Copyright: © 2005 ЗАО "АСКОН", Россия
Citation: © 2005 ЗАО "АСКОН", Россия


   Общие сведения о системе

Система КОМПАС-SHAFT 2D V6 предназначена для параметрического проектирования:

•	валов и втулок;

•	цилиндрических и конических шестерен;

•	червячных колес и червяков;

•	шкивов ременных передач;

•	звездочек цепных передач.

На простых ступенях могут быть смоделированы шлицевые, резьбовые и шпоночные участки, а также другие конструктивные элементы модели — канавки, проточки, пазы, лыски и т. д. Сложность модели и количество ступеней не ограничиваются. Для цилиндрических участков внешнего и внутреннего контуров могут быть подобраны подшипники.

Параметрические модели сохраняются непосредственно в чертеже и доступны для последующего редактирования средствами КОМПАС-SHAFT 2D V6. При создании и редактировании  может быть изменен как порядок ступеней модели (Drag&Drop), так и любой параметр ступени, либо выполнено удаление ступени.

Система включает в себя модуль расчетов механических передач КОМПАС-GEARS (геометрические и прочностные расчеты цилиндрических и конических зубчатых, цепных, червячных и ременных передач). Для получения дополнительной справочной информации об особенностях расчета элементов механических передач файлы справочной системы КОМПАС-GEARS GEARS.Hlp должен находиться в одном каталоге с файлом справочной системы библиотеки КОМПАС-SHAFT SHAFT.Hlp.

По результатам расчетов элементов механических передач могут быть автоматически созданы таблицы параметров зубчатых колес и выносные элементы с профилями зубьев. При изменении расчетных параметров передач таблицы и выносные элементы автоматически переформировываются.

Для ряда элементов модели можно выполнить автоматическую простановку их размеров в чертеже.

Библиотека может работать с КОМПАС-3D, генерируя 3D-модели по построенному в КОМПАС-SHAFT 2D V6 изображению.

В настоящей версии реализована возможность построения трехмерных твердотельных моделей втулок, валов, шестерен цилиндрической передачи с прямыми зубьями, шкивов и звездочек по плоской модели КОМПАС-SHAFT 2D V6.

Работая с КОМПАC-SHAFT 2D V6, вы сможете автоматически создавать в чертежах виды проектируемых тел вращения слева и справа, получать изображения сечений ступеней модели. Для формирования сечений на чертеже должны быть созданы линии разреза-сечения, перпендикулярные оси вращения детали.

СОВЕТ.   Если вы строите тело вращения, работая в КОМПАС-ГРАФИК со сборочным чертежом, рекомендуется для каждой детали, проектируемой при помощи системы КОМПАС-SHAFT 2D V6, создавать новый слой. Это поможет вам сделать работу более удобной, исключив при построении ситуации «захвата» графических объектов, не принадлежащих вашей детали.

Интуитивно понятный интерфейс и развитая система помощи обеспечивают быстрое освоение системы.

КОМПАС-SHAFT 2D V6 позволяет в десятки раз увеличить скорость проектирования деталей этого класса и выпуска документации на них.


   Интерфейс модуля построения

КОМПАC-SHAFT 2D V6 – это стандартное приложение Windows. Поэтому главное рабочее окно системы содержит стандартные атрибуты приложений Windows – заголовок окна с системным меню и пиктограммами минимизации, максимизации и закрытия окна, рамку для изменения размеров окна.

	Окно модуля построения системы КОМПАС-SHAFT 2D V6 состоит из заголовка, панели управления и двух рабочих областей.    Верхняя область предназначена для отображения дерева ступеней и элементов внешнего контура, нижняя – для элементов внутреннего контура проектируемой модели.    Вы можете изменить размеры областей. Для этого  подведите курсор к линии, разделяющей области (он примет форму двойной стрелки), нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская клавишу, переместите линию, устанавливая нужное соотношение размеров областей.
	После начала построения (или при редактировании существующей модели) в левой части окна диалога появляются инструментальные панели внешнего и внутреннего контуров. На них расположены кнопки, позволяющие выбрать типы ступеней, дополнительные элементы ступеней, перейти к проектированию элементов механических передач. Инструментальные панели можно перемещать как внутри главного окна КОМПАС-SHAFT 2D V6, так и выносить за его пределы. Для этого нужно установить курсор над двумя параллельными линиями, расположенными в верхней части панели и, когда он примет вид пересекающихся двунаправленных стрелок, нажать левую клавишу мыши и, не отпуская ее, переместить панель


   Панель управления

Панель управления расположена в верхней части главного окна системы КОМПАC-SHAFT 2D V6. Она содержит кнопки, позволяющие обращаться к командам создания, редактирования, обновления изображения и т.д. Каждая кнопка соответствует какой-либо команде. Для запуска команды подведите курсор к кнопке и щелкните по ней мышью.

 Панель управления.

  Кнопка Новый вал.

 Нажмите кнопку Новый вал, чтобы приступить к созданию новой модели КОМПАС-SHAFT 2D V6.

  Кнопка Открыть вал.

Команда Открыть вал поможет вам приступить к редактированию другой модели КОМПАС-SHAFT 2D V6,  расположенной на активном чертеже КОМПАС-ГРАФИК. Нажмите кнопку Открыть вал. Укажите курсором модель, которую нужно редактировать. Ответьте на вопрос о необходимости сохранения изменений в текущей модели. В окне модуля построения системы КОМПАC-SHAFT 2D V6 будет открыта структура указанной модели.

 	Кнопка Сохранить вал и выйти.

Команда Сохранить вал и выйти поможет вам сохранить все введенные и измененные параметры модели и закончить работу с системой.

 Группа команд Обновить, показать, перестроить изображение.

 Группа команд Дополнительные построения.

 Группа команд Свойства и расчеты.

 Группа команд Настройки.

 	Кнопка Информация о программе.

Нажмите кнопку Информация о программе, чтобы получить краткую информацию о системе КОМПАС-SHAFT 2D V6.


Группа команд Обновить, показать, перестроить изображение.
   Группа команд

Обновить, Показать, Перестроить изображение

 Кнопка Активизировать курсор.

Вызовите команду Активизировать курсор, чтобы передать управление КОМПАС-ГРАФИК, и использовать его стандартные команды для выбора наиболее удобного для работы масштаба отображения модели КОМПАС-SHAFT 2D V6 в рабочем окне КОМПАС-ГРАФИК.

Чтобы прервать выполнение команды Активизировать курсор, нажмите клавишу <Esc>.

 Кнопка Перестроить.

Вызовите команду Перестроить, чтобы, не выходя из текущего режима работы, увидеть результаты изменений, внесенных в элемент.

 Кнопка Обновить изображение.

Используйте команду Обновить изображение, чтобы автоматически перерисовать изображение в активном окне без изменения масштаба. В процессе работы с системой на экране могут остаться вспомогательные линии, так называемый  «мусор». Для его удаления с экрана нажмите кнопку Обновить изображение.

 Кнопка Увеличить масштабной рамкой.

При помощи команды Увеличить масштабной рамкой вы сможете указать область чертежа, которую хотите увидеть во весь экран. Вызовите команду. Щелкните мышью, обозначая один из углов увеличиваемой области. Переместите курсор, выделяя область рамкой. Щелкните мышью, фиксируя диагональ увеличиваемой области.

 Кнопка Приблизить выбранный элемент.

Вызовите команду Приблизить выбранный элемент, чтобы увидеть во весь экран элемент, выделенный в дереве ступеней и элементов.

 Кнопка Показать вал.

Вызовите команду Показать вал, если необходимо изменить масштаб отображения в активном окне таким образом, чтобы показать всю модель.

 Кнопка Показать все.

Используйте команду Показать все, чтобы изменить масштаб отображения в активном окне таким образом, чтобы в нем был виден весь документ.


   Группа команд Свойства и расчеты

  Кнопка Механические свойства материала вала.

Чтобы выбрать материал вала и определить механические свойства этого материала, вызовите команду Механические свойства материала вала. Загрузится Модуль выбора материалов.

  Кнопка Расчет вала и подшипников.

Нажмите кнопку Расчет вала и подшипников, чтобы вызвать Систему расчета валов и подшипников КОМПАС-ShaftCalc.


   Группа команд Дополнительные построения

 Кнопка Генерация 3D-модели (работает только для версий КОМПАС-3D).

Вызовите команду Генерация 3D-модели, чтобы сформировать 3D-модель на основе построенной плоской модели КОМПАС-SHAFT 2D V6 (для втулок, валов, шестерен цилиндрической передачи с прямыми зубьями, шкивов и звездочек). После того, как вы активизируете эту команду, на экран будет выведена панель, отражающая ход генерации. Готовая трехмерная модель будет помещена в новый документ КОМПАС-ГРАФИК. Чтобы перейти к нему, закройте окно КОМПАС-SHAFT 2D V6 и откройте этот документ со страницы Окно главного меню КОМПАС-ГРАФИК.

 Кнопка Генерация сечений.

Вызовите команду Генерация сечений, чтобы отрисовать сечение тела вращения в месте, предварительно указанном в окне активного документа КОМПАС-ГРАФИК линией разреза. В зависимости от того, какие опции включены в диалоге Настройки на вкладке Генерация сечений вала, будут построены сечения в режиме автоматического выбора их месторасположения или ручного размещения в поле активного документа КОМПАС-ГРАФИК, с созданием нового вида для каждого сечения или в текущем виде, со штриховкой или без нее.

 Кнопка Генерация вида слева.

Используйте команду Генерация вида слева, чтобы автоматически отрисовать вид тела вращения слева.

 Кнопка Генерация вида справа.

Используйте команду Генерация вида справа, чтобы автоматически отрисовать вид тела вращения справа.


   Группа команд Настройки

 Кнопка Настройки.

Команда Настройки позволяет вызвать окно Настройки, содержащие вкладки:

•	 Общие;

•	 Формы таблиц параметров;

•	 Генерация сечений вала;

•	 Генерация 3D-модели.


   Общие настройки

На вкладке Общие вы можете настроить параметры фантомной отрисовки ступеней, указать источник данных о стандартных изделиях и включить (или выключить) возможность отображения нагрузок, приложенных к модели.

1. Если вы хотите, чтобы при фантомной отрисовке округлялись значения диаметра и длины ступени, включите соответствующую опцию, нажмите кнопку с черным треугольником и выберите тип округления:

2. Укажите, на каком расстоянии от верхнего края внутренней рамки листа чертежа будут располагаться таблицы параметров элементов механических передач.

3. Если вы хотите получать параметры стандартных изделий из справочника системы ЛОЦМАН, включите в группе кнопок Источник данных кнопку Справочник «ЛОЦМАН:Стандартные изделия».

4. Чтобы запретить отображение внешних нагрузок, приложенных к проектируемой модели КОМПАС-SHAFT 2D V6, выключите опцию Отображать внешние нагрузки.


   Формы таблиц параметров

Вкладка Формы таблиц параметров несет информацию о файлах, содержащих формы таблиц параметров зубчатых зацеплений, поставленных в соответствие каждому типу расчета. Файл формы (*.frf) создается с помощью лицензированного визуального дизайнера отчетов FastReport (www.fastreport.ru).


   Генерация сечений вала

Вкладка Генерация сечений вала предназначена для задания параметров отрисовки и размещения сечений модели на листе чертежа.

1. Включите опцию Упрощенная отрисовка сложных элементов, чтобы не прорисовывать на сечении все зубья зубчатых колес или шлицев.

2. Если вы хотите, чтобы каждое сечение модели являлось макроэлементом, включите опцию Объединять все элемента каждого сечения в макроэлемент.

3. Включите опцию Каждое сечение отрисовывать в новом виде, чтобы каждое сечение было построено на листе чертежа КОМПАС-ГРАФИК в отдельном виде.

4. После включения опции Каждое сечение отрисовывать в новом виде станет доступной опция Задавать масштаб видов с сечениями. Если вы ее включите, то перед генерацией каждого сечения будет открываться окно, в котором нужно будет указывать масштаб изображения. Масштаб можно задать:     а) с помощью клавиатуры;     б) выбрать из предлагаемого стандартного ряда, нажав кнопку [image].
5. Укажите Количество расчетных точек на рабочей поверхности и переходной кривой зубчатого колеса. Этот параметр будет влиять на точность отрисовки линии эвольвенты при построении профиля зуба в чертеже. Чем больше размер зуба, тем большее количество точек необходимо задать, чтобы построить плавную линию эвольвенты.

6. Выберите в группе команд Размещение сечения кнопку Задавать указанием, вы сможете определять положение сечения на листе чертежа. После вызова команды генерации сечения красным цветом будет показан фантом изображения и предлагаемое место его размещения, а также рамка с перекрестьем, обозначающая сечение. Ваша задача – переместить рамку в нужное место и щелкнуть клавишей мыши, после чего на листе чертежа появится изображение сечения.

7. При включенной кнопке Автоматический выбор все сечения будут изображены справа от тела вращения на одной с ним оси.

ПРИМЕЧАНИЕ.   Если вы вручную расположили сечения на листе чертежа, после этого включили опцию Автоматический выбор и снова сгенерировали сечения, они автоматически заменят изображения предыдущих сечений в ранее установленных для них местах.

8. Включите опции Штриховка сечений и Штриховка вала, чтобы соответствующие элементы штриховались в чертеже.

9. В группе команд Параметры штриховки вы можете задать угол наклона и шаг штриховки сечений и валов.


   Генерация 3D-модели

Вкладка Генерация 3D-модели предназначена для задания параметров трехмерной твердотельной модели, которая может быть сгенерирована системой.

1. Если проектируемая деталь имеет много зубьев (шлицев), вы можете для ускорения процесса генерации модели включить опцию Упрощенный вариант генерации и задать количество зубьев, которые будут показаны на модели.

2. Укажите Количество расчетных точек на рабочей поверхности и переходной кривой зубчатого колеса. Этот параметр будет влиять на точность отрисовки линии эвольвенты при построении профиля зуба в чертеже. Чем больше размер зуба, тем большее количество точек необходимо задать, чтобы построить плавную линию профиля зуба.


   Инструментальная панель внешнего контура

На инструментальной панели внешнего контура расположены кнопки, позволяющие обратиться к командам построения ступеней и элементов модели.

	Кнопка Простые ступени. Кнопка Элементы механических передач. Кнопка Дополнительные элементы ступеней.
	При нажатии кнопки Простые ступени раскрывается вложенное меню. Оно содержит список ступеней внешнего контура, которые вы можете создать при проектировании детали.
	При нажатии кнопки Элементы механических передач раскрывается вложенное меню. Оно содержит список элементов зубчатых, винтовых, цепных и клиноременных передач, которые вы можете создать при проектировании детали.
	При нажатии кнопки Дополнительные элементы ступеней раскрывается вложенное меню. Оно содержит список дополнительных элементов, которые вы можете создать для той ступени модели, которая указана в дереве ступеней и элементов внешнего контура.   Многие команды этого меню отмечены черным треугольником. Это значит, что они имеют собственные подменю. Подменю раскрываются при наведении курсора на команду. Для разных ступеней и элементов модели будет разным набор дополнительных элементов.

Чтобы перейти к заданию параметров ступени модели, элемента механических передач или дополнительного элемента, выберите нужную команду, щелкните мышью по строке меню или нажмите клавишу <Enter>.

 ___________________________

Смотрите также:

Построение внешнего контура.


