «Деталь».


       Группа команд Параметры зацепов

 Кнопка Ориентация зацепов.

Вызовите команду Ориентация зацепов, чтобы выбрать положение пружины, в котором она будет отображена в рабочем документе КОМПАС-ГРАФИК. В окне Построение пружины раскроется дополнительная панель, с помощью которой вы сможете выбрать вариант ориентации зацепов.

 Кнопка Левый зацеп.

Вызовите команду Левый зацеп, чтобы выбрать тип левого зацепа пружины и задать его геометрические параметры. В окне Построение пружины раскроется дополнительная панель, с помощью которой вы сможете указать параметры зацепа.

 Кнопка Правый зацеп.

Вызовите команду Правый зацеп, чтобы выбрать тип правого зацепа пружины и задать его геометрические параметры. В окне Построение пружины раскроется дополнительная панель, с помощью которой вы сможете указать параметры зацепа.


        Ориентация зацепов

Чтобы определить, как будут отображены зацепы пружины кручения на чертеже КОМПАС-ГРАФИК, в окне Построение пружины нажмите на панели инструментов кнопку Ориентация зацепов. Она расположена в группе команд Параметры зацепов. Раскроется панель, содержащая окно для просмотра слайдов с изображением возможных вариантов ориентации зацепов.

Используя линейку прокрутки, выберите нужный вариант ориентации зацепов. По мере того, как вы будете просматривать слайды, будет меняться и изображение пружины в окне чертежа (при условии, что опция Предварительное построение включена).

Чтобы закрыть панель со слайдами, еще раз нажмите на панели инструментов кнопку Ориентация зацепов.


        Левый зацеп и правый зацеп

Чтобы определить геометрические параметры зацепов пружины кручения, в окне Построение пружины нажмите на панели инструментов кнопку Левый зацеп (или Правый зацеп). Она расположена в группе команд Параметры зацепов. Раскроется панель, содержащая окно для просмотра слайдов с изображением схемы зацепа и поля для ввода его параметров.

Используя линейку прокрутки, выберите слайд с изображением нужного типа зацепа. По мере того, как вы будете просматривать слайды, будет меняться и изображение пружины в окне чертежа (при условии, что опция Предварительное построение включена).

При редактировании параметров происходит динамическое перестроение изображения зацепов на чертеже, что позволяет визуально оценивать внесенные изменения.

Чтобы закрыть панель для ввода параметров зацепа, еще раз нажмите на панели инструментов кнопку Левый зацеп (или Правый зацеп).


        Параметры размеров и диаграммы

В окне Построение пружины установите для вычерчиваемой пружины группу точности по геометрическим параметрам и группу точности по силам и деформациям.

Включите в группе Задание допусков кнопку, соответствующую величине, на которую вы хотите задать допуск.

В соответствии с этим будет меняться изображение диаграммы скручивания пружины в документе КОМПАС-ГРАФИК.

Чтобы закрыть панель с параметрами  размеров и диаграммы, еще раз нажмите на панели инструментов кнопку Параметры размеров и диаграммы.


   Свойства материалов по ОСТ 3-4958-81

ОСТ 3-4958-81

ПРУЖИНЫ ВИНТОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ, РАБОТАЮЩИЕ В УСЛОВИЯХ

ВЫСОКИХ (ДО +800°C) И НИЗКИХ (ДО -253°C) ТЕМПЕРАТУР

По характеру нагружения винтовые пружины сжатия и растяжения делятся на классы.

По точности на контролируемые силы или деформации пружины подразделяются на три группы.

•	Первая группа - пружины с допускаемыми отклонениями на контролируемые силы или деформации ± 5%. Назначается для пружин, изготовляемых из проволоки диаметром 1,6 мм и более.

•	Вторая группа - пружины с допускаемыми отклонениями на контролируемые силы или деформации ± 10%.

•	Третья группа - пружины с допускаемыми отклонениями на контролируемые силы или деформации ± 20%.

Пружины должны быть изготовлены из проволоки марок 12Х18Н10Т, ХН77ТЮР (ЭИ437Б) и ХН70МВЮ-ВД (ЭИ828-ВД).

12Х18Н10Т - проволока пружинная коррозионно-стойкая высокопрочная.

Документ на полуфабрикат - ТУ 3-1002-77.

ХН77ТЮР (ЭИ437Б) - проволока пружинная жаропрочная.

Документ на полуфабрикат - ТУ 3-825-80.

ХН70МВЮ-ВД (ЭИ828-ВД) - проволока пружинная жаропрочная.

Документ на полуфабрикат - ТУ 14-1-3131-81

или ТУ 37-236-74.

ДОПУСКАЕМЫЕ КАСАТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРУЖИН 1 КЛАССА

ДОПУСКАЕМЫЕ КАСАТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРУЖИН 2 КЛАССА

ЗНАЧЕНИЯ МОДУЛЯ СДВИГА ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ


   Относительный инерционный зазор


   Классы пружин растяжения и сжатия


   Разряды пружин кручения


   Разряды пружин растяжения и сжатия


   Классы тарельчатых пружин

Смотрите также раздел Типы исполнения тарельчатых пружин.


