Copyright: © 2003 АО АСКОН, Россия
Citation: © 2003 АОЗТ "АСКОН", Россия


Общие сведения о модуле

Модуль расчета валов и подшипников КОМПАС-ShaftCalc является составной частью интегрированной системы проектирования тел вращения КОМПАС-SHAFT 2D V6. Она предназначена для расчета валов и подшипников, смоделированных в КОМПАС-SHAFT 2D V6.

С помощью КОМПАС-ShaftCalc вы сможете:

•	выполнять полный спектр прочностных расчетов вала, модель которого построена в КОМПАС-SHAFT 2D V6, и получать результаты расчета в виде графиков распределения:

– радиальных сил в горизонтальной и вертикальной плоскостях;

– изгибающих моментов в горизонтальной и вертикальной плоскостях (если опора одна, то данная опора считается абсолютно жесткой, т.е. заделкой);

– крутящих моментов;

– нормальных напряжений (по IV теории прочности);

– касательных напряжений при кручении;

– относительного угла закручивания;

– прогиба вала относительно опор в горизонтальной и вертикальной плоскостях (при наличии двух опор);

– коэффициента запаса усталостной прочности.

•	получать информацию о значении рассчитанной величины в указанной точке графика (осуществлять трассировку графика);

•	формировать отчет о выполненных расчетах в формате FastReport или на листе (листах) чертежа КОМПАС-ГРАФИК;

•	выполнять расчет подшипников на грузоподъемность и долговечность, на тепловыделение;

•	получать результаты расчета подшипников в виде таблиц в формате FastReport;

•	обращаться к модулю выбора материалов для назначения марки материала для рассчитываемого вала.

Рассчитываемые валы могут состоять из конических и цилиндрических ступеней и иметь следующие конструктивные элементы:

•	шлицы;

•	фаски, галтели;

•	канавки (не примыкающие к торцу ступени):

            – под стопорное кольцо (внешний контур);

            – расположенные на шлицах (внешний контур);

•	шпоночные пазы на цилиндрических поверхностях.

На рассчитываемых валах могут быть установлены шестерни:

•	цилиндрической передачи с прямым зубом (вал-шестерня);

•	конической передачи с прямым зубом (вал-шестерня);

•	конической передачи с круговым зубом (вал-шестерня).

При расчете вала из расчета исключаются ступени:

•	 сферическая;

•	 квадратного сечения;

•	 шестигранного сечения.

При расчете вала не учитываются конструктивные элементы:

•	резьба;

•	канавки (внутренний контур);

•	канавки для выхода резьбового инструмента;

•	проточки;

•	канавки под выход шлифовального круга;

•	кольцевые пазы;

•	шлицы, выходящие за длину ступени;

•	шпоночный паз выходит за длину ступени;

•	шпоночный паз на конической поверхности;

•	лыска;

•	глухое и центровое отверстия.

В данной версии модуля отсутствует возможность:

•	корректного построения графиков в случае пересечения точки приложения подшипника линией приложения распределенной нагрузки;

•	корректного построения графиков в случае пересечения точки деления ступеней вала линией приложения распределенной нагрузки;

•	задания режимов нагружения вала и подшипников;

•	построения графика растяжения-сжатия вала;

•	определения собственной частоты вращения вала;

•	определения резонансной частоты вала;

•	определения вероятности разрушения;

•	определения массы и объема вала.


Загрузка модуля

Чтобы начать работу с КОМПАС-ShaftCalc выберите на панели управления КОМПАС-SHAFT 2D V6 группу команд Свойства и расчеты и нажмите кнопку Расчет вала и подшипников.

  Кнопка Расчет вала и подшипников.


Интерфейс модуля

Модуль расчета валов и подшипников – это приложение Windows. Его главное окно содержит стандартные атрибуты приложений Windows: заголовок, строку главного меню, панель инструментов, пиктограммы минимизации, максимизации и закрытия окна.

Главное меню КОМПАС-ShaftCalc включает в себя четыре страницы (раздела): •  Расчеты;  •  Сервис; •  Вид; •  Справка.

На каждой странице находятся команды, объединенные в группы по функциональному назначению.