   Инструментальная панель внутреннего контура

На инструментальной панели внутреннего контура расположены кнопки, позволяющие обратиться к командам построения ступеней и элементов вала.

	Кнопка Простые ступени. Кнопка Цилиндрическая шестерня. Кнопка Дополнительные элементы ступеней.
	При нажатии кнопки Простые ступени раскрывается вложенное меню. Оно содержит список ступеней внутреннего контура, которые вы можете создать при проектировании детали.
При нажатии кнопки Дополнительные элементы раскрывается вложенное меню. Оно содержит список дополнительных элементов, которые вы можете создать для той ступени модели, которая указана в дереве ступеней и элементов внутреннего контура.

	Многие команды этого меню отмечены черным треугольником. Это значит, что они имеют собственные подменю. Подменю раскрываются при наведении курсора на команду. Для разных ступеней и элементов модели будет разным набор дополнительных элементов.
Чтобы перейти к заданию параметров ступени модели, элемента механических передач или дополнительного элемента, выберите нужную команду, щелкните мышью по строке меню или нажмите клавишу <Enter>.

 ________________

Смотрите также:

Построение внутреннего контура.


   Меню сил и моментов

	Чтобы раскрыть меню сил и моментов, выделите основную ступень модели в дереве ступеней и элементов. Нажмите кнопку Приложение нагрузки. Раскроется вложенное меню, которое содержит перечень команд, с помощью которых вы сможете приложить нагрузку к активной ступени модели.
Чтобы перейти к заданию нагрузки, выберите нужную команду, щелкните мышью по строке меню или нажмите клавишу <Enter>.

___________________________

Смотрите также

Построение внешнего контура.


Контекстное меню дерева ступеней
   Контекстное меню дерева ступеней и элементов

Чтобы вызвать контекстное меню дерева ступеней и элементов, нажмите правую клавишу мыши. Состав меню будет разным для разных элементов дерева.

Команда Переименовать.

Предназначена для изменения названия выбранной ступени или элемента дерева модели. После вызова команды на экране появляется диалог, в котором необходимо указать новое имя объекта и нажать кнопку OK. Чтобы отказаться от переименования, нужно нажать кнопку Отмена или закрыть диалог.

Команда Отредактировать.

Предназначена для изменения параметров выбранной ступени или элемента. После вызова команды на экране появляется окно редактирования, с помощью которого можно внести изменения в объект. Для подтверждения внесенных изменений нажмите кнопку [image],  для отказа от изменений – кнопку [image] или закройте окно редактирования.

Команда Разделить на две...

Доступна только после выбора какой-либо ступени вала. Позволяет выполнить ее разделение, при этом относящиеся к данной ступени дополнительные элементы остаются в ее левой части. После вызова команды на экране появляется диалог, в котором по умолчанию предлагается разделить ступень на два равных участка. Введите необходимые параметры и нажмите кнопку OK  или откажитесь от диалога – нажмите кнопку Отмена.

Команда Копировать.

Команда доступна только при выборе какой-либо ступени вала. С ее помощью вы сможете создать копию ступени. При этом дополнительные элементы, которые относятся к данной ступени, не скопируются.

Команда Удалить.

Предназначена для удаления выбранной ступени или элемента.

Команда Переместить на чертеже.

Команда предназначена для перемещения выносного элемента без выхода из системы КОМПАС-SHAFT 2D V6.

Команда Придвинуть к правому краю.

С помощью этой команды вы сможете перенести  таблицу параметров элемента механической передачи к внутренней рамке чертежа так, что правый край таблицы будет соприкасаться с внутренней рамкой, а верхний край таблицы будет находиться от внутренней рамки на расстоянии, которое указано при настройке параметров отображения объектов системы на вкладке Общие.

Команда Механические свойства материала вала.

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать материал вала и определить механические свойства этого материала.


   Калькулятор

Калькулятор предназначен для выполнения математических действия при вводе численных параметров ступеней и элементов модели.   Вызов калькулятора  осуществляется:   а) двойным  щелчком мыши в поле ввода параметра ступени или дополнительного элемента;   б) нажатием  клавиш <Shift>+<Ctrl>+<C>.       Чтобы получить результат вычисления, нажмите клавишу <=> или <Enter>.		При работе с калькулятором вы можете использовать следующие знаки и функции: • «+»           сложить • «-»            вычесть • «/»            разделить • «*»            умножить • ()               скобки • Sqrt()         квадратный корень • ^                возведение в степень • CosD()       косинус, аргумент в градусах • SinD()        синус, аргумент в градусах • TgD()         тангенс, аргумент в градусах • ArcTgD()    арктангенс, значение в градусах • Inv             инволюта, значение в радианах • ArcInv        аркинволюта, значение в радианах • InvD           инволюта, значение в градусах • ArcInvD      аркинволюта, значение в градусах


   Начало построения

Чтобы создать новую модель КОМПАС-SHAFT 2D V6, выполните следующие действия.

1. Нажмите на панели управления кнопку Новый вал.

  Кнопка Новый вал.

2. В открывшемся окне Выбор типа отрисовки вала укажите, с каким типом отрисовки вы будете работать, и нажмите кнопку OK.

3. В поле чертежа укажите точку начала отсчета создаваемой локальной системы координат (нажмите клавишу <Enter> или щелкните левой клавишей мыши).

4. Щелкните мышью в поле активного документа КОМПАС-ГРАФИК. Откроется главное окно КОМПАС-SHAFT 2D V6.

В области внешнего и внутреннего контуров по мере построения будут отображаться пиктограммы построенных элементов. Они образуют дерево ступеней и элементов. Чтобы свернуть изображения пиктограмм дополнительных элементов ступени,  установите курсор на значке «−» рядом с наименованием ступени и щелкните левой  клавишей мыши.  Повторный щелчок  на этом символе  (после сворачивания пиктограмм он отображается как «+») приведет к развертыванию изображений пиктограмм.

Вал, созданный в КОМПАC-SHAFT 2D V6, является макроэлементом.

ПРИМЕЧАНИЕ.	На листе чертежа может быть создано несколько моделей КОМПАС-SHAFT 2D V6.

________________

Смотрите также:

Построение внешнего контура;

Построение внутреннего контура.


Редактирование модели
   Редактирование вала

Чтобы начать редактирование объекта, созданного в КОМПАC-SHAFT 2D V6, дважды щелкните на этом объекте левой клавишей мыши. На экране появится окно КОМПАC-SHAFT 2D V6.

Вы можете изменить параметры любого элемент модели. После задания новых параметров все связи внутри модели будут сохранены.

Команды редактирования требуют предварительного выделения объектов, которые будут редактироваться.

Для того чтобы отредактировать элемент создаваемого вала:

•	активизируйте в окне КОМПАC-SHAFT 2D V6 элемент объекта – щелкните левой клавишей мыши на его наименовании (при этом на чертеже редактируемая часть объекта будет подсвечена красным цветом);

•	щелчком правой клавиши мыши вызовите контекстно-зависимое меню;

•	выберите строку Отредактировать;

•	внесите изменения в параметры выделенного элемента.

При редактировании внутреннего контура модели можно изменить базовый торец простой ступени или шестерни внутреннего зацепления.

При вводе параметров (длина, диаметр и т.д.) возможен вызов панели калькулятора.


   Построение внешнего контура

На инструментальной панели внешнего контура расположены кнопки, позволяющие обращаться к командам построения основных ступеней и дополнительных элементов модели.

К основным ступеням внешнего контура относятся:

• Цилиндрическая ступень; • Коническая ступень; • Шестигранник; • Квадрат; • Сфера; • Элементы механических передач. Дополнительные элементы могут быть разными для каждой ступени. Например, для цилиндрической – канавка, шлицы, резьба, шпоночный паз и т.д., для шестерни – таблица параметров, профиль зубьев и т.д.   Дополнительные элементы ступени могут иметь разновидности. Так, например, при построении дополнительного элемента «Кольцевые пазы» вы можете выбрать тип паза из вложенного меню.  Дополнительные элементы ступени также могут иметь  дополнительные элементы. Например, для шлицев существует дополнительный Выносной элемент.

При вызове списка дополнительных элементов ступени показываются элементы той ступени, которая активна в данный момент.

ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВНОЙ СТУПЕНИ

1. Укажите в дереве ступеней и элементов внешнего контура ту ступень, следом за которой будет располагаться новая ступень.

2. Нажмите на инструментальной панели кнопку Простые ступени или кнопку Элементы механических передач.

3. Выберите необходимый элемент.

4. Задайте требуемые параметры и нажмите кнопку OK.

ИЗМЕНЕНИЕ ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ СТУПЕНЕЙ

В процессе построения вы можете менять взаимное расположение созданных ступеней. Для этого выполните следующие действия.

1. 	Укажите в дереве ту ступень, которую нужно переместить, и нажмите левую клавишу мыши.

2. 	Не отпуская клавишу, переместите курсор так, чтобы выделилась подсветкой та ступень, перед которой вы хотите поместить перемещаемую ступень.

3. 	Отпустите клавишу мыши. При этом переместятся и все дополнительные элементы, которые принадлежат данной ступени.

4. 	Для того чтобы увидеть на чертеже результаты перемещения, вызовите команду Перестроить, находящуюся в группе команд Обновить, показать, перестроить на панели управления.

ПОСТРОЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Укажите в дереве ту ступень, для которой нужно построить дополнительный элемент.

2. Нажмите на инструментальной панели кнопку Дополнительные элементы ступеней.

3. Выберите дополнительный элемент.

4. Задайте требуемые параметры и нажмите кнопку OK.


   Цилиндрическая ступень внешнего контура

Чтобы построить цилиндрическую ступень модели, щелкните левой клавишей мыши по кнопке Цилиндрическая ступень, расположенной в меню Простые ступени инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Цилиндрическая ступень.

На экране появится окно одноименного диалога.

	В верхней части окна диалога находится панель инструментов. Она включает в себя кнопки, позволяющие вызывать команды управления изображением проектируемой ступени.    Кнопка Перестроить.    Кнопка Обновить изображение.     Кнопка Фантомное построение.     Кнопка OK.    Кнопка Отмена. Введите значения длины и диаметра. Это можно сделать разными способами. 1. При помощи клавиатуры.    Перемещение между полями ввода можно осуществлять клавишей <Tab>. При вводе возможен вызов панели калькулятора. 2. Выбрать значения из базы.  Нажмите кнопку [image], выберите из ряда R40 СТ СЭВ 514-77 нужное значение и зафиксируйте его (нажмите клавишу <Enter> или щелкните на нем два раза левой клавишей мыши).
 3. Взять значение диаметра с чертежа.

Щелкните правой клавишей мыши в поле ввода значения диаметра. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую интересующий вас диаметр.

С помощью групп команд Справа и Слева вы можете задать для каждого конца ступени:

•	ширину и угол фаски (на вкладке Фаска);

•	радиус галтели (на вкладке Галтель).

После ввода параметров нажмите на панели управления кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

На цилиндрической ступени внешнего контура возможно построение дополнительных элементов.


   Дополнительные элементы цилиндрической ступени

внешнего контура

На цилиндрической ступени внешнего контура возможно построение дополнительных элементов:

Канавки;

Подшипники;

Кольцевые пазы;

Резьба;

Шлицы;

Шпоночные пазы;

Лыска.

Чтобы построить дополнительный элемент, выделите цилиндрическую ступень и щелкните левой клавишей мыши по кнопке Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура

  Кнопка Дополнительные элементы ступеней.

На экране появится меню со списком дополнительных элементов. Многие команды этого списка отмечены черным треугольником. Это значит, что они имеют собственные подменю. Подменю раскрываются при наведении курсора на команду и содержат различные типы указанного элемента.

ПРИМЕЧАНИЕ.	Для каждого вида ступени приводится список дополнительных элементов, относящихся только к данному виду ступени.

Перемещение дополнительных элементов (таблиц, выносных элементов) по полю чертежа можно выполнять, не прерывая работу с системой, при помощи команды контекстного меню Переместить на чертеже.

После окончания работы с системой фрагменты чертежа могут перемещаться «видами», т.е. выделив вид, его можно переместить. Перемещения дополнительных элементов, выполненные иначе, не воспринимаются системой.


   Канавки

Для цилиндрической ступени внешнего контура модели КОМПАС-SHAFT 2D V6 могут быть построены следующие типы канавок:

Канавка;

Канавка под стопорное кольцо;

Канавка под выход шлифовального круга.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура.


   Канавка

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень внешнего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Канавки. Откроется дополнительное меню с различными типами канавок. Укажите тип Канавка и щелкните левой клавишей мыши.

На экране появится окно, в котором нужно задать параметры канавки.

В левой области окна диалога показан вид канавки по умолчанию. Для того чтобы выбрать другой вид канавки, щелкните на слайде правой (или два раза левой) клавишей мыши. На экране появится развернутое меню видов канавок. Перемещая курсор, выберите нужный вид и щелкните на нем левой клавишей мыши. Вы можете выбрать вид канавки, пролистывая слайды с помощью линейки прокрутки.

Задайте размеры канавки в соответствии с обозначениями параметров, приведенными на слайде.

Определите торец ступени, относительно которого будет базироваться канавка. Задайте расстояние от базового торца до канавки. Это можно сделать разными способами.

1.	При помощи клавиатуры.

2.	Взять значение с чертежа.

Щелкните правой клавишей мыши в поле Расстояние от базового торца. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую положение канавки относительно базового торца.

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура.


   Канавка под стопорное кольцо

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень внешнего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Канавки. Откроется дополнительное меню с различными типами канавок. Укажите тип канавки Под стопорное кольцо и щелкните левой клавишей мыши.

На экране появится окно, в котором нужно задать параметры канавки и кольца.

	Выберите ГОСТ на кольцо в группе Стандарт на кольцо. Определите положение канавки относительно выбранного базового торца. Это можно сделать разными способами.   1. При помощи клавиатуры.    2. Взять значение с чертежа.    Щелкните правой клавишей мыши в поле Расстояние от базового торца. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую положение канавки относительно базового торца. Включите опцию Отрисовка кольца, чтобы отображать стопорное кольцо на чертеже. В левой нижней области окна показан вид канавки по умолчанию. Для того чтобы  выбрать другой тип канавки,  щелкните на слайде правой (или два раза левой) клавишей мыши.

На экране появится развернутое меню видов канавок. Перемещая курсор, выберите нужный вид и щелкните на нем левой клавишей мыши. Вы можете выбрать тип канавки, пролистывая слайды с помощью линейки прокрутки.

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура.


   Канавка под выход шлифовального круга

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень внешнего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Канавки. Откроется дополнительное меню с различными типами канавок. Укажите тип канавки Под выход шлифовального круга и щелкните левой клавишей мыши.

На экране появится окно, в котором нужно выбрать вид канавки.

В левой части окна диалога показан вид канавки по умолчанию. Чтобы его изменить, щелкните на слайде правой (или два раза левой) клавишей мыши. На экране появится диалог выбора вида канавки. Он имеет три вкладки:   •  Шлифование по цилиндру; •  Шлифование по торцу; •  Шлифование по цилиндру и торцу.   Раскройте вкладку, соответствующую необходимому виду шлифования.
	Укажите нужный слайд и дважды щелкните на нем левой клавишей мыши или нажмите кнопку OK. Вы можете выбрать тип канавки, пролистывая слайды с помощью линейки прокрутки. В поле Вид укажите букву, которой будет на чертеже обозначаться выносной элемент с изображением канавки. Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.   После выбора параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.   Для канавки под выход шлифовального круга вы можете построить дополнительный  Выносной элемент.
_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура.


