Информационная строка показывает, к какому контуру (внутреннему или внешнему) относится команда, которая будет вызвана при нажатии кнопки на панели инструментов.


Инструментальная панель модуля КОМПАС-GEARS 5 содержит следующие кнопки:

   Расчет.

Позволяет начать расчет зубчатой передачи.

   Записать данные.

Позволяет записать данные для расчета на диск в файл типа *.gear_exc_dat.

   Просмотр результата расчета.

Позволяет увидеть результаты в виде отчета, выполненного в FastReport. Из отчета возможен вывод результатов на принтер.

   Возврат в главное окно.

Возврат в главное окно модуля для выбора другого вида расчета

   Закончить расчет.

После нажатия кнопки открывается окно, в котором предлагается выбрать для дальнейшей работы одно из зубчатых колес передачи.


Выбор долбяка


Калькулятор
Калькулятор предназначен для выполнения математических действия при вводе численных параметров ступеней и элементов модели.   Чтобы вызвать калькулятор,  дважды  щелкните левой клавишей мыши в поле ввода параметра. Откроется окно Калькулятор.       Чтобы получить результат вычисления, нажмите клавишу <=> или <Enter>.		При работе с калькулятором вы можете использовать следующие знаки и функции:   • «+»               сложить; • «-»                вычесть; • «/»                разделить; • «*»                умножить; • ()                    скобки; • Sqrt()            квадратный корень; • ^                    возведение в степень; • CosD()         косинус, аргумент в градусах; • SinD()          синус, аргумент в градусах; • TgD()           тангенс, аргумент в градусах; • ArcTgD()    арктангенс, аргумент в градусах.