Для запуска какой-либо команды щелкните мышью на названии страницы главного меню, а затем на строке с названием команды. Между страницами и командами меню можно перемещаться при помощи клавиш со стрелками и выбирать команды нажатием клавиши <Enter>.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СТРАНИЦА МЕНЮ	ОПИСАНИЕ КОМАНД
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Расчеты	На этой странице находятся команды, позволяющие выбрать вид расчета – Расчет вала и Расчет подшипников, а также команда Выход.
	Сервис	Здесь расположены команды, с помощью которых можно вызвать:      • диалог для указания шероховатости поверхностей вала;      • модуль выбора материала вала;      • диалог настройки параметров графиков и отчетов.
	Вид	Страница содержит команды управления изображением модели или графиков на листе чертежа КОМПАС-ГРАФИК.
	Справка	На странице Справка находятся команды, позволяющие вызвать справочную систему и получить информацию о программе.


Панель инструментов

	Панель инструментов КОМПАС-ShaftCalc содержит кнопки, позволяющие выбрать вид выполняемого расчета и группу  команд управления изображением модели или графиков на листе чертежа КОМПАС-ГРАФИК.   Каждая кнопка соответствует определенной команде. Для запуска команды подведите курсор к кнопке и щелкните по ней мышью.

  Кнопка Активизировать курсор

Вызовите команду Активизировать курсор, чтобы передать управление в КОМПАС-ГРАФИК для использования команд управления изображением, свойственных КОМПАС-ГРАФИК. Чтобы прервать выполнение команды, нажмите клавишу <Esc>.

  Кнопка Обновить изображение

Используйте команду Обновить изображение, чтобы автоматически перерисовать изображение в активном окне КОМПАС-ГРАФИК без изменения масштаба. В процессе работы с библиотекой на экране могут остаться вспомогательные линии, так называемый «мусор». Для его удаления с экрана нажмите кнопку Обновить изображение.

  Кнопка Увеличить масштабной рамкой

При помощи команды Увеличить масштабной рамкой вы сможете указать область чертежа, которую хотите увидеть во весь экран. Вызовите команду. Щелкните мышью, обозначая один из углов увеличиваемой области. Переместите курсор, выделяя область рамкой. Щелкните мышью, фиксируя диагональ увеличиваемой области.

  Кнопка Показать все

Используйте команду Показать все, чтобы изменить масштаб отображения в активном окне таким образом, чтобы в нем был виден весь документ.

  Кнопка Расчет вала

Вызовите команду, чтобы перейти в режим расчета вала.

  Кнопка Расчет подшипников

Вызовите команду, чтобы перейти в режим расчета подшипников.


Выбор материала вала

Команда Изменить материал вала предназначена для выбора марки материала, из которого будет сделан рассчитываемый вал.

После вызова команды будет загружен Модуль выбора материала.

Чтобы получить справку о работе этого модуля, нажмите пиктограмму [image].


Шероховатость поверхностей вала

Команда Шероховатость поверхностей вала поможет вам назначить (или скорректировать) чистоту обработки поверхностей конструктивных элементов вала. Это необходимо для повышения достоверности результатов расчета вала на прочность.

	В верхней части окна Шероховатость поверхностей вала расположена панель инструментов. Она содержит кнопки:           Кнопка OK.         Кнопка Отмена.         Кнопка Справка. В рабочей области окна приведен список конструктивных элементов вала. Укажите чистоту обработки поверхностей тех конструктивных элементов, которые есть в вашей модели вала.   Для этого нажмите кнопку с черным треугольником, расположенную справа от соответствующего поля ввода и выберите значение из предлагаемого списка.
ПРИМЕЧАНИЕ.	В каждом случае необходимо вводить шероховатость, соответствующую наименьшей чистоте обработки поверхностей данного конструктивного элемента.

После ввода параметров нажмите на панели инструментов кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


Расчет вала

Окно Расчет вала является «центром управления», из которого вы можете

•	выполнить различные виды расчета вала;

•	снять значения с графиков, построенных в результате расчетов;

•	перейти в режим формирования отчетных графиков.

	В верхней части окна Расчет вала расположена панель инструментов. Она содержит кнопки:      Кнопка Активизировать курсор.      Кнопка Обновить изображение.      Кнопка Увеличить масштабной рамкой.      Кнопка Показать все.      Кнопка Снять значения с графика.      Кнопка Показать график.      Кнопка Сервис.      Кнопка Отмена.      Кнопка Справка.   В рабочей области окна находится дерево вариантов расчета. Чтобы запустить тот или иной расчет, дважды щелкните мышью на конечном элементе  ветви дерева, который соответствует требуемому виду расчета. На модель вала будет наложен график, построенный в результате расчета.   Чтобы установить параметры построения графиков, нажмите на панели инструментов кнопку Сервис и выберите из раскрывшегося меню команду Настройки.
После того как графики построены,  вы имеете возможность получить точную информацию о значении рассчитанного параметра в указанной вами точке графика. Для этого нажмите на панели инструментов кнопку Снять значения с графика. Система перейдет в режим трассировки графика.