   Выносной элемент канавки под выход шлифовального круга

Выделите в дереве элементов и ступеней внешнего контура дополнительный элемент Канавка под выход шлифовального круга и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Выносной элемент и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно Канавка под выход шлифовального круга.

	Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля канавки на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image]. Включите опцию Размеры для простановки размеров на чертеже.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.   После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура.


   Резьба

Для цилиндрической ступени модели КОМПАС-SHAFT 2D V6 могут быть построены следующие типы резьбы:

Метрическая резьба;

Метрическая резьба для пластмасс;

Трубная резьба;

Трапецеидальная резьба;

Упорная резьба;

Круглая резьба.

________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Метрическая резьба

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели того контура, в котором выполняете построения.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Резьба. Откроется дополнительное меню с различными типами резьбы. Укажите тип Метрическая и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры резьбы.

Введите Длину резьбовой части. По умолчанию задается длина конструируемой ступени.

Определите, каким будет Шаг резьбы – крупным или мелким. Нажмите кнопку [image] и выберите величину шага из списка допускаемых относительных шагов для стандартных типов резьбы.

Определите, где будет Выход резьбы – слева или справа от торца проектируемой ступени.

После включения опции Простановка размера становятся активными опция Левая резьба и поле ввода Поле допуска резьбы. Выберите поле допуска резьбы из ряда значений, предлагаемого при нажатии кнопки [image]. Включите опцию Левая резьба, чтобы внести в обозначение резьбы на чертеже соответствующую пометку.

Вы можете отобразить на чертеже проточку для выхода резьбообразующего инструмента. Для этого нажмите кнопку Дополнительно и введите данные о проточке.

   Кнопка Дополнительно.

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для метрической резьбы вы можете построить дополнительный элемент Профиль резьбы.

________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Проточка

Дополнительная панель для ввода данных о проточке, предназначенной для выхода резьбообразующего инструмента, открывается из окна ввода параметров резьбы.

	Включите опцию Проточка для выхода резьбообразующего инструмента. Выберите тип проточки. Если нужно, включите опцию Узкая. Нажмите кнопку OK. Чтобы закрыть дополнительную панель, нажмите кнопку Дополнительно.      Кнопка Дополнительно.


   Профиль метрической резьбы

Выделите в дереве ступеней и элементов дополнительный элемент Резьба метрическая и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели того контура, в котором выполняете построения.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль резьбы и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно  Профиль метрической резьбы.

	Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля метрической резьбы на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image].    Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Метрическая резьба для пластмасс

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели того контура, в котором выполняете построения.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Резьба. Откроется дополнительное меню с различными типами резьбы. Укажите тип Метрическая резьба для пластмасс и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры резьбы.

Введите Длину резьбовой части. По умолчанию задается длина конструируемой ступени.

Определите, каким будет Шаг резьбы – особо крупным, крупным или мелким. Нажмите кнопку [image] и выберите величину шага из списка допускаемых относительных шагов для стандартных типов резьбы.

Определите, где будет Выход резьбы – слева или справа от торца проектируемой ступени.

После включения опции Простановка размера становятся активными опция Левая резьба и поле ввода Поле допуска резьбы. Выберите поле допуска резьбы из ряда значений, предлагаемого при нажатии кнопки [image]. Включите опцию Левая резьба, чтобы внести в обозначение резьбы на чертеже соответствующую пометку.

Вы можете отобразить на чертеже проточку для выхода резьбообразующего инструмента. Для этого нажмите кнопку Дополнительно и введите данные о проточке.

   Кнопка Дополнительно.

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для метрической резьбы для пластмассовых деталей вы можете построить дополнительный элемент Профиль резьбы.

________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Профиль метрической резьбы для пластмасс

Выделите в дереве ступеней и элементов дополнительный элемент Резьба метрическая для пластмасс и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели того контура, в котором выполняете построения.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль резьбы и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно  Профиль метрической резьбы для деталей из пластмасс.

	Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля метрической резьбы для пластмасс на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image].    Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Трубная резьба

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели того контура, в котором выполняете построения.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Резьба. Откроется дополнительное меню с различными типами резьбы. Укажите тип Трубная и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры резьбы.

Введите Длину резьбовой части. По умолчанию задается длина конструируемой ступени.

Определите, где будет Выход резьбы – слева или справа от торца проектируемой ступени.

После включения опции Простановка размера становятся активными поле ввода Поле допуска резьбы и опция Левая резьба.  Выберите поле допуска резьбы из ряда значений, предлагаемого при нажатии кнопки [image]. Включите опцию Левая резьба, чтобы внести в обозначение резьбы на чертеже соответствующую пометку.

Вы можете отобразить на чертеже проточку для выхода резьбообразующего инструмента. Для этого нажмите кнопку Дополнительно и введите данные о проточке.

   Кнопка Дополнительно.

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для трубной резьбы вы можете построить дополнительный элемент Профиль резьбы.

________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Профиль трубной резьбы

Выделите в дереве ступеней и элементов дополнительный элемент Резьба трубная и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели того контура, в котором выполняете построения.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль резьбы и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно  Профиль трубной резьбы.

	Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля трубной резьбы на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image].    Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Трапецеидальная резьба

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели того контура, в котором выполняете построения.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Резьба. Откроется дополнительное меню с различными типами резьбы. Укажите тип Трапецеидальная и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры резьбы.

Введите Длину резьбовой части. По умолчанию задается длина конструируемой ступени.

Выберите Шаг резьбы и Количество заходов резьбы из списков стандартных значений, предлагаемых после нажатия кнопки [image], расположенной справа от каждого из полей ввода.

Определите, где будет Выход резьбы – слева или справа от торца проектируемой ступени.

После включения опции Простановка размера становятся активными поле ввода Поле допуска резьбы и опция Левая резьба.  Выберите поле допуска резьбы из ряда значений, предлагаемого при нажатии кнопки [image]. Включите опцию Левая резьба, чтобы внести в обозначение резьбы на чертеже соответствующую пометку.

Вы можете отобразить на чертеже проточку для выхода резьбообразующего инструмента. Для этого нажмите кнопку Дополнительно и введите данные о проточке.

   Кнопка Дополнительно.

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для трапецеидальной резьбы вы можете построить дополнительный элемент Профиль резьбы.

________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Профиль трапецеидальной резьбы

Выделите в дереве ступеней и элементов дополнительный элемент Резьба трапецеидальная и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели того контура, в котором выполняете построения.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль резьбы и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно  Профиль трапецеидальной резьбы.

	Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля трапецеидальной резьбы на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image].    Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Упорная резьба

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели того контура, в котором выполняете построения.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Резьба. Откроется дополнительное меню с различными типами резьбы. Укажите тип Упорная и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры резьбы.

Введите Длину резьбовой части. По умолчанию задается длина конструируемой ступени.

Выберите Шаг резьбы и Количество заходов резьбы из списков стандартных значений, предлагаемых после нажатия кнопки [image], расположенной справа от каждого из полей ввода.

Определите, где будет Выход резьбы – слева или справа от торца проектируемой ступени.

После включения опции Простановка размера становятся активными поле ввода Поле допуска резьбы и опция Левая резьба.  Выберите поле допуска резьбы из ряда значений, предлагаемого при нажатии кнопки [image]. Включите опцию Левая резьба, чтобы внести в обозначение резьбы на чертеже соответствующую пометку.

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для упорной резьбы вы можете построить дополнительный элемент Профиль резьбы.

________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Профиль упорной резьбы

Выделите в дереве ступеней и элементов дополнительный элемент Резьба упорная и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели того контура, в котором выполняете построения.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль резьбы и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно  Профиль упорной резьбы.

	Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля упорной резьбы на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image].    Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Круглая резьба

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели того контура, в котором выполняете построения.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Резьба. Откроется дополнительное меню с различными типами резьбы. Укажите тип Круглая и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры резьбы.

Введите Длину резьбовой части. По умолчанию задается длина конструируемой ступени.

Определите, где будет Выход резьбы – слева или справа от торца проектируемой ступени.

После включения опции Простановка размера становится доступной опция Левая резьба.  Включите опцию Левая резьба, чтобы внести в обозначение резьбы на чертеже соответствующую пометку.

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для круглой резьбы вы можете построить дополнительный элемент Профиль резьбы.

________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Профиль круглой резьбы

Выделите в дереве ступеней и элементов дополнительный элемент Резьба круглая и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели того контура, в котором выполняете построения.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль резьбы и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно  Профиль круглой резьбы.

	Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля круглой резьбы на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image].    Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


Шлицы
   Шлицы (внешний контур)

Для цилиндрической ступени внешнего контура модели КОМПАС-SHAFT 2D V6 могут быть построены следующие типы шлицев:

Шлицы прямобочные;

Шлицы эвольвентные;

Шлицы треугольные.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура.


Шлицы прямобочные
   Шлицы прямобочные (внешний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень внешнего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Шлицы. Откроется дополнительное меню с различными типами шлицев. Укажите тип Шлицы прямобочные и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры шлицев.

	В верхней части окна находится панель инструментов. Она включает в себя кнопки, позволяющие вызывать команды управления изображением шлицев.      Кнопка Перестроить.    Кнопка вызова Модуля расчета шлицевых соединений.    Кнопка OK.    Кнопка Отмена. В поле Шлицы автоматически указывается обозначение шлицев, соответствующих диаметру активной ступени вала и выбранной серии. Вы можете выбрать шлицы из списка, который откроется при нажатии кнопки [image].

Рекомендуется выбирать значение наружного диаметра шлицев ближайшее к диаметру активной ступени. При несовпадении диаметров программа изменит диаметр ступени на тот, который вы задали для шлицев.

Выберите способ центрирования шлицев – включите одну из кнопок в группе Способ центрирования.

Укажите серию шлицев – включите одну из кнопок в группе Серия шлицев.

В зависимости от выбранных способа центрирования и серии будет меняться слайд с изображением шлицев. Если шлицы могут иметь исполнения, в правом верхнем углу слайда появится изображение стрелки. Чтобы выбрать другое исполнение, щелкните мышью в поле слайда.

Определите, где будет Выход фрезы – слева или справа от торца проектируемой ступени.

Введите значения Длины шлицев (по умолчанию приводится длина конструируемой ступени) и Диаметра фрезы. При вводе значений возможен вызов панели калькулятора.

Нажмите кнопку Перестроить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для прямобочных шлицев вы можете построить дополнительный элемент Профиль шлицев.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура.


   Профиль внешних прямобочных шлицев

Выделите в дереве ступеней и элементов внешнего контура дополнительный элемент Шлицы прямобочные и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В раскрывшемся меню выберите строку Профиль шлицев и щелкните левой клавишей мыши.

Появится окно Профиль внешних прямобочных шлицев.

	Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля шлицев на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image]. Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля. Включив опцию Термообработка, вы получите на чертеже обозначение поверхности, которая будет подвергаться термообработке.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.
После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура.


Шлицы эвольвентные
   Шлицы эвольвентные (внешний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень внешнего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Шлицы. Откроется дополнительное меню с различными типами шлицев. Выберите тип Шлицы эвольвентные и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры шлицев.

	В верхней части окна находится панель инструментов. Она включает в себя кнопки, позволяющие вызывать команды управления изображением шлицев.      Кнопка Перестроить.    Кнопка вызова Модуля расчета шлицевых соединений.    Кнопка OK.    Кнопка Отмена.   В поле Шлицы автоматически указывается обозначение шлицев, соответствующих диаметру активной ступени вала. Вы можете выбрать шлицы из списка, который откроется при нажатии кнопки [image].

Рекомендуется выбирать значение наружного диаметра шлицев ближайшее к диаметру активной ступени. При несовпадении диаметров программа изменит диаметр ступени на тот, который вы задали для шлицев.

Выберите способ центрирования шлицев – включите одну из кнопок в группе Способ центрирования.

Определите, где будет Выход фрезы – слева или справа от торца проектируемой ступени.

Введите значения Длины шлицев (по умолчанию приводится длина конструируемой ступени) и Диаметра фрезы. При вводе возможен вызов панели калькулятора.

Нажмите кнопку Перестроить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для внешних эвольвентных шлицев вы можете построить дополнительный элемент Профиль шлицев.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура.


   Профиль внешних эвольвентных шлицев

Выделите в дереве ступеней и элементов внешнего контура дополнительный элемент Шлицы эвольвентные и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В раскрывшемся меню выберите строку Профиль шлицев и щелкните левой клавишей мыши.

Появится окно Профиль внешних эвольвентных шлицев.

	Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля шлицев на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image]. Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля. Включив опцию Термообработка, вы получите на чертеже обозначение поверхности, которая будет подвергаться термообработке.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура.


Шлицы треугольные
   Шлицы треугольные (внешний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов внешнего контура дополнительный элемент Шлицы треугольные и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Шлицы. Откроется дополнительное меню с различными типами шлицев. Выберите тип Шлицы треугольные и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры шлицев.

	В верхней части окна диалога находится панель инструментов. Она включает в себя кнопки, позволяющие вызывать команды управления изображением шлицев.      Кнопка Перестроить.    Кнопка вызова Модуля расчета шлицевых соединений.    Кнопка OK.    Кнопка Отмена. В поле Шлицы автоматически указывается обозначение шлицев, соответствующих диаметру активной ступени вала. Вы можете выбрать шлицы из списка, который откроется при нажатии кнопки [image].

Рекомендуется выбирать значение наружного диаметра шлицев ближайшее к диаметру активной ступени. При несовпадении диаметров программа изменит диаметр ступени на тот, который вы задали для шлицев.

Определите, где будет Выход фрезы – слева или справа от торца проектируемой ступени.

Введите значения Длины шлицев (по умолчанию приводится длина конструируемой ступени) и Диаметра фрезы. При вводе возможен вызов панели калькулятора.

Нажмите кнопку Перестроить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура.


   Расчет шлицевого соединения

Модуль расчета шлицевого соединения предназначен для выполнения проверочного расчета на прочность и износостойкость шлицев, которые являются конструктивным элементом модели, построенной при помощи системы КОМПАС-SHAFT 2D V6. Расчету подлежат только шлицы, передающие крутящий момент от элемента механической передачи.

ПРИМЕЧАНИЕ.	При расчете шлицев берется нагрузка от зубчатого колеса с внешними зубьями, расположенного ближе к правому краю модели КОМПАС-SHAFT 2D V6.

По результатам расчета формируется отчет в формате FastReport. Готовый отчет может быть распечатан, отредактирован, сохранен в формате *.frf.

После загрузки модуля открывается стартовый диалог Расчет шлицевого соединения. Чтобы приступить к вводу исходных данных, нажмите кнопку Проверочный расчет.

Раскрывшийся диалог ввода данных содержит две вкладки Страница 1 и Страница 2.


   Страница 1

На Странице 1 Модуля расчета шлицевого соединения показаны серия (для прямобочных), условное обозначение и рабочая длина шлицевого соединения. Они считаны из списка параметров модели КОМПАС-SHAFT 2D V6.

Если элемент механической передачи, нагружающий шлицы, сделан заодно с валом, в списке параметров для расчета будут указаны характеристики зубчатого зацепления:

•	 диаметр начальной окружности;

•	 угол зацепления;

•	 угол наклона зубьев.