   Группы точности тарельчатых пружин

ГРУППЫ ТОЧНОСТИ ТАРЕЛЬЧАТЫХ ПРУЖИН

(по ГОСТ 3057-90)

1 - пружины с предельными отклонениями сил или деформаций ±5%. Назначают в технически обоснованных случаях для пружин толщиной более 3,0 мм.

2 - пружины с предельными отклонениями сил или деформаций ±10%. Назначают для пружин толщиной более 1,0 мм.

3 - пружины с предельными отклонениями сил или деформаций ±20%. Назначают для пружин любой толщины.


   Типы исполнения тарельчатых пружин

ТИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРЕЛЬЧАТЫХ ПРУЖИН

(по ГОСТ 3057-90)

1 - пружины с наклонными кромками по наружному и внутреннему диаметру.

Пружина типа 1.

2 - пружины с наклонными кромками по наружному и внутреннему диаметру и опорными плоскостями при толщине пружин более 1 мм.

Пружина типа 2.

3 - пружины с параллельными кромками по наружному и внутреннему диаметру.

Пружина типа 3.

4 - пружины с параллельными кромками по наружному и внутреннему диаметру и опорными плоскостями при толщине пружин более 1 мм.

Пружина типа 4.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Допускается наличие опорных плоскостей на пружинах типов 1 и 3, если их ширина не превышает минимальной ширины опорной плоскости b min, указанной в таблице 1.

2. Допускается изготовление пружин с наклонно-параллельными кромками.

3. Пружины типа 3 и 4  изготавливают только по согласованию с изготовителем.

4. При изготовлении пружин типов 1 и 3 второй и третьей групп точности штамповкой без механической обработки допускается утяжка металла в виде радиусной кромки.


Механические свойства рессорно-пружинной стали

   Механические свойства рессорно-пружинной стали (ГОСТ 14959-79)

Механические свойства рессорно-пружинной стали (ГОСТ 14959-79)


   Виды конических и фасонных пружин

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ КОНИЧЕСКИХ И ФАСОННЫХ ПРУЖИН

Коническая пружина с постоянным углом подъема витков

Коническая пружина с постоянным шагом

Параболоидная пружина


Относительный инерционный зазор пружин кручения

   Относительный инерционный зазор


Меню содержит кнопки вызова команд управления отчетом.

 - кнопка Сохранить исходные данные.

Нажмите кнопку, чтобы сохранить данные для расчета пружины в файл, имеющий внутренний формат модуля КОМПАС-SPRING. В стандартном диалоге Windows введите название файла и укажите, где он будет храниться. Нажмите кнопку Сохранить.

 - кнопка Сохранить отчет как....

Нажмите кнопку, чтобы сохранить отчет, содержащий исходные данные и результаты расчета пружины сжатия, в файле формата *.frp (FastReport). В стандартном диалоге Windows введите название файла и укажите, где он будет храниться. Нажмите кнопку Сохранить.

 - кнопка Загрузить отчет.

Нажмите кнопку, чтобы открыть файл формата *.frp, содержащий исходные данные и результаты  расчета пружины. В стандартном диалоге Windows укажите месторасположение файла с отчетом. Нажмите кнопку Открыть.

 - кнопка Печатать.

Нажмите эту кнопку, чтобы распечатать готовый отчет. Откроется окно, в котором вы сможете установить параметры печати.

Команда Масштаб предназначена для выбора масштаба отображения отчета. Задержите курсор на названии команды и выберите вариант отображения из раскрывшегося списка.


Инструментальная панель окна просмотра результатов расчета содержит кнопки управления отчетом.

 - кнопка Сохранить исходные данные.

Нажмите кнопку, чтобы сохранить данные для расчета пружины в файл, имеющий внутренний формат модуля КОМПАС-SPRING. В стандартном диалоге Windows введите название файла и укажите, где он будет храниться. Нажмите кнопку Сохранить.

 - кнопка Сохранить результаты расчета.

Нажмите кнопку, чтобы сохранить отчет, содержащий исходные данные и результаты расчета пружины сжатия, в файле формата *.frp (FastReport), *.pdf (Adobe Acrobat), *.rtf (Microsoft Word). В стандартном диалоге Windows введите название файла и укажите, где он будет храниться. Нажмите кнопку Сохранить.

 - кнопка Открыть ранее сохраненный отчет.

Нажмите кнопку, чтобы открыть файл формата *.frp, содержащий исходные данные и результаты  расчета пружины. В стандартном диалоге Windows укажите месторасположение файла с отчетом. Нажмите кнопку Открыть.

 - кнопка Печать.

Нажмите эту кнопку, чтобы распечатать готовый отчет. Откроется окно, в котором вы сможете установить параметры печати.

 - кнопка Страница целиком.

Нажмите эту кнопку, чтобы страница отчета заняла всю высоту окна просмотра.

 - кнопка По ширине страницы.

Нажмите эту кнопку, чтобы страница отчета заняла всю ширину окна просмотра.

 - кнопка Страница 100%.

Нажмите эту кнопку, чтобы отчет отображался в окне просмотра в масштабе 1:1.

 - кнопка Перейти к первой странице.

 - кнопка Перейти к предыдущей странице.

 - кнопка Перейти к следующей странице.

 - кнопка Перейти к последней странице.

Команда Масштаб предназначена для выбора масштаба отображения отчета. Задержите курсор на названии команды и выберите вариант отображения из раскрывшегося списка.