Чтобы позиционировать график на листе чертежа КОМПАС-ГРАФИК так, чтобы он занимал всю видимую область, нажмите кнопку Показать график.

Если вам необходимо получить отчет с изображением графиков, выберите в нижней части окна вкладку Графики и отчеты. Там вы сможете выбрать вид отчета и указать графики, которые должны входить в отчет.

Чтобы закончить расчеты и перейти в главное окно КОМПАС-ShaftCalc, нажмите на панели инструментов кнопку Отмена.


Снятие значений с графика

Команда Снять значения с графика предназначена для получения точной информации о значении рассчитанного параметра в указанной точке графика.

	После вызова команды открывается окно Трассировка графика. Управление передается КОМПАС-ГРАФИК. В поле чертежа КОМПАС-ГРАФИК появляется курсор. При помощи мыши или клавиш управления курсором укажите точку на графике и щелкните левой клавишей мыши или нажмите клавишу <Enter>. В окне Трассировка графика в полях Искомая величина и Расстояние от левого края вала появятся значения параметров в этой точке.    Укажите следующую точку, параметры которой вас интересуют.
В режиме трассировки вы можете воспользоваться кнопками панели инструментов, расположенной в верхней части окна.     Кнопка Показать график.   Кнопка Точность значений.   Кнопка Справка.				Если вы нажмете кнопку Точность значений,  в нижней части окна появится дополнительная панель, содержащая поле ввода количества знаков после запятой, которые будут отображаться при съемке значений с графика.

Чтобы выйти из режима трассировки и передать управление в окно Трассировка графика, нажмите клавишу <Esc>. На панели инструментов станут доступными еще две кнопки:

  Кнопка Снять значения с графика.

  Кнопка Отмена.

С помощью кнопки Снять значения с графика вы сможете вновь перейти в режим трассировки графика.

Если необходимо закрыть окно Трассировка графика, нажмите кнопку Отмена.


Графики и отчеты

Окно Графики и отчеты предназначено:

   •  для формирования списка графиков, которые войдут в отчет;

   •  для выбора формы отчета.

	В верхней части окна Графики и отчеты расположена панель инструментов. Она содержит кнопки:        Кнопка Сформировать отчет.         Кнопка Выбрать все графики.         Кнопка Исключить все графики.         Кнопка В формате FastReport.         Кнопка На новом листе в КОМПАС-ГРАФИК.         Кнопка На отдельных листах в КОМПАС-ГРАФИК.        Кнопка Сервис.        Кнопка Отмена.        Кнопка Справка.   В рабочей области окна находится список графиков, которые можно поместить в отчет о результатах расчета вала. Укажите нужные графики щелчком мыши. Они будут отмечены «галочкой».   Нажмите кнопку Выбрать все графики, чтобы отметить все виды графиков, перечисленные в окне Графики и отчеты.

Нажмите кнопку Исключить все графики, чтобы снять отметки со всех уже выбранных графиков.

Чтобы установить параметры построения графиков и параметры страниц отчета, нажмите на панели инструментов кнопку Сервис и выберите из раскрывшегося меню команду Настройки.

Нажмите на панели инструментов кнопку, соответствующую виду требуемого отчета:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КНОПКА	ВИД ОТЧЕТА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

		Документ FastReport с растровым изображением графиков.
		Все графики помещаются на одном листе чертежа КОМПАС-ГРАФИК.
		Каждый график помещается на отдельном листе чертежа КОМПАС-ГРАФИК. Каждому листу присваивается наименование, совпадающее с наименованием графика.    Если при создании листов отчета будет обнаружен одноименный открытый документ КОМПАС-ГРАФИК, на экране появится соответствующее сообщение. Создание нового листа прекратится. Необходимо закрыть такой документ и снова вызвать команду Сформировать отчет.   После формирования отчета в окне Графики и отчеты автоматически раскрывается дополнительная вкладка Работа с документами.
Для запуска процесса формирования отчета нажмите на панели инструментов кнопку Сформировать отчет.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Для просмотра графиков, сформированных в документе (документах) КОМПАС-ГРАФИК, вы можете перейти на вкладку Расчет вала и воспользоваться командами управления изображением на листе чертежа КОМПАС-ГРАФИК.