Если эти параметры отсутствуют, их необходимо ввести вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ.	При расчете шлицев берется нагрузка от зубчатого колеса с внешними зубьями, расположенного ближе к правому краю модели КОМПАС-SHAFT 2D V6.

Укажите схему расположения зубчатого венца. Для этого нажмите кнопку с изображением книги и введите в открывшемся окне с вариантами схем номер нужного варианта.

Введите величину смещения зубчатого венца. На схеме эта величина обозначена буквой e.

Укажите величину коэффициента, учитывающего погрешность изготовления соединения. Для этого нажмите кнопку с черным треугольником и выберите коэффициент из предлагаемого списка.

Для продолжения ввода данных и расчета раскройте вкладку Страница 2.


   Страница 2

На Странице 2 Модуля расчета шлицевого соединения выберите из предлагаемых списков:

•	 режим работы соединения;

•	 коэффициент, учитывающий условия смазки соединения;

•	 коэффициент, учитывающий условия осевого закрепления ступицы зубчатого колеса на валу.

Марка материала, из которого изготовлены шлицы, и его характеристики считываются из списка параметров модели КОМПАС-SHAFT 2D V6. Если данные параметры отсутствуют, их необходимо ввести вручную.

Введите при помощи клавиатуры:

•	 величину расчетной нагрузки на шлицы;

•	 частоту вращения вала;

•	 базовый ресурс работы соединения.

Базовый ресурс можно вводить в часах или в циклах. Укажите единицу измерения, выбрав ее из списка.

После ввода необходимых для расчета данных нажмите на панели инструментов кнопку Расчет.

  Кнопка Расчет.

Если введенных данных достаточно для расчета, на экране появится окно Отчет.

Если какая-либо величина не введена, расчет выполняться не будет до ввода всех необходимых данных и повторного запуска расчета.

Панель инструментов модуля расчета шлицевых соединений кроме кнопки Расчет содержит следующие кнопки:

 	Кнопка Просмотр результата расчета. Позволяет увидеть результаты в виде отчета, выполненного в FastReport. Из отчета возможен вывод результатов на принтер.

  Кнопка Возврат в главное окно.

  Кнопка Закончить расчеты. После выбора этой кнопки модуль расчета шлицев заканчивает свою работу.


   Отчет

Окно Отчет предназначено для просмотра и редактирования отчета, сформированного в результате расчета шлицевого соединения.

Управление отчетом осуществляется при помощи кнопок панели инструментов:

   Кнопка Редактировать отчет.

Предназначена для перехода в режим редактирования отчета. После выбора этой кнопки (или двойного щелчка мышью в поле чертежа) текущая страница готового отчета будет открыта в FastReport. Используя общие правила работы с дизайнером отчетов, внесите изменения в документ.

Кнопка Сохранить отчет.

Позволяет сохранить отчет в файле формата *.frp (FastReport).

Кнопка Открыть отчет.

Позволяет открыть файл формата *.frp.

Кнопка Печать.

Нажмите эту кнопку, чтобы распечатать готовый отчет.

 	Кнопка Страница целиком.

Нажмите эту кнопку, чтобы страница отчета заняла всю высоту окна просмотра.

 	Кнопка По ширине страницы.

Нажмите эту кнопку, чтобы страница отчета заняла всю ширину окна просмотра.

 	Кнопка Страница 100%.

Нажмите эту кнопку, чтобы отчет отображался в окне просмотра в масштабе 1:1.

Кнопка Перейти к первой странице.

Кнопка Перейти к предыдущей странице.

Кнопка Перейти к следующей странице.

Кнопка Перейти к последней странице.

	К командам управления отчетом относится и команда Масштаб. Она предназначена для ввода масштаба увеличения или уменьшения изображения отчета.   Значение масштаба можно ввести при помощи клавиатуры или выбрать из предлагаемого списка. Список откроется после того, как вы нажмете кнопку с черным треугольником. Используя линейку прокрутки, выберите нужную строку.


   Шпоночные пазы

Для цилиндрической ступени внешнего контура модели КОМПАС-SHAFT 2D V6 могут быть построены следующие типы шпоночных пазов:

Шпоночный паз под призматическую шпонку;

Шпоночный паз под призматическую высокую шпонку;

Шпоночный паз под сегментную шпонку (передача крутящего момента);

Шпоночный паз под сегментную шпонку (фиксация элементов).

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура.


   Шпоночный паз под призматическую шпонку

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень внешнего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Шпоночные пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами пазов. Укажите тип паза Под призматическую шпонку ГОСТ 23360-78 и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры шпонки и шпоночного паза.

	В поле Шпонка автоматически указываются стандартные размеры шпонки, исходя из диаметра активной ступени вала. Вы можете выбрать другую шпонку из списка, который откроется при нажатии кнопки [image].    Введите значение в поле Длина паза. Определите торец ступени, относительно которого будет базироваться шпонка.    Задайте расстояние от базового торца до шпоночного паза. Это можно сделать разными способами.   1. При помощи клавиатуры.    2. Взять значение с чертежа.  Щелкните правой клавишей мыши в поле  Расстояние от базового торца. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа.

Затем укажите на чертеже точку, определяющую положение шпоночного паза относительно базового торца.

Включите опцию Отрисовка шпонки, чтобы отображать шпонку на чертеже.

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для шпоночного паза под призматическую шпонку вы можете построить дополнительный элемент Профиль шпоночного паза.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура.


   Профиль шпоночного паза под призматическую шпонку

Выделите в дереве ступеней и элементов внешнего контура дополнительный элемент Шпоночный паз под призматическую шпонку и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль шпоночного паза и щелкните левой клавишей мыши.

Появится окно Профиль шпоночного паза на валу.

	Укажите Вид соединения – выберите соответствующий вариант. Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля шпоночного паза на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image]. Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы конической ступени внешнего контура.


   Шпоночный паз под призматическую высокую шпонку

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень внешнего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Шпоночные пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами пазов. Укажите тип паза Под призматическую высокую шпонку ГОСТ 10748-79 и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры шпонки и шпоночного паза.

	В поле Шпонка автоматически указываются стандартные размеры шпонки, исходя из диаметра активной ступени вала. Вы можете выбрать другую шпонку из списка, который откроется при нажатии кнопки [image].    Введите значение в поле Длина паза. Определите торец ступени, относительно которого будет базироваться шпонка.  Задайте расстояние от базового торца до шпоночного паза. Это можно сделать разными способами.   1. При помощи клавиатуры.    2. Взять значение с чертежа.  Щелкните правой клавишей мыши в поле  Расстояние от базового торца. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа.

Затем укажите на чертеже точку, определяющую положение шпоночного паза относительно базового торца.

Включите опцию Отрисовка шпонки, чтобы отображать шпонку на чертеже.

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для шпоночного паза под призматическую высокую шпонку вы можете построить дополнительный элемент Профиль шпоночного паза.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура.


Профиль шпоночного паза под призматическую высокую шпонку
   Профиль шпоночного паза

под призматическую высокую шпонку

Выделите в дереве ступеней и элементов внешнего контура дополнительный элемент Шпоночный паз под призматическую высокую шпонку и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль шпоночного паза и щелкните левой клавишей мыши.

Появится окно Профиль шпоночного паза на валу.

	Укажите Вид соединения – выберите соответствующий вариант. Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля шпоночного паза на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image]. Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы конической ступени внешнего контура.


Шпоночный паз под сегментную шпонку (передача крутящего момента)
   Шпоночный паз под сегментную шпонку

(передача крутящего момента)

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень внешнего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Шпоночные пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами пазов. Укажите тип паза Под сегментную шпонку ГОСТ 24071-97 (передача крутящего момента) и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры шпонки и шпоночного паза.

	В поле Шпонка автоматически указываются стандартные размеры шпонки, исходя из диаметра активной ступени вала. Вы можете выбрать другую шпонку из списка, который откроется при нажатии кнопки [image].    Определите торец ступени, относительно которого будет базироваться шпонка.  Задайте расстояние от базового торца до шпоночного паза. Это можно сделать разными способами.   1. При помощи клавиатуры.    2. Взять значение с чертежа.    Щелкните правой клавишей мыши в поле  Расстояние от базового торца. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа.

Затем укажите на чертеже точку, определяющую положение шпоночного паза относительно базового торца.

Включите опцию Отрисовка шпонки, чтобы отображать шпонку на чертеже.

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для шпоночного паза под сегментную шпонку вы можете построить дополнительный элемент Профиль шпоночного паза.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура.


Профиль шпоночного паза под сегментную шпонку (передача крутящего момента)
   Профиль шпоночного паза под сегментную шпонку

(передача крутящего момента)

Выделите в дереве ступеней и элементов внешнего контура дополнительный элемент Шпоночный паз под сегментную шпонку

(передача крутящего момента) и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль шпоночного паза и щелкните левой клавишей мыши.

Появится окно Профиль шпоночного паза на валу.

	Укажите Вид соединения – выберите соответствующий вариант. Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля шпоночного паза на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image]. Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура.


   Шпоночный паз под сегментную шпонку (фиксация элементов)

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень внешнего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Шпоночные пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами пазов. Укажите тип паза  Под сегментную шпонку ГОСТ 24071-97 (фиксация элементов) и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры шпонки и шпоночного паза.

	В поле Шпонка автоматически указываются стандартные размеры шпонки, исходя из диаметра активной ступени вала. Вы можете выбрать другую шпонку из списка, который откроется при нажатии кнопки [image].    Определите торец ступени, относительно которого будет базироваться шпонка.  Задайте расстояние от базового торца до шпоночного паза. Это можно сделать разными способами.   1. При помощи клавиатуры.    2. Взять значение с чертежа.    Щелкните правой клавишей мыши в поле  Расстояние от базового торца. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа.

Затем укажите на чертеже точку, определяющую положение шпоночного паза относительно базового торца.

Включите опцию Отрисовка шпонки, чтобы отображать шпонку на чертеже.

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для шпоночного паза под сегментную шпонку вы можете построить дополнительный элемент Профиль шпоночного паза.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура.


Профиль шпоночного паза под сегментную шпонку (фиксация деталей)
   Профиль шпоночного паза под сегментную шпонку

(фиксация деталей)

Выделите в дереве ступеней и элементов внешнего контура дополнительный элемент Шпоночный паз под сегментную шпонку

(фиксация деталей) и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль шпоночного паза и щелкните левой клавишей мыши.

Появится окно Профиль шпоночного паза на валу.

	Укажите Вид соединения – выберите соответствующий вариант. Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля шпоночного паза на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image]. Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура.


Подшипники
   Подшипники (внешний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень внешнего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню дополнительных элементов выберите команду Подшипники. Из раскрывшего списка вновь выберите строку Подшипники.

На экране появляется окно Подшипники. Оно имеет две вкладки:

Выбор типа подшипника;

Выбор подшипника.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура.


   Выбор типа подшипника

На вкладке Выбор типа подшипника укажите ГОСТ и тип подшипника, который вы хотите установить на активную ступень модели.

В левой части вкладки находится список подшипников, имеющихся в базе данных системы. Он оформлен в виде классификатора. Разделы классификатора с непустым составом имеют слева от обозначения значки «+» или «-». Знак «-» означает, что категории, расположенные ниже со смещением вправо, входят в этот раздел. Знак «+» – что состав раздела скрыт, и для того чтобы его увидеть, необходимо щелкнуть мышью на знаке «+». Так, например, раздел классификатора подшипников «Подшипники роликовые» включает в себя ряд стандартов, каждый из которых содержит в себе несколько типов подшипников.

Укажите в классификаторе ГОСТ и тип подшипника. В области Изображение появится соответствующая иллюстрация. Ниже будет приведено наименование подшипника.

В окне Вариант привязки выберите способ привязки подшипника к валу. Для этого щелкните на слайде правой (или два раза левой) клавишей мыши.  На экране появится развернутое меню вариантов привязки. Перемещая курсор, выберите нужный вид и щелкните на нем левой клавишей мыши.
Вы можете подобрать для модели подшипники с внутренним диаметром, превышающим диаметр активной ступени. Для этого отключите опцию Подбор подшипников по диаметру.

Задайте Расстояние от базового торца ступени до точки привязки подшипника. Это можно сделать разными способами.

1. При помощи клавиатуры.

2. Взять значение с чертежа.

Щелкните правой клавишей мыши в поле ввода значения расстояния. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую положение подшипника относительно базового торца.

Выберите способ отрисовки подшипника на чертеже. Для этого включите одну из кнопок, расположенных в группе Вариант отрисовки.

Включите опцию Зеркальная, чтобы получить зеркальное изображение подшипника. При включении или выключении этой опции происходит смена иллюстрации в окне Изображение.

Чтобы выбрать конкретный подшипник указанного типа, раскройте вкладку Выбор подшипника.


   Выбор подшипника

На вкладке Выбор подшипника укажите подшипник, который должен быть установлен на активную ступень вала.

В верхней части вкладки приведено наименование стандарта, из которого будет выбран подшипник, и диаметр активной ступени вала.

Для каждого подшипника приводятся следующие данные:

•	обозначение;

•	внутренний диаметр d;

•	наружный диаметр D;

•	ширина;

•	динамическая грузоподъемность С;

•	статическая грузоподъемность Со.

Кроме того, в нижней части окна для указанного в списке подшипника  отображается справочная информация о его массе, предельных оборотах при использовании пластического смазочного материала Nпред (пласт.) и о предельных оборотах при использовании жидкого смазочного материала Nпред (жидк.).

Нажмите кнопку Применить, чтобы, не закрывая окно ввода параметров, увидеть, как будет расположен подшипник.

Нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


   Кольцевые пазы

При помощи КОМПАС-SHAFT 2D V6 вы можете построить следующие типы кольцевых пазов:

Тип 1;

Тип 2.


Тип 1
   Кольцевые пазы, тип 1

Выделите в дереве ступеней и элементов ту ступень, на которой должен быть построен кольцевой паз. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура

В развернувшемся меню выберите команду Кольцевые пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами кольцевых пазов. Укажите последовательно строку Кольцевой паз, затем Тип 1. Щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно Кольцевой паз, тип 1.

	На вкладках Слева и Справа задайте параметры, необходимые для построения пазов. Система предложит вам ближайшие значения параметров паза, автоматически подобранные к диаметру активной ступени.  Вы можете ввести другие значения разными способами.   1. При помощи клавиатуры.  Перемещение между полями ввода можно осуществлять клавишей <Tab>. При вводе возможен вызов панели калькулятора.   2. Взять значение диаметров с чертежа.  Щелкните правой клавишей мыши в поле ввода значения параметра. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую интересующий вас параметр. 3. Выбрать значения из базы.  Нажмите кнопку [image], выберите нужное значение и зафиксируйте его  (нажмите  клавишу <Enter> или щелкните на нем два раза левой клавишей мыши).

Вы можете построить симметричные пазы с левой и правой стороны ступени. Чтобы задать одинаковые значения параметров пазов, подведите курсор к области ввода значения диаметра, ширины или радиуса и щелкните правой клавишей мыши. В открывшемся меню выберите нужную строку:

•	 Так же, как слева;

•	 Все размеры, как слева;

•	 Снять с чертежа.

Если вы не хотите, чтобы проектируемый кольцевой паз отображался на модели, выключите опцию Включить построение. В этом случае вы не сможете редактировать параметры паза.

Кнопка Применить позволит увидеть результаты построения, не выходя из диалога.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


Тип 2
   Кольцевые пазы, тип 2

Выделите в дереве ступеней и элементов ту ступень, на которой должен быть построен кольцевой паз. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура

В развернувшемся меню выберите команду Кольцевые пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами кольцевых пазов. Укажите последовательно строку Кольцевой паз, затем тип кольцевого паза. Щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно Кольцевой паз, тип 2.

	На вкладках Слева и Справа задайте параметры, необходимые для построения пазов. Система предложит вам ближайшие значения параметров паза, автоматически подобранные к диаметру активной ступени вала.  Вы можете ввести другие значения разными способами.   1. При помощи клавиатуры.    Перемещение между полями ввода можно осуществлять клавишей <Tab>. При вводе возможен вызов панели калькулятора. 2. Взять значение параметра с чертежа.    Щелкните правой клавишей мыши в поле ввода значения диаметра. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую интересующий вас параметр.   3. Выбрать значения из базы.  Нажмите кнопку [image], выберите нужное значение и зафиксируйте его (нажмите клавишу <Enter> или щелкните на нем два раза левой клавишей мыши).
Вы можете построить симметричные пазы с левой и правой стороны ступени. Чтобы задать одинаковые значения параметров пазов, подведите курсор к области ввода значения диаметра, ширины или радиуса и щелкните правой клавишей мыши. В открывшемся меню выберите нужную строку:

•	 Так же, как слева;

•	 Все размеры, как слева;

•	 Снять с чертежа.

Если вы не хотите, чтобы проектируемый кольцевой паз отображался на модели, выключите опцию Включить построение. В этом случае вы не сможете редактировать параметры паза.

Кнопка Применить позволит увидеть результаты построения, не выходя из диалога.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


   Лыска

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень внешнего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню дополнительных элементов выберите команду Лыска.

На экране появится окно, в котором нужно задать параметры лыски.

В левой области окна диалога показан вид лыски по умолчанию. Для того чтобы выбрать другой вид лыски, щелкните на слайде правой (или два раза левой) клавишей мыши. На экране появится развернутое меню видов лысок. Перемещая курсор, выберите нужный вид и щелкните на нем левой клавишей мыши. Вы можете выбрать вид лыски, пролистывая слайды с помощью линейки прокрутки.

Задайте размеры лыски в соответствии с обозначениями параметров, приведенными на слайде.

Определите торец ступени, относительно которого будет базироваться лыска. Задайте расстояние от базового торца до лыски. Это можно сделать разными способами.

1.	При помощи клавиатуры.

2.	Взять значение с чертежа.

Щелкните правой клавишей мыши в поле Расстояние от базового торца. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую положение лыски относительно базового торца.

Укажите в верхней или в нижней части конструируемой ступени будет находиться лыска. Для этого включите одну из опций в группе Расположение лыски.

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура.


   Коническая ступень внешнего контура

Чтобы построить коническую ступень внешнего контура, щелкните левой клавишей мыши по кнопке Коническая ступень, расположенной в меню Простые ступени инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Коническая ступень.

На экране появится диалог Коническая ступень.

В верхней части окна диалога расположена панель инструментов. Она включает в себя кнопки, позволяющие вызывать команды управления изображением проектируемой ступени.

Кнопка Перестроить.

Кнопка Обновить изображение.

Кнопка Фантомное построение.

Кнопка OK.

Кнопка Отмена.

Выберите вариант ввода данных для построения ступени. В зависимости от указанного варианта станут доступными те или иные поля ввода параметров.

Введите значения параметров ступени. Это можно сделать разными способами.

1. При помощи клавиатуры.

Перемещение между полями ввода можно осуществлять клавишей <Tab>. При вводе возможен вызов панели калькулятора.

2. Выбрать значения из базы.

Нажмите кнопку [image], выберите из ряда R40 СТ СЭВ 514-77 нужное значение и зафиксируйте его (нажмите клавишу <Enter> или щелкните на нем два раза левой клавишей мыши).

3. Взять значение диаметра с чертежа.

Щелкните правой клавишей мыши в поле ввода значения диаметра. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую интересующий вас диаметр.

С помощью групп команд Справа и Слева вы можете задать для каждого конца ступени ширину и угол фаски.

После ввода параметров нажмите на панели управления кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

На конической ступени внешнего контура возможно построение дополнительных элементов.


   Дополнительные элементы конической ступени

На конической ступени внешнего контура возможно построение дополнительных элементов:

Кольцевые пазы;

Шпоночные пазы.

Чтобы построить дополнительный элемент, выделите коническую ступень и щелкните левой клавишей мыши по кнопке Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура

  Кнопка Дополнительные элементы ступеней.

На экране появится меню со списком дополнительных элементов. Многие команды этого списка отмечены черным треугольником. Это значит, что они имеют собственные подменю. Подменю раскрываются при наведении курсора на команду и содержат различные типы указанного элемента.

ПРИМЕЧАНИЕ.	Для каждого вида ступени приводится список дополнительных элементов, относящихся только к данному виду ступени.

Перемещение дополнительных элементов (таблиц, выносных элементов) по полю чертежа можно выполнять, не прерывая работу с системой, при помощи команды контекстного меню Переместить на чертеже.

После окончания работы с системой фрагменты чертежа могут перемещаться «видами», т.е. выделив вид, его можно переместить. Перемещения дополнительных элементов, выполненные иначе, не воспринимаются системой.


Шпоночные пазы
   Шпоночные пазы (внешний контур)

Для конической ступени внешнего контура модели КОМПАС-SHAFT 2D V6 могут быть построены следующие типы шпоночных пазов:

Шпоночный паз под призматическую шпонку;

Шпоночный паз под призматическую высокую шпонку.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы конической ступени внешнего контура.


   Шпоночный паз под призматическую шпонку

Выделите в дереве ступеней и элементов коническую ступень внешнего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Шпоночные пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами пазов. Укажите тип паза Под призматическую шпонку ГОСТ 23360-78 и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры шпонки и шпоночного паза.

	В поле ввода Шпонка автоматически указываются стандартные размеры шпонки, исходя из диаметра активной ступени вала. Вы можете выбрать другую шпонку из списка, который откроется при нажатии кнопки [image].    Введите значение в поле Длина паза.   Определите торец ступени, относительно которого будет базироваться шпонка. Задайте расстояние от базового торца до шпонки.   Чтобы отобразить шпонку на чертеже, включите опцию Отрисовка шпонки. Если вы хотите расположить шпонку параллельно оси ступени, выключите опцию Параллельно образующей конуса.

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для шпоночного паза под призматическую шпонку вы можете построить дополнительный элемент Профиль шпоночного паза.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы конической ступени внешнего контура.


   Профиль шпоночного паза под призматическую шпонку

Выделите в дереве ступеней и элементов внешнего контура дополнительный элемент Шпоночный паз под призматическую шпонку и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль шпоночного паза и щелкните левой клавишей мыши.

Появится окно Профиль шпоночного паза на валу.

	Укажите Вид соединения – выберите соответствующий вариант. Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля шпоночного паза на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image]. Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы конической ступени внешнего контура.


   Шпоночный паз под призматическую высокую шпонку

Выделите в дереве ступеней и элементов коническую ступень внешнего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Шпоночные пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами пазов. Укажите тип паза Под призматическую высокую шпонку ГОСТ 10748-79 и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры шпонки и шпоночного паза.

	В поле ввода Шпонка автоматически указываются стандартные размеры шпонки, исходя из диаметра активной ступени вала. Вы можете выбрать другую шпонку из списка, который откроется при нажатии кнопки [image].    Введите значение в поле Длина паза.   Определите торец ступени, относительно которого будет базироваться шпонка. Задайте расстояние от базового торца до шпонки.   Чтобы отобразить шпонку на чертеже, включите опцию Отрисовка шпонки. Если вы хотите расположить шпонку параллельно оси ступени, выключите опцию Параллельно образующей конуса.

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для шпоночного паза под призматическую шпонку вы можете построить дополнительный элемент Профиль шпоночного паза.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы конической ступени внешнего контура.


Профиль шпоночного паза под призматическую высокую шпонку
   Профиль шпоночного паза

под призматическую высокую шпонку

Выделите в дереве ступеней и элементов внешнего контура дополнительный элемент Шпоночный паз под призматическую высокую шпонку и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль шпоночного паза и щелкните левой клавишей мыши.

Появится окно Профиль шпоночного паза на валу.

	Укажите Вид соединения – выберите соответствующий вариант. Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля шпоночного паза на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image]. Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы конической ступени внешнего контура.


   Кольцевые пазы

При помощи КОМПАС-SHAFT 2D V6 вы можете построить следующие типы кольцевых пазов:

Тип 1;

Тип 2.


Тип 1
   Кольцевые пазы, тип 1

Выделите в дереве ступеней и элементов ту ступень, на которой должен быть построен кольцевой паз. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура

В развернувшемся меню выберите команду Кольцевые пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами кольцевых пазов. Укажите последовательно строку Кольцевой паз, затем Тип 1. Щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно Кольцевой паз, тип 1.

	На вкладках Слева и Справа задайте параметры, необходимые для построения пазов. Система предложит вам ближайшие значения параметров паза, автоматически подобранные к диаметру активной ступени.  Вы можете ввести другие значения разными способами.   1. При помощи клавиатуры.  Перемещение между полями ввода можно осуществлять клавишей <Tab>. При вводе возможен вызов панели калькулятора.   2. Взять значение диаметров с чертежа.  Щелкните правой клавишей мыши в поле ввода значения параметра. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую интересующий вас параметр. 3. Выбрать значения из базы.  Нажмите кнопку [image], выберите нужное значение и зафиксируйте его  (нажмите  клавишу <Enter> или щелкните на нем два раза левой клавишей мыши).

Вы можете построить симметричные пазы с левой и правой стороны ступени. Чтобы задать одинаковые значения параметров пазов, подведите курсор к области ввода значения диаметра, ширины или радиуса и щелкните правой клавишей мыши. В открывшемся меню выберите нужную строку:

•	 Так же, как слева;

•	 Все размеры, как слева;

•	 Снять с чертежа.

Если вы не хотите, чтобы проектируемый кольцевой паз отображался на модели, выключите опцию Включить построение. В этом случае вы не сможете редактировать параметры паза.

Кнопка Применить позволит увидеть результаты построения, не выходя из диалога.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


Тип 2
   Кольцевые пазы, тип 2

Выделите в дереве ступеней и элементов ту ступень, на которой должен быть построен кольцевой паз. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура

В развернувшемся меню выберите команду Кольцевые пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами кольцевых пазов. Укажите последовательно строку Кольцевой паз, затем тип кольцевого паза. Щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно Кольцевой паз, тип 2.

	На вкладках Слева и Справа задайте параметры, необходимые для построения пазов. Система предложит вам ближайшие значения параметров паза, автоматически подобранные к диаметру активной ступени вала.  Вы можете ввести другие значения разными способами.   1. При помощи клавиатуры.    Перемещение между полями ввода можно осуществлять клавишей <Tab>. При вводе возможен вызов панели калькулятора. 2. Взять значение параметра с чертежа.    Щелкните правой клавишей мыши в поле ввода значения диаметра. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую интересующий вас параметр.   3. Выбрать значения из базы.  Нажмите кнопку [image], выберите нужное значение и зафиксируйте его (нажмите клавишу <Enter> или щелкните на нем два раза левой клавишей мыши).
Вы можете построить симметричные пазы с левой и правой стороны ступени. Чтобы задать одинаковые значения параметров пазов, подведите курсор к области ввода значения диаметра, ширины или радиуса и щелкните правой клавишей мыши. В открывшемся меню выберите нужную строку:

•	 Так же, как слева;

•	 Все размеры, как слева;

•	 Снять с чертежа.

Если вы не хотите, чтобы проектируемый кольцевой паз отображался на модели, выключите опцию Включить построение. В этом случае вы не сможете редактировать параметры паза.

Кнопка Применить позволит увидеть результаты построения, не выходя из диалога.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


   Шестигранник

Чтобы построить шестигранную ступень внешнего контура, щелкните левой клавишей мыши по кнопке Шестигранник, расположенной в меню Простые ступени инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Шестигранник.

На экране появится диалог Шестигранник.

	В верхней части окна диалога расположена панель инструментов. Она включает в себя кнопки, позволяющие вызывать команды управления изображением проектируемой ступени.    Кнопка Перестроить.      Кнопка Обновить изображение.       Кнопка OK.      Кнопка Отмена. Введите значения длины ступени и размера под ключ. Это можно сделать разными способами.    1. При помощи клавиатуры.    Перемещение между полями ввода можно осуществлять клавишей <Tab>. При вводе возможен вызов панели калькулятора.   2. Выбрать значения из базы.   Нажмите кнопку [image], выберите из ряда R40 СТ СЭВ 514-77 нужное значение и зафиксируйте его (нажмите клавишу <Enter> или щелкните на нем два раза левой клавишей мыши).
3. Выбрать значения из списка.

Нажмите кнопку [image], подведите курсор к нужному значению и щелкните левой клавишей мыши.

С помощью групп команд Справа и Слева вы можете задать для каждого конца ступени ширину и угол фаски.

После ввода параметров нажмите на панели управления кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


   Квадрат (внешний контур)

Чтобы построить квадратную ступень внешнего контура, щелкните левой клавишей мыши на кнопке Квадрат, расположенной в меню Простые ступени инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Квадрат.

На экране появится диалог Квадрат.

	В верхней части окна диалога расположена панель инструментов. Она содержит кнопки, позволяющие вызывать команды управления изображением проектируемой ступени.      Кнопка Перестроить.    Кнопка Обновить изображение.     Кнопка OK.    Кнопка Отмена.

 Задайте длину ступени и размер стороны квадрата. Это можно сделать разными способами.

1. При помощи клавиатуры.

Перемещение между полями ввода можно осуществлять клавишей <Tab>. При вводе возможен вызов панели калькулятора.

2. Выбрать значения из базы.

Нажмите кнопку [image], выберите из ряда R40 СТ СЭВ 514-77 нужное значение и зафиксируйте его (нажмите клавишу <Enter> или щелкните на нем два раза левой клавишей мыши).

После ввода параметров нажмите на панели управления кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


   Сфера

Чтобы построить сферическую ступень внешнего контура, щелкните левой клавишей мыши по кнопке Сфера, расположенной в меню Простые ступени инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Сфера.

На экране появится диалог Сфера.

	В верхней части окна диалога расположена панель инструментов. Она включает в себя кнопки, позволяющие вызывать команды управления изображением проектируемой ступени.    Кнопка Перестроить.    Кнопка Обновить изображение.    Кнопка Фантомное построение.     Кнопка OK.    Кнопка Отмена. Задайте диаметр сферы при помощи клавиатуры или выберите его из  списка стандартных значений. Список открывается нажатием кнопки [image]. Выбор значения осуществляется двойным щелчком мыши или нажатием клавиши <Enter>.   Выберите тип усечения сферы из предлагаемого списка.   Если сфера будет усекаться, укажите длину стрелы сегмента каждой усекаемой части. Значения можно ввести при помощи клавиатуры или выбрать из базы – нажать кнопку [image], указать нужное значение и зафиксировать его нажатием клавиши <Enter> или двойным щелчком левой клавиши мыши.
Задайте параметры сопряжения сферы и соседних с ней ступеней. На вкладках Справа и Слева укажите:

•	величину радиуса дуги сопряжения со смежной ступенью; ее можно ввести при помощи клавиатуры или выбрать из списка, открываемого нажатием кнопки [image];

ПРИМЕЧАНИЕ.	Радиус дуги сопряжения должен быть обязательно больше нуля. В противном случае система автоматически подберет радиус из стандартного ряда.