Чтобы закончить работу с окном Графики и отчеты и перейти в главное окно системы, нажмите на панели инструментов кнопку Отмена.


Работа с документами

Вкладка Работа с документами содержит список документов (листов чертежей) КОМПАС-ГРАФИК, которые сформированы для многостраничного отчета в формате КОМПАС-ГРАФИК.

	В верхней части окна Графики и отчеты расположена панель инструментов. Она содержит кнопки:        Кнопка Активизировать курсор.        Кнопка Обновить изображение.        Кнопка Увеличить масштабной рамкой.        Кнопка Показать все.        Кнопка Отмена.        Кнопка Справка.   Выберите двойным щелчком мыши один из документов, чтобы увидеть его в окне КОМПАС-ГРАФИК . Вы можете использовать для подробного просмотра документов кнопки управления изображением (первые четыре кнопки панели инструментов). Чтобы закончить работу с окном Графики и расчеты и перейти в главное окно системы, нажмите на панели инструментов кнопку Отмена.


Окно отчета

Окно Результаты расчета предназначено для просмотра и редактирования отчета, сформированного в результате расчета валов или подшипников.

Отчет о результатах расчета вала содержит растровое изображение графика (графиков) с поясняющими надписями.

Отчет о результатах расчета подшипника содержит таблицу (таблицы) параметров и расчетных характеристик подшипника (подшипников).

Управление отчетом осуществляется при помощи кнопок панели инструментов окна Результаты расчета.

   Кнопка Редактировать отчет.

Предназначена для перехода в режим редактирования отчета. После выбора этой кнопки (или двойного щелчка мышью в поле отчета) текущая страница готового отчета будет открыта в FastReport. Используя общие правила работы с дизайнером отчетов, внесите изменения в документ.

Кнопка Сохранить.

Позволяет сохранить отчет в файле формата *.frp (FastReport).

Кнопка Открыть.

Позволяет открыть файл формата *.frp.

Кнопка Печать.

Нажмите эту кнопку, чтобы распечатать готовый отчет.

 	Кнопка Страница целиком.

Нажмите эту кнопку, чтобы страница отчета заняла всю высоту окна просмотра.

 	Кнопка По ширине страницы.

Нажмите эту кнопку, чтобы страница отчета заняла всю ширину окна просмотра.

 	Кнопка Страница 100%.

Нажмите эту кнопку, чтобы отчет отображался в окне просмотра в масштабе 1:1.

Кнопка Перейти к первой странице.

Кнопка Перейти к предыдущей странице.

Кнопка Перейти к следующей странице.

Кнопка Перейти к последней странице.

	К командам управления отчетом относится и команда Масштаб. Она предназначена для ввода масштаба увеличения или уменьшения изображения отчета.   Значение масштаба можно ввести при помощи клавиатуры или выбрать из предлагаемого списка. Список откроется после того, как вы нажмете кнопку с черным треугольником. Используя линейку прокрутки, выберите нужную строку.   Чтобы перейти в режим редактирования отчета в окне дизайнера отчетов Fastreport, дважды щелкните мышью в поле отчета.


Расчет подшипников

При помощи модуля КОМПАС-ShaftCalc вы сможете выполнить расчет подшипников, установленных на валу, смоделированном в КОМПАС-SHAFT 2D V6:

    • на статическую и динамическую грузоподъемность;

    • на долговечность;

    • на тепловыделение.

ПРИМЕЧАНИЕ. При расчете одиночного подшипника реактивные составляющие нагрузок не учитываются.

Окно Расчет подшипников предназначено для ввода дополнительных параметров, необходимых для расчета подшипников. Оно имеет две вкладки – Общий расчет и Расчет на тепловыделение, а также панель инструментов.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КНОПКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

		Ресурс подшипников	Нажмите эту кнопку, чтобы задать ресурс работы подшипников.
		Расчет подшипников	Эта кнопка предназначена для запуска расчета подшипников и формирования отчета о его результатах.
		Результаты расчета	Нажмите эту кнопку, чтобы посмотреть отчет, сформированный в ходе последнего в текущем сеансе работы расчета.
		Настройки	С помощью этой кнопки вы сможете вызвать диалог Настройки и задать параметры отчета.
		Отмена	Нажмите эту кнопку, чтобы закончить расчеты и перейти в главное окно системы.
		Справка	Воспользуйтесь этой кнопкой, чтобы вызвать справочную систему модуля.

Для запуска команды подведите курсор к кнопке и щелкните по ней мышью.


Общий расчет

На вкладке Общий расчет показаны параметры подшипника и действующие на него нагрузки, взятые из модели КОМПАС-SHAFT 2D V6.

Чтобы выполнить расчет подшипников на грузоподъемность:

    • выберите из предлагаемого списка температурный режим подшипников;

    • укажите подвижное кольцо подшипника – внутреннее или внешнее;

    • выберите вид нагружения, характеризующий работу подшипников.

Чтобы оценить долговечность подшипника, нажмите кнопку Ресурс подшипников и введите требуемый ресурс работы в часах или в циклах.

Задайте параметры отчета.

Если необходим расчет подшипников на тепловыделение, раскройте вкладку Расчет на тепловыделение.

Нажмите кнопку Расчет подшипников.


Расчет на тепловыделение

На вкладке Расчет на тепловыделение вы можете задать параметры, необходимые для теплового расчета подшипников.

Включите опцию Расчет на тепловыделение.

Введите характеристики масла и условий работы подшипника.

Нажмите кнопку Расчет подшипников.


Ресурс подшипников

Окно Ресурс работы подшипников предназначено для ввода требуемого времени (количества циклов) безотказной работы подшипника.

Нажмите кнопку с черным треугольником и выберите, в каких единицах вы будете вводить ресурс – в часах или в циклах. Введите величину ресурса.

Укажите частоту вращения вала.

Для подтверждения ввода ресурса нажмите кнопку OK, для отказа от ввода – кнопку Отмена.

      Кнопка OK.

      Кнопка Отмена.


Параметры графиков и отчетов

Команда Настройки предназначена для определения параметров:

    • построения графиков, полученных в результате расчета на прочность вала, модель которого построена в КОМПАС-SHAFT 2D V6;

    • оформления отчетов FastReport по результатам:

          – расчета подшипников;

          – расчета на прочность вала, модель которого построена в КОМПАС-SHAFT 2D V6.

Окно команды Настройки имеет две вкладки:

    •   Параметры построения графиков;

    •   Параметры страницы отчета.

Панель инструментов окна Настройки содержит три кнопки:

      Кнопка OK.

      Кнопка Отмена.

      Кнопка Справка.

Раскройте нужную вкладку, определите параметры и нажмите кнопку OK.


Параметры построения графиков

В окне Настройки на вкладке Параметры построения графиков вы можете задать следующие параметры:

1.	Максимальную высоту графика, который будет построен в документе КОМПАС-ГРАФИК по результатам расчета вала. Значение можно ввести при помощи клавиатуры или кнопки-счетчика, расположенной справа от поля ввода.

2.	Высоту текста, которым будут выполнены надписи на графике. Значение можно выбрать из списка,  открываемого при нажатии кнопки с черным треугольником, расположенной справа от поля ввода.

3.	Вариант отображения модели вала при отрисовке графика – фоновое или погашенное. Если выберите фоновое отображение, вал будет показан пунктирными линиями, если погашенное – вал не будет виден.

4.	Верхнее значение коэффициента запаса прочности, которое еще будет отображать график. Вы можете изменить предлагаемое по умолчанию значение с помощью клавиатуры или кнопки-счетчика, расположенной справа от поля ввода. Если вы хотите снять ограничение, выключите эту опцию щелчком мыши.

5.	Необходимость штриховки графика. Если вы не хотите штриховать площадь под линией графика, выключите эту опцию щелчком мыши.

6.	Необходимость наложения на график координатной сетки и число ячеек в сетке вдоль осей X и Y. Если вы хотите изменить предлагаемое по умолчанию количество ячеек в сетке графика, сделайте это при помощи клавиатуры или кнопок-счетчиков, расположенных справа от полей ввода значений. Если сетка на графике не нужна, выключите данную опцию щелчком мыши.

	В нижней части вкладки Параметры построения графиков находятся две кнопки – Проставить диаметральные размеры и По умолчанию. Нажмите кнопку Проставить диаметральные размеры, чтобы отобразить на модели вала диаметральные размеры шестерни.    Кнопка доступна только в том случае, если рассчитываемый вал содержит элемент механической передачи:  • который рассчитан на прочность в КОМПАС-SHAFT 2D V6; • для которого из расчета на прочность взята величина крутящего момента. Нажмите кнопку По умолчанию, чтобы восстановить умолчательные параметры построения графиков.
После ввода параметров нажмите на панели инструментов кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


Параметры страницы отчета

В окне Настройки на вкладке Параметры страницы отчета показана справочная информация о формате и ориентации листа, на котором будет оформлен отчет.