При вводе недопустимого радиуса сопряжения значение в поле Радиус будет выделено красным цветом. Построение будет невозможно до изменения параметра.

•	тип сопряжения со смежной ступенью.

После ввода параметров нажмите на панели управления кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


   Элементы механических передач

В КОМПАС-SHAFT 2D V6 возможно построение следующих элементов механических передач:

Шестерня цилиндрической зубчатой передачи;

Шестерня конической передачи с круговыми зубьями;

Шестерня конической передачи с прямыми зубьями;

Червяк цилиндрической червячной передачи;

Червячное колесо цилиндрической червячной передачи;

Звездочка цепной передачи с роликовой цепью;

Шкив клиноременной передачи;

Шкив зубчато-ременной передачи.


   Шестерня цилиндрической зубчатой передачи

Чтобы построить шестерню цилиндрической зубчатой передачи, нажмите кнопку Элементы механических передач внешнего контура, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

  Кнопка Элементы механических передач внешнего контура.

В дополнительном меню со списком элементов механических передач выберите команду Шестерня цилиндрической зубчатой передачи. Откроется окно, в котором нужно задать параметры для расчета.

Если расчет выполняется в первый раз, поля, содержащие параметры шестерни, неактивны и содержат нулевые значения.

Перед запуском расчета цилиндрической зубчатой передачи (или перед построением шестерни) задайте параметры фасок или галтелей.

Если должна иметь место затыловка зубьев, раскройте вкладку Затыловка. Если вы хотите видеть на чертеже упрощенное изображение данного конструктивного элемента, включите опцию Упрощенное изображение.

Чтобы отобразить на чертеже основные размеры шестерни, включите опцию Размеры. При необходимости скорректируйте характеристику точности изготовления шестерни – измените значение в поле Квалитет.

Нажмите кнопку Запуск расчета.

Предусмотрено 3 вида расчетов, которые выполняются последовательно.

1. Геометрический расчет (ГОСТ 16532-70 «Передачи  зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего  зацепления. Расчет геометрии»).

2. Расчет на прочность (ГОСТ 21354-87 «Передачи  зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет на прочность»).

3. Расчет на долговечность (по  методу  эквивалентных напряжений).

Подробную информацию об особенностях ввода данных при выполнении каждого вида расчета вы можете получить в разделе Расчеты цилиндрической зубчатой передачи внешнего зацепления.

После выполнения расчетов на экран выводится окно, в котором предлагается выбрать для дальнейшей работы одно из зубчатых колес передачи.

Выберите объект построения и нажмите кнопку OK. Основные параметры выбранного зубчатого колеса будут показаны в качестве справочных данных в левой верхней части окна диалога Цилиндрическая шестерня с внешними зубьями.

Для цилиндрической шестерни с внешними зубьями возможно построение дополнительных элементов.


Дополнительные элементы цилиндрической  шестерни
   Дополнительные элементы

Для шестерни цилиндрической зубчатой передачи возможно построение дополнительных элементов:

Таблица параметров;

Профиль внешних эвольвентных зубьев;

Кольцевые пазы;

Профиль затыловки.

Чтобы построить дополнительный элемент, выделите ступень и щелкните левой клавишей мыши по кнопке Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура

  Кнопка Дополнительные элементы ступеней.

На экране появится меню со списком дополнительных элементов.

ПРИМЕЧАНИЕ.	Для каждого вида ступени приводится список дополнительных элементов, относящихся только к данному виду ступени.

Перемещение дополнительных элементов (таблиц, выносных элементов) по полю чертежа можно выполнять, не прерывая работу с системой, при помощи команды контекстного меню Переместить на чертеже.

После окончания работы с системой фрагменты чертежа могут перемещаться «видами», т.е. выделив вид, его можно переместить. Перемещения дополнительных элементов, выполненные иначе, не воспринимаются системой.


Таблица параметров цилиндрической шестерни с внешними зубьями
   Таблица параметров

цилиндрической шестерни с внешними зубьями

Выделите в дереве ступеней и элементов шестерню цилиндрической зубчатой передачи. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Таблица параметров и щелкните левой клавишей мыши. Откроется окно, в котором необходимо ввести информацию для создания таблицы параметров цилиндрической шестерни с внешними зубьями.

	В окне Таблица параметров указан тип шестерни (цилиндрическая шестерня с внешними зубьями), степень точности, заданная при расчете, и вид исходного контура (стандартный или нестандартный).   В группе кнопок Тип контроля выберите способ контроля профиля зубьев, включив одну из кнопок.   Для косозубой шестерни укажите Направление зуба – правое или левое.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.
Для создания таблицы параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической шестерни с внешними зубьями.


   Профиль внешних эвольвентных зубьев

Выделите в дереве ступеней и элементов шестерню цилиндрической зубчатой передачи. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Профиль зубьев и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно Профиль внешних эвольвентных зубьев.

	Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля зубьев на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image].   Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля. Включив опцию Термообработка, вы получите на чертеже обозначение поверхности, которая будет подвергаться термообработке. Задайте Количество расчетных точек на рабочей поверхности зуба и на переходной кривой. Этот параметр будет влиять на точность отрисовки линии эвольвенты при построении профиля зуба в чертеже. Чем больше размер зуба, тем большее количество точек нужно задать, чтобы построить плавную линию профиля зуба.

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической шестерни с внешними зубьями.


   Кольцевые пазы

При помощи КОМПАС-SHAFT 2D V6 вы можете построить следующие типы кольцевых пазов:

Тип 1;

Тип 2.


Тип 1
   Кольцевые пазы, тип 1

Выделите в дереве ступеней и элементов ту ступень, на которой должен быть построен кольцевой паз. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура

В развернувшемся меню выберите команду Кольцевые пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами кольцевых пазов. Укажите последовательно строку Кольцевой паз, затем Тип 1. Щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно Кольцевой паз, тип 1.

	На вкладках Слева и Справа задайте параметры, необходимые для построения пазов. Система предложит вам ближайшие значения параметров паза, автоматически подобранные к диаметру активной ступени.  Вы можете ввести другие значения разными способами.   1. При помощи клавиатуры.  Перемещение между полями ввода можно осуществлять клавишей <Tab>. При вводе возможен вызов панели калькулятора.   2. Взять значение диаметров с чертежа.  Щелкните правой клавишей мыши в поле ввода значения параметра. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую интересующий вас параметр. 3. Выбрать значения из базы.  Нажмите кнопку [image], выберите нужное значение и зафиксируйте его  (нажмите  клавишу <Enter> или щелкните на нем два раза левой клавишей мыши).

Вы можете построить симметричные пазы с левой и правой стороны ступени. Чтобы задать одинаковые значения параметров пазов, подведите курсор к области ввода значения диаметра, ширины или радиуса и щелкните правой клавишей мыши. В открывшемся меню выберите нужную строку:

•	 Так же, как слева;

•	 Все размеры, как слева;

•	 Снять с чертежа.

Если вы не хотите, чтобы проектируемый кольцевой паз отображался на модели, выключите опцию Включить построение. В этом случае вы не сможете редактировать параметры паза.

Кнопка Применить позволит увидеть результаты построения, не выходя из диалога.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


Тип 2
   Кольцевые пазы, тип 2

Выделите в дереве ступеней и элементов ту ступень, на которой должен быть построен кольцевой паз. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура

В развернувшемся меню выберите команду Кольцевые пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами кольцевых пазов. Укажите последовательно строку Кольцевой паз, затем тип кольцевого паза. Щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно Кольцевой паз, тип 2.

	На вкладках Слева и Справа задайте параметры, необходимые для построения пазов. Система предложит вам ближайшие значения параметров паза, автоматически подобранные к диаметру активной ступени вала.  Вы можете ввести другие значения разными способами.   1. При помощи клавиатуры.    Перемещение между полями ввода можно осуществлять клавишей <Tab>. При вводе возможен вызов панели калькулятора. 2. Взять значение параметра с чертежа.    Щелкните правой клавишей мыши в поле ввода значения диаметра. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую интересующий вас параметр.   3. Выбрать значения из базы.  Нажмите кнопку [image], выберите нужное значение и зафиксируйте его (нажмите клавишу <Enter> или щелкните на нем два раза левой клавишей мыши).
Вы можете построить симметричные пазы с левой и правой стороны ступени. Чтобы задать одинаковые значения параметров пазов, подведите курсор к области ввода значения диаметра, ширины или радиуса и щелкните правой клавишей мыши. В открывшемся меню выберите нужную строку:

•	 Так же, как слева;

•	 Все размеры, как слева;

•	 Снять с чертежа.

Если вы не хотите, чтобы проектируемый кольцевой паз отображался на модели, выключите опцию Включить построение. В этом случае вы не сможете редактировать параметры паза.

Кнопка Применить позволит увидеть результаты построения, не выходя из диалога.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


   Профиль затыловки

Выделите в дереве ступеней и элементов шестерню цилиндрической зубчатой передачи. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Профиль затыловки и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно Профиль затыловки.

	В группе Расположение «галочкой» отмечен вариант расположения затыловки (он был задан при конструировании шестерни) – слева или справа. Если затыловка зубьев должна выполняться с обеих сторон, щелчком мыши укажите расположение элемента, которое вы хотите видеть на чертеже.   На слайде схематично показано, как будет выглядеть изображение профиля затыловки на чертеже. При этом отображается не расположение, а вариант отрисовки затыловки – полный или упрощенный.   Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля затыловки на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image].

Введите буквы для обозначения вида и сечения, на которых будет показана затыловка.

Включите опции Размеры и Штриховка, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля.

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

ПРИМЕЧАНИЕ.	Профиль затыловки появится в списке дополнительных элементов только в том случае, если при проектировании цилиндрической шестерни в КОМПАС-SHAFT 2D V6 было указано, что зубья имеют затыловку.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической шестерни с внешними зубьями.


   Шестерня конической передачи с прямыми зубьями

Чтобы построить шестерню конической зубчатой передачи с прямыми зубьями, нажмите кнопку Элементы механических передач внешнего контура, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

  Кнопка Элементы механических передач внешнего контура.

В дополнительном меню со списком элементов механических передач выберите команду Шестерня конической передачи с прямыми зубьями. Откроется окно, в котором нужно задать параметры для расчета.

В правой нижней области окна показан вариант ориентации шестерни на валу. Для того чтобы выбрать другой вариант, щелкните на слайде правой клавишей мыши (или два раза левой). На экране появится развернутое меню вариантов отрисовки. При помощи курсора выберите нужный вид и щелкните на нем левой клавишей мыши.

Чтобы отобразить на чертеже основные размеры шестерни, включите опцию Размеры. При необходимости скорректируйте характеристику точности изготовления шестерни – измените значение в поле Квалитет.

Если расчет выполняется в первый раз, поля, содержащие параметры шестерни, неактивны и содержат нулевые значения.

Для начала расчета конической шестерни с круговыми зубьями нажмите кнопку Запуск расчета.

Предусмотрено 3 вида расчетов, которые выполняются последовательно.

1. Геометрический расчет (ГОСТ 19624-74  «Передачи  зубчатые конические с прямыми зубьями. Расчет геометрии»).

2. Расчет на прочность (по ГОСТ 21354-87 «Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет на прочность»).

3. Расчет на долговечность (по методу эквивалентных напряжений).

Подробную информацию об особенностях ввода данных при выполнении каждого вида расчета вы можете получить в разделе Расчеты конической передачи с прямыми зубьями.

После выполнения расчетов на экран выводится окно, в котором предлагается выбрать для дальнейшей работы одно из зубчатых колес передачи.

Выберите объект построения и нажмите кнопку OK. Основные параметры выбранного зубчатого колеса будут показаны в качестве справочных данных в левой верхней части окна диалога Коническая шестерня с прямыми зубьями.

Для редактирования будут доступны:

•	ширина шестерни;

•	расстояние от вершины делительного конуса до торца;

•	глубина поднутрения.

Для шестерни конической передачи с прямыми зубьями возможно построение дополнительных элементов.


Дополнительные элементы конической прямозубой шестерни
   Дополнительные элементы

Для шестерни конической передачи с прямыми зубьями возможно построение дополнительных элементов:

Таблица параметров;

Кольцевые пазы.

Чтобы построить дополнительный элемент, выделите ступень и щелкните левой клавишей мыши по кнопке Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура

  Кнопка Дополнительные элементы ступеней.

На экране появится меню со списком дополнительных элементов.

ПРИМЕЧАНИЕ.	Для каждого вида ступени приводится список дополнительных элементов, относящихся только к данному виду ступени.

Перемещение дополнительных элементов (таблиц, выносных элементов) по полю чертежа можно выполнять, не прерывая работу с системой, при помощи команды контекстного меню Переместить на чертеже.

После окончания работы с системой фрагменты чертежа могут перемещаться «видами», т.е. выделив вид, его можно переместить. Перемещения дополнительных элементов, выполненные иначе, не воспринимаются системой.


Таблица параметров конической шестерни с прямыми зубьями
   Таблица параметров

конической шестерни с прямыми зубьями

Выделите в дереве ступеней и элементов шестерню конической зубчатой передачи с прямыми зубьями. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Таблица параметров и щелкните левой клавишей мыши. Откроется окно, в котором необходимо ввести информацию для создания таблицы параметров конической шестерни с прямыми зубьями.

В окне Таблица параметров указан тип шестерни (шестерня конической передачи с прямыми зубьями), степень точности, заданная при расчете, и вид исходного контура (стандартный или нестандартный).

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

Для создания таблицы параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы конической шестерни с прямыми зубьями.


   Кольцевые пазы

При помощи КОМПАС-SHAFT 2D V6 вы можете построить следующие типы кольцевых пазов:

Тип 1;

Тип 2.


Тип 1
   Кольцевые пазы, тип 1

Выделите в дереве ступеней и элементов ту ступень, на которой должен быть построен кольцевой паз. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура

В развернувшемся меню выберите команду Кольцевые пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами кольцевых пазов. Укажите последовательно строку Кольцевой паз, затем Тип 1. Щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно Кольцевой паз, тип 1.

	На вкладках Слева и Справа задайте параметры, необходимые для построения пазов. Система предложит вам ближайшие значения параметров паза, автоматически подобранные к диаметру активной ступени.  Вы можете ввести другие значения разными способами.   1. При помощи клавиатуры.  Перемещение между полями ввода можно осуществлять клавишей <Tab>. При вводе возможен вызов панели калькулятора.   2. Взять значение диаметров с чертежа.  Щелкните правой клавишей мыши в поле ввода значения параметра. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую интересующий вас параметр. 3. Выбрать значения из базы.  Нажмите кнопку [image], выберите нужное значение и зафиксируйте его  (нажмите  клавишу <Enter> или щелкните на нем два раза левой клавишей мыши).

Вы можете построить симметричные пазы с левой и правой стороны ступени. Чтобы задать одинаковые значения параметров пазов, подведите курсор к области ввода значения диаметра, ширины или радиуса и щелкните правой клавишей мыши. В открывшемся меню выберите нужную строку:

•	 Так же, как слева;

•	 Все размеры, как слева;

•	 Снять с чертежа.

Если вы не хотите, чтобы проектируемый кольцевой паз отображался на модели, выключите опцию Включить построение. В этом случае вы не сможете редактировать параметры паза.

Кнопка Применить позволит увидеть результаты построения, не выходя из диалога.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


Тип 2
   Кольцевые пазы, тип 2

Выделите в дереве ступеней и элементов ту ступень, на которой должен быть построен кольцевой паз. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура

В развернувшемся меню выберите команду Кольцевые пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами кольцевых пазов. Укажите последовательно строку Кольцевой паз, затем тип кольцевого паза. Щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно Кольцевой паз, тип 2.

	На вкладках Слева и Справа задайте параметры, необходимые для построения пазов. Система предложит вам ближайшие значения параметров паза, автоматически подобранные к диаметру активной ступени вала.  Вы можете ввести другие значения разными способами.   1. При помощи клавиатуры.    Перемещение между полями ввода можно осуществлять клавишей <Tab>. При вводе возможен вызов панели калькулятора. 2. Взять значение параметра с чертежа.    Щелкните правой клавишей мыши в поле ввода значения диаметра. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую интересующий вас параметр.   3. Выбрать значения из базы.  Нажмите кнопку [image], выберите нужное значение и зафиксируйте его (нажмите клавишу <Enter> или щелкните на нем два раза левой клавишей мыши).
Вы можете построить симметричные пазы с левой и правой стороны ступени. Чтобы задать одинаковые значения параметров пазов, подведите курсор к области ввода значения диаметра, ширины или радиуса и щелкните правой клавишей мыши. В открывшемся меню выберите нужную строку:

•	 Так же, как слева;

•	 Все размеры, как слева;

•	 Снять с чертежа.

Если вы не хотите, чтобы проектируемый кольцевой паз отображался на модели, выключите опцию Включить построение. В этом случае вы не сможете редактировать параметры паза.

Кнопка Применить позволит увидеть результаты построения, не выходя из диалога.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


   Шестерня конической передачи с круговыми зубьями

Чтобы построить шестерню конической зубчатой передачи с круговыми зубьями, нажмите кнопку Элементы механических передач внешнего контура, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

  Кнопка Элементы механических передач внешнего контура.

В дополнительном меню со списком элементов механических передач выберите команду Шестерня конической передачи с круговыми зубьями. Откроется окно, в котором нужно задать параметры, необходимые для расчета.

В правой нижней области окна показан вариант ориентации шестерни на валу. Для того чтобы выбрать другой вариант, щелкните на слайде правой (или два раза левой) клавишей мыши. На экране появится развернутое меню вариантов отрисовки. При помощи курсора выберите нужный вид и щелкните на нем левой клавишей мыши.

Для простановки размеров на чертеже включите опцию Размеры.

Если расчет выполняется в первый раз, поля, содержащие параметры шестерни, неактивны и содержат нулевые значения.

Чтобы отобразить на чертеже основные размеры шестерни, включите опцию Размеры. При необходимости скорректируйте характеристику точности изготовления шестерни – измените значение в поле Квалитет.

Предусмотрено 3 вида расчетов, которые выполняются последовательно.

1. Геометрический расчет (по ГОСТ 19326-73 «Передачи  зубчатые конические с круговыми зубьями. Расчет геометрии»).

2. Расчет на прочность (по ГОСТ 21354-87 «Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет на прочность»).

3. Расчет на долговечность (по методу эквивалентных напряжений).

Подробную информацию об особенностях ввода данных при выполнении каждого вида расчета вы можете получить в разделе Расчеты конической передачи с круговыми зубьями.

После выполнения расчетов на экран выводится окно, в котором предлагается выбрать для дальнейшей работы одно из зубчатых колес передачи.

Выберите объект построения и нажмите кнопку OK. Основные параметры выбранного зубчатого колеса будут показаны в качестве справочных данных в левой верхней части окна диалога Коническая шестерня с круговыми зубьями.

Для редактирования будут доступны:

•	ширина шестерни;

•	расстояние от вершины делительного конуса до торца;

•	глубина поднутрения.

Для шестерни конической передачи с круговыми зубьями возможно построение дополнительных элементов.


Дополнительные элементы конической шестерни с круговыми зубьями
   Дополнительные элементы

Для шестерни конической передачи с круговыми зубьями возможно построение дополнительных элементов:

Таблица параметров;

Кольцевые пазы.

Чтобы построить дополнительный элемент, выделите ступень и щелкните левой клавишей мыши по кнопке Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура

  Кнопка Дополнительные элементы ступеней.

На экране появится меню со списком дополнительных элементов.

ПРИМЕЧАНИЕ.	Для каждого вида ступени приводится список дополнительных элементов, относящихся только к данному виду ступени.

Перемещение дополнительных элементов (таблиц, выносных элементов) по полю чертежа можно выполнять, не прерывая работу с системой, при помощи команды контекстного меню Переместить на чертеже.

После окончания работы с системой фрагменты чертежа могут перемещаться «видами», т.е. выделив вид, его можно переместить. Перемещения дополнительных элементов, выполненные иначе, не воспринимаются системой.


Таблица параметров конической шестерни с круговыми зубьями
   Таблица параметров

конической шестерни с круговыми зубьями

Выделите в дереве ступеней и элементов шестерню конической зубчатой передачи с круговыми зубьями. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Таблица параметров и щелкните левой клавишей мыши. Откроется окно, в котором необходимо ввести информацию для создания таблицы параметров передачи.

В окне Таблица параметров указан тип шестерни (шестерня конической передачи с круговыми зубьями), степень точности, заданная при расчете, и номер ГОСТ на исходный контур (его можно скорректировать).

Укажите Направление зуба.

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

Для создания таблицы параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

_______________

 Смотрите также

Дополнительные элементы конической шестерни с круговыми зубьями.


   Кольцевые пазы

При помощи КОМПАС-SHAFT 2D V6 вы можете построить следующие типы кольцевых пазов:

Тип 1;

Тип 2.


Тип 1
   Кольцевые пазы, тип 1

Выделите в дереве ступеней и элементов ту ступень, на которой должен быть построен кольцевой паз. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура

В развернувшемся меню выберите команду Кольцевые пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами кольцевых пазов. Укажите последовательно строку Кольцевой паз, затем Тип 1. Щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно Кольцевой паз, тип 1.

	На вкладках Слева и Справа задайте параметры, необходимые для построения пазов. Система предложит вам ближайшие значения параметров паза, автоматически подобранные к диаметру активной ступени.  Вы можете ввести другие значения разными способами.   1. При помощи клавиатуры.  Перемещение между полями ввода можно осуществлять клавишей <Tab>. При вводе возможен вызов панели калькулятора.   2. Взять значение диаметров с чертежа.  Щелкните правой клавишей мыши в поле ввода значения параметра. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую интересующий вас параметр. 3. Выбрать значения из базы.  Нажмите кнопку [image], выберите нужное значение и зафиксируйте его  (нажмите  клавишу <Enter> или щелкните на нем два раза левой клавишей мыши).

Вы можете построить симметричные пазы с левой и правой стороны ступени. Чтобы задать одинаковые значения параметров пазов, подведите курсор к области ввода значения диаметра, ширины или радиуса и щелкните правой клавишей мыши. В открывшемся меню выберите нужную строку:

•	 Так же, как слева;

•	 Все размеры, как слева;

•	 Снять с чертежа.

Если вы не хотите, чтобы проектируемый кольцевой паз отображался на модели, выключите опцию Включить построение. В этом случае вы не сможете редактировать параметры паза.

Кнопка Применить позволит увидеть результаты построения, не выходя из диалога.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


Тип 2
   Кольцевые пазы, тип 2

Выделите в дереве ступеней и элементов ту ступень, на которой должен быть построен кольцевой паз. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура

В развернувшемся меню выберите команду Кольцевые пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами кольцевых пазов. Укажите последовательно строку Кольцевой паз, затем тип кольцевого паза. Щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно Кольцевой паз, тип 2.

	На вкладках Слева и Справа задайте параметры, необходимые для построения пазов. Система предложит вам ближайшие значения параметров паза, автоматически подобранные к диаметру активной ступени вала.  Вы можете ввести другие значения разными способами.   1. При помощи клавиатуры.    Перемещение между полями ввода можно осуществлять клавишей <Tab>. При вводе возможен вызов панели калькулятора. 2. Взять значение параметра с чертежа.    Щелкните правой клавишей мыши в поле ввода значения диаметра. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую интересующий вас параметр.   3. Выбрать значения из базы.  Нажмите кнопку [image], выберите нужное значение и зафиксируйте его (нажмите клавишу <Enter> или щелкните на нем два раза левой клавишей мыши).
Вы можете построить симметричные пазы с левой и правой стороны ступени. Чтобы задать одинаковые значения параметров пазов, подведите курсор к области ввода значения диаметра, ширины или радиуса и щелкните правой клавишей мыши. В открывшемся меню выберите нужную строку:

•	 Так же, как слева;

•	 Все размеры, как слева;

•	 Снять с чертежа.

Если вы не хотите, чтобы проектируемый кольцевой паз отображался на модели, выключите опцию Включить построение. В этом случае вы не сможете редактировать параметры паза.

Кнопка Применить позволит увидеть результаты построения, не выходя из диалога.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


   Червяк цилиндрической червячной передачи

Чтобы построить червяк цилиндрической червячной передачи, нажмите кнопку Элементы механических передач внешнего контура, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

  Кнопка Элементы механических передач внешнего контура.

В дополнительном меню со списком элементов механических передач выберите команду Червяк цилиндрической червячной передачи. Откроется окно, в котором нужно задать параметры, необходимые для расчета.

Если расчет выполняется в первый раз, поля, содержащие параметры червяка, неактивны и содержат нулевые значения.

Перед запуском расчета червяка цилиндрической зубчатой передачи (или перед построением) задайте параметры фасок.

Включите опцию Размеры, если нужно отобразить размеры на чертеже.

Нажмите кнопку Запуск расчета.

Предусмотрено 3 вида расчетов, которые выполняются последовательно.

1. Геометрический расчет (по ГОСТ 19650-74 «Передачи цилиндрические червячные. Расчет геометрии»).

2. Расчет на прочность.

3. Расчет на теплостойкость.

Подробную информацию об особенностях ввода данных при выполнении каждого вида расчета вы можете получить в разделе Расчеты червячной цилиндрической передачи.

После выполнения расчета основные параметры червяка будут показаны в качестве справочных данных в левой верхней части окна диалога Червяк цилиндрической червячной передачи.

Для червяка цилиндрической червячной передачи вы можете построить дополнительный элемент Таблица параметров.


Таблица параметров червяка цилиндрической передачи
   Таблица параметров

червяка цилиндрической передачи

Выделите в дереве ступеней и элементов червяк цилиндрической передачи. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Таблица параметров и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно, в котором необходимо ввести информацию для создания таблицы параметров червяка.

	В окне Таблица параметров указан тип элемента механической передачи (червяк цилиндрической передачи), степень точности, заданная при расчете, и вид исходного контура (стандартный или нестандартный).   Укажите Направление линии витка.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.
Для создания таблицы параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Перемещение дополнительных элементов (таблиц, выносных элементов) по полю чертежа можно выполнять, не прерывая работу с системой, при помощи команды контекстного меню Переместить на чертеже.

После окончания работы с системой фрагменты чертежа могут перемещаться «видами», т.е. выделив вид, его можно переместить. Перемещения дополнительных элементов, выполненные иначе, не воспринимаются системой.


   Червячное колесо цилиндрической червячной передачи

Чтобы построить колесо цилиндрической червячной передачи, нажмите кнопку Элементы механических передач внешнего контура, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

  Кнопка Элементы механических передач внешнего контура.

В дополнительном меню со списком элементов механических передач выберите команду Червячное колесо червячной передачи. Откроется окно, в котором нужно задать параметры, необходимые для расчета.

Если расчет выполняется в первый раз, поля, содержащие параметры червячного колеса, неактивны и содержат нулевые значения.

Для простановки размеров на чертеже включите опцию Размеры.

Нажмите кнопку Запуск расчета.

Предусмотрено 3 вида расчетов, которые выполняются последовательно.

1. Геометрический расчет (по ГОСТ 19650-74  «Передачи цилиндрические червячные. Расчет геометрии»).

2. Расчет на прочность.

3. Расчет на теплостойкость.

Подробную информацию об особенностях ввода данных при выполнении каждого вида расчета вы можете получить в разделе Расчеты червячной цилиндрической передачи.

После выполнения расчета основные параметры червячного колеса будут показаны в качестве справочных данных в левой части окна диалога Червячное колесо цилиндрической червячной передачи.

Для червячного колеса цилиндрической червячной передачи возможно построение дополнительных элементов.


Дополнительные элементы червячного колеса
   Дополнительные элементы

Для червячного колеса возможно построение дополнительных элементов:

Таблица параметров;

Кольцевые пазы.

Чтобы построить дополнительный элемент, выделите ступень и щелкните левой клавишей мыши по кнопке Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура

  Кнопка Дополнительные элементы ступеней.

На экране появится меню со списком дополнительных элементов.

ПРИМЕЧАНИЕ.	Для каждого вида ступени приводится список дополнительных элементов, относящихся только к данному виду ступени.

Перемещение дополнительных элементов (таблиц, выносных элементов) по полю чертежа можно выполнять, не прерывая работу с системой, при помощи команды контекстного меню Переместить на чертеже.

После окончания работы с системой фрагменты чертежа могут перемещаться «видами», т.е. выделив вид, его можно переместить. Перемещения дополнительных элементов, выполненные иначе, не воспринимаются системой.


   Таблица параметров червячного колеса

Выделите в дереве ступеней и элементов червячное колесо. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Таблица параметров и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно, в котором необходимо ввести информацию для создания таблицы параметров колеса цилиндрической червячной передачи.

	В окне Таблица параметров указан тип элемента механической передачи (червячное колесо цилиндрической передачи), степень точности, заданная при расчете, и вид исходного контура (стандартный или нестандартный).   Укажите Направление линии витка.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.
Для создания таблицы параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

_______________

 Смотрите также

Дополнительные элементы.


   Кольцевые пазы

При помощи КОМПАС-SHAFT 2D V6 вы можете построить следующие типы кольцевых пазов:

Тип 1;

Тип 2.


Тип 1
   Кольцевые пазы, тип 1

Выделите в дереве ступеней и элементов ту ступень, на которой должен быть построен кольцевой паз. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура

В развернувшемся меню выберите команду Кольцевые пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами кольцевых пазов. Укажите последовательно строку Кольцевой паз, затем Тип 1. Щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно Кольцевой паз, тип 1.

	На вкладках Слева и Справа задайте параметры, необходимые для построения пазов. Система предложит вам ближайшие значения параметров паза, автоматически подобранные к диаметру активной ступени.  Вы можете ввести другие значения разными способами.   1. При помощи клавиатуры.  Перемещение между полями ввода можно осуществлять клавишей <Tab>. При вводе возможен вызов панели калькулятора.   2. Взять значение диаметров с чертежа.  Щелкните правой клавишей мыши в поле ввода значения параметра. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую интересующий вас параметр. 3. Выбрать значения из базы.  Нажмите кнопку [image], выберите нужное значение и зафиксируйте его  (нажмите  клавишу <Enter> или щелкните на нем два раза левой клавишей мыши).