Вы можете задать для страницы отчета размеры полей и отступа на переплет. Значения можно ввести при помощи клавиатуры или кнопки-счетчика, расположенной справа от каждого поля ввода.

	Задайте параметры нумерации страниц. Для этого:   1. Определите расположение надписи, содержащей номер страницы и пояснительный текст, на листе отчета – введите величины отступов сверху и слева.   2. Укажите, с какой цифры будет вестись нумерация. 3. Введите в поле Формат нумерации страницы пояснительный текст, который будет сопровождать номер страницы. По умолчанию формат таков:   Страница # ($), где:   «Страница» – пояснительный текст; «#» – номер страницы; «$» – общее количество страниц. Укажите путь к папке, в которой будут размещаться временные файлы, содержащие отчеты.
	Вы можете задать параметры нумерации таблиц отчета. Для этого нажмите в правой верхней части окна кнопку с черным треугольником и выберите из раскрывшегося списка строку Параметры нумерации таблиц. 1. Определите расположение надписи, содержащей номер таблицы, на листе отчета – введите величину отступа слева. 2. Укажите, с какой цифры будет вестись нумерация таблиц. Если вы не хотите нумеровать страницы (таблицы), отключите щелчком мыши опцию Включить нумерацию.
В нижней части вкладки Параметры страницы отчета находится кнопка По умолчанию. Нажмите эту кнопку, чтобы восстановить умолчательные параметры оформления отчетов.

После ввода параметров нажмите на панели инструментов кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


Завершение работы модуля

Вы можете закончить работу модуля расчета валов и подшипников одним из следующих способов.

1.	В главном окне модуля выбрать на странице главного меню Расчеты команду Выход.

2.	Закрыть главное окно модуля при помощи стандартных средств экранной формы Windows.

3.	Находясь в главном окне модуля, нажать клавишу <Esc>.


Нажмите кнопку Сохранить отчет. В стандартном диалоге Windows введите название  файла и укажите, где он будет храниться. Нажмите кнопку Сохранить.


Нажмите кнопку Открыть отчет. В стандартном диалоге Windows укажите месторасположение файла с отчетом. Нажмите кнопку Открыть.


Нажмите кнопку Печать, чтобы вывести отчет на принтер. Откроется окно, в котором вы сможете установить параметры печати.


  Кнопка Активизировать курсор.

Вызовите команду Активизировать курсор, чтобы передать управление в КОМПАС-ГРАФИК для использования команд управления изображением, свойственных КОМПАС-ГРАФИК. Чтобы прервать выполнение команды, нажмите клавишу <Esc>.


  Кнопка Обновить изображение.

Используйте команду Обновить изображение, чтобы автоматически перерисовать изображение в активном окне КОМПАС-ГРАФИК без изменения масштаба. В процессе работы с библиотекой на экране могут остаться вспомогательные линии, так называемый «мусор». Для его удаления с экрана нажмите кнопку Обновить изображение.


  Кнопка Увеличить масштабной рамкой.

При помощи команды Увеличить масштабной рамкой вы сможете указать область чертежа, которую хотите увидеть во весь экран. Вызовите команду. Щелкните мышью, обозначая один из углов увеличиваемой области. Переместите курсор, выделяя область рамкой. Щелкните мышью, фиксируя диагональ увеличиваемой области.


  Кнопка Показать график.

Используйте команду Показать график для отображения графика на всю видимую область рабочего окна КОМПАС-ГРАФИК.


  Кнопка Показать все.

Используйте команду Показать все, чтобы изменить масштаб отображения в активном окне таким образом, чтобы в нем был виден весь документ.


Если процесс формирования многостраничного отчета прерван из-за того, что уже открыты документы  КОМПАС-ГРАФИК, имеющие названия, совпадающие с названиями создаваемых документов, выполните следующие действия.

1.	Нажмите на панели инструментов кнопку Активизировать курсор. Управление будет передано КОМПАС-ГРАФИК.

2.	Закройте документы, названия которых были указаны в сообщениях.

3.	Нажмите клавишу <Esc>.

4.	Раскройте вкладку Графики и отчеты и вызовите команду Сформировать отчет.


	Группа команд Сервис. Чтобы получить справку о назначении команды, щелкните мышью на ее названии