Вы можете построить симметричные пазы с левой и правой стороны ступени. Чтобы задать одинаковые значения параметров пазов, подведите курсор к области ввода значения диаметра, ширины или радиуса и щелкните правой клавишей мыши. В открывшемся меню выберите нужную строку:

•	 Так же, как слева;

•	 Все размеры, как слева;

•	 Снять с чертежа.

Если вы не хотите, чтобы проектируемый кольцевой паз отображался на модели, выключите опцию Включить построение. В этом случае вы не сможете редактировать параметры паза.

Кнопка Применить позволит увидеть результаты построения, не выходя из диалога.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


Тип 2
   Кольцевые пазы, тип 2

Выделите в дереве ступеней и элементов ту ступень, на которой должен быть построен кольцевой паз. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура

В развернувшемся меню выберите команду Кольцевые пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами кольцевых пазов. Укажите последовательно строку Кольцевой паз, затем тип кольцевого паза. Щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно Кольцевой паз, тип 2.

	На вкладках Слева и Справа задайте параметры, необходимые для построения пазов. Система предложит вам ближайшие значения параметров паза, автоматически подобранные к диаметру активной ступени вала.  Вы можете ввести другие значения разными способами.   1. При помощи клавиатуры.    Перемещение между полями ввода можно осуществлять клавишей <Tab>. При вводе возможен вызов панели калькулятора. 2. Взять значение параметра с чертежа.    Щелкните правой клавишей мыши в поле ввода значения диаметра. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую интересующий вас параметр.   3. Выбрать значения из базы.  Нажмите кнопку [image], выберите нужное значение и зафиксируйте его (нажмите клавишу <Enter> или щелкните на нем два раза левой клавишей мыши).
Вы можете построить симметричные пазы с левой и правой стороны ступени. Чтобы задать одинаковые значения параметров пазов, подведите курсор к области ввода значения диаметра, ширины или радиуса и щелкните правой клавишей мыши. В открывшемся меню выберите нужную строку:

•	 Так же, как слева;

•	 Все размеры, как слева;

•	 Снять с чертежа.

Если вы не хотите, чтобы проектируемый кольцевой паз отображался на модели, выключите опцию Включить построение. В этом случае вы не сможете редактировать параметры паза.

Кнопка Применить позволит увидеть результаты построения, не выходя из диалога.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


   Звездочка цепной передачи с роликовой цепью

Чтобы построить звездочку цепной передачи, нажмите кнопку Элементы механических передач внешнего контура, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

  Кнопка Элементы механических передач внешнего контура.

В дополнительном меню со списком элементов механических передач выберите команду Звездочка цепной передачи с роликовой цепью. Откроется окно, в котором нужно задать параметры, необходимые для расчета.

Если расчет выполняется в первый раз, поля, содержащие параметры звездочки, неактивны и содержат нулевые значения.

Для простановки размеров на чертеже включите опцию Размеры.

Нажмите кнопку Запуск расчета.

Для звездочки предусмотрено 3 вида расчетов. два из них, могут быть выполнены независимо:

1. Геометрический расчет (по ГОСТ 19650-74  «Передачи цилиндрические червячные. Расчет геометрии»).

2. Проектный расчет.

Третий вид – Расчет на работоспособность – может быть дополнительно выполнен после любого из двух первых расчетов.

Подробную информацию об особенностях ввода данных при выполнении каждого вида расчета вы можете получить в разделе Расчеты цепной передачи.

После выполнения расчетов на экран выводится окно, в котором предлагается выбрать для дальнейшей работы одну из звездочек.

Выберите объект построения и нажмите кнопку OK. Основные параметры выбранной звездочки будут показаны в качестве справочных данных в левой части окна диалога Звездочка цепной передачи с роликовой цепью.

Для редактирования станут доступны поля:

•	 Тип звездочки;

•	 Ширина звездочки по буртикам.

Для звездочки цепной передачи с роликовой цепью возможно построение дополнительных элементов.


Дополнительные элементы звездочки цепной передачи
   Дополнительные элементы

Для звездочки цепной передачи с роликовой цепью возможно построение дополнительных элементов:

Таблица параметров;

Кольцевые пазы.

Чтобы построить дополнительный элемент, выделите ступень и щелкните левой клавишей мыши по кнопке Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура

  Кнопка Дополнительные элементы ступеней.

На экране появится меню со списком дополнительных элементов.

ПРИМЕЧАНИЕ.	Для каждого вида ступени приводится список дополнительных элементов, относящихся только к данному виду ступени.

Перемещение дополнительных элементов (таблиц, выносных элементов) по полю чертежа можно выполнять, не прерывая работу с системой, при помощи команды контекстного меню Переместить на чертеже.

После окончания работы с системой фрагменты чертежа могут перемещаться «видами», т.е. выделив вид, его можно переместить. Перемещения дополнительных элементов, выполненные иначе, не воспринимаются системой.


   Таблица параметров звездочки цепной передачи

Для вызова команды выделите в дереве ступень Звездочка. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Таблица параметров и щелкните левой клавишей мыши.

	В окне Таблица параметров указан тип элемента механической передачи (звездочка цепной передачи) и класс точности, заданный при расчете.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.
Для создания таблицы параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

_______________

 Смотрите также

Дополнительные элементы звездочки цепной передачи.


   Профиль зубьев звездочки

Выделите в дереве ступеней и элементов звездочку цепной передачи. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Профиль зубьев и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно Профиль зубьев звездочки цепной передачи.

	Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля зубьев на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image].   Включите опцию Штриховка, чтобы изображать этот атрибут на чертеже.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.
После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

_______________

 Смотрите также

Дополнительные элементы звездочки цепной передачи.


   Кольцевые пазы

При помощи КОМПАС-SHAFT 2D V6 вы можете построить следующие типы кольцевых пазов:

Тип 1;

Тип 2.


Тип 1
   Кольцевые пазы, тип 1

Выделите в дереве ступеней и элементов ту ступень, на которой должен быть построен кольцевой паз. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура

В развернувшемся меню выберите команду Кольцевые пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами кольцевых пазов. Укажите последовательно строку Кольцевой паз, затем Тип 1. Щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно Кольцевой паз, тип 1.

	На вкладках Слева и Справа задайте параметры, необходимые для построения пазов. Система предложит вам ближайшие значения параметров паза, автоматически подобранные к диаметру активной ступени.  Вы можете ввести другие значения разными способами.   1. При помощи клавиатуры.  Перемещение между полями ввода можно осуществлять клавишей <Tab>. При вводе возможен вызов панели калькулятора.   2. Взять значение диаметров с чертежа.  Щелкните правой клавишей мыши в поле ввода значения параметра. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую интересующий вас параметр. 3. Выбрать значения из базы.  Нажмите кнопку [image], выберите нужное значение и зафиксируйте его  (нажмите  клавишу <Enter> или щелкните на нем два раза левой клавишей мыши).

Вы можете построить симметричные пазы с левой и правой стороны ступени. Чтобы задать одинаковые значения параметров пазов, подведите курсор к области ввода значения диаметра, ширины или радиуса и щелкните правой клавишей мыши. В открывшемся меню выберите нужную строку:

•	 Так же, как слева;

•	 Все размеры, как слева;

•	 Снять с чертежа.

Если вы не хотите, чтобы проектируемый кольцевой паз отображался на модели, выключите опцию Включить построение. В этом случае вы не сможете редактировать параметры паза.

Кнопка Применить позволит увидеть результаты построения, не выходя из диалога.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


Тип 2
   Кольцевые пазы, тип 2

Выделите в дереве ступеней и элементов ту ступень, на которой должен быть построен кольцевой паз. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура

В развернувшемся меню выберите команду Кольцевые пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами кольцевых пазов. Укажите последовательно строку Кольцевой паз, затем тип кольцевого паза. Щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно Кольцевой паз, тип 2.

	На вкладках Слева и Справа задайте параметры, необходимые для построения пазов. Система предложит вам ближайшие значения параметров паза, автоматически подобранные к диаметру активной ступени вала.  Вы можете ввести другие значения разными способами.   1. При помощи клавиатуры.    Перемещение между полями ввода можно осуществлять клавишей <Tab>. При вводе возможен вызов панели калькулятора. 2. Взять значение параметра с чертежа.    Щелкните правой клавишей мыши в поле ввода значения диаметра. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую интересующий вас параметр.   3. Выбрать значения из базы.  Нажмите кнопку [image], выберите нужное значение и зафиксируйте его (нажмите клавишу <Enter> или щелкните на нем два раза левой клавишей мыши).
Вы можете построить симметричные пазы с левой и правой стороны ступени. Чтобы задать одинаковые значения параметров пазов, подведите курсор к области ввода значения диаметра, ширины или радиуса и щелкните правой клавишей мыши. В открывшемся меню выберите нужную строку:

•	 Так же, как слева;

•	 Все размеры, как слева;

•	 Снять с чертежа.

Если вы не хотите, чтобы проектируемый кольцевой паз отображался на модели, выключите опцию Включить построение. В этом случае вы не сможете редактировать параметры паза.

Кнопка Применить позволит увидеть результаты построения, не выходя из диалога.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


   Шкив клиноременной передачи

Для вызова команды нажмите кнопку Элементы механических передач внешнего контура, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

  Кнопка Элементы механических передач внешнего контура.

В дополнительном меню со списком элементов механических передач выберите команду Шкив клиноременной передачи. Откроется окно, в котором нужно задать параметры, необходимые для расчета.

Если расчет выполняется в первый раз, поля, содержащие параметры шкива, неактивны и содержат нулевые значения.

Чтобы отобразить на чертеже основные размеры шкива, включите опцию Размеры. При необходимости скорректируйте характеристику точности изготовления шкива – измените значение в поле Квалитет.

Нажмите кнопку Запуск расчета.

Для шкива клиноременной передачи предусмотрен 1 вид расчета – проектный.

Подробную информацию об особенностях ввода данных при выполнении расчета вы можете получить в разделе Расчеты клиноременной передачи.

После выполнения расчетов на экран выводится окно, в котором предлагается выбрать для дальнейшей работы один из шкивов.

Выберите объект построения и нажмите кнопку OK. Основные параметры выбранного шкива и передачи будут показаны в качестве справочных данных в левой верхней части окна диалога Шкив клиноременной передачи.

Для шкива клиноременной передачи возможно построение кольцевых пазов.


   Шкив зубчато-ременной передачи

Для вызова команды нажмите кнопку Элементы механических передач внешнего контура, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

  Кнопка Элементы механических передач внешнего контура.

В дополнительном меню со списком элементов механических передач выберите команду Шкив зубчато-ременной передачи. Откроется окно, в котором нужно задать параметры, необходимые для расчета.

Если расчет выполняется в первый раз, поля, содержащие параметры шкива, неактивны и содержат нулевые значения.

Для простановки размеров на чертеже включите опцию Размеры.

Нажмите кнопку Запуск расчета.

Для шкива зубчато-ременной передачи предусмотрен 1 вид расчета – проектный.

Подробную информацию об особенностях ввода данных при выполнении расчета вы можете получить в разделе Расчеты зубчато-ременной передачи.

После выполнения расчетов на экран выводится окно, в котором предлагается выбрать для дальнейшей работы один из шкивов.

Выберите объект построения и нажмите кнопку OK. Основные параметры выбранного шкива и передачи будут показаны в качестве справочных данных в левой верхней части окна диалога Шкив зубчато-ременной передачи.

Для шкива зубчато-ременной передачи возможно построение профиля зубьев и кольцевых пазов.


   Дополнительные элементы шкива

Для шкива зубчато-ременной передачи возможно построение дополнительных элементов:

Профиль зубьев;

Кольцевые пазы.

Чтобы построить дополнительный элемент, выделите ступень и щелкните левой клавишей мыши по кнопке Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура

  Кнопка Дополнительные элементы ступеней.

На экране появится меню со списком дополнительных элементов.

ПРИМЕЧАНИЕ.	Для каждого вида ступени приводится список дополнительных элементов, относящихся только к данному виду ступени.

Перемещение дополнительных элементов по полю чертежа можно выполнять, не прерывая работу с системой, при помощи команды контекстного меню Переместить на чертеже.

После окончания работы с системой фрагменты чертежа могут перемещаться «видами», т.е. выделив вид, его можно переместить. Перемещения дополнительных элементов, выполненные иначе, не воспринимаются системой.


   Профиль зубьев шкива

Выделите в дереве ступеней и элементов шкив зубчато-ременной передачи. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Профиль зубьев и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно Профиль зубьев шкива.

	Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля зубьев на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image].   Включите опцию Штриховка, чтобы изображать этот атрибут на чертеже.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.
После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

_______________

 Смотрите также

Дополнительные элементы шкива зубчато-ременной передачи.


   Кольцевые пазы

При помощи КОМПАС-SHAFT 2D V6 вы можете построить следующие типы кольцевых пазов:

Тип 1;

Тип 2.


Тип 1
   Кольцевые пазы, тип 1

Выделите в дереве ступеней и элементов ту ступень, на которой должен быть построен кольцевой паз. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура

В развернувшемся меню выберите команду Кольцевые пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами кольцевых пазов. Укажите последовательно строку Кольцевой паз, затем Тип 1. Щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно Кольцевой паз, тип 1.

	На вкладках Слева и Справа задайте параметры, необходимые для построения пазов. Система предложит вам ближайшие значения параметров паза, автоматически подобранные к диаметру активной ступени.  Вы можете ввести другие значения разными способами.   1. При помощи клавиатуры.  Перемещение между полями ввода можно осуществлять клавишей <Tab>. При вводе возможен вызов панели калькулятора.   2. Взять значение диаметров с чертежа.  Щелкните правой клавишей мыши в поле ввода значения параметра. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую интересующий вас параметр. 3. Выбрать значения из базы.  Нажмите кнопку [image], выберите нужное значение и зафиксируйте его  (нажмите  клавишу <Enter> или щелкните на нем два раза левой клавишей мыши).

Вы можете построить симметричные пазы с левой и правой стороны ступени. Чтобы задать одинаковые значения параметров пазов, подведите курсор к области ввода значения диаметра, ширины или радиуса и щелкните правой клавишей мыши. В открывшемся меню выберите нужную строку:

•	 Так же, как слева;

•	 Все размеры, как слева;

•	 Снять с чертежа.

Если вы не хотите, чтобы проектируемый кольцевой паз отображался на модели, выключите опцию Включить построение. В этом случае вы не сможете редактировать параметры паза.

Кнопка Применить позволит увидеть результаты построения, не выходя из диалога.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


Тип 2
   Кольцевые пазы, тип 2

Выделите в дереве ступеней и элементов ту ступень, на которой должен быть построен кольцевой паз. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней, расположенную на инструментальной панели внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура

В развернувшемся меню выберите команду Кольцевые пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами кольцевых пазов. Укажите последовательно строку Кольцевой паз, затем тип кольцевого паза. Щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно Кольцевой паз, тип 2.

	На вкладках Слева и Справа задайте параметры, необходимые для построения пазов. Система предложит вам ближайшие значения параметров паза, автоматически подобранные к диаметру активной ступени вала.  Вы можете ввести другие значения разными способами.   1. При помощи клавиатуры.    Перемещение между полями ввода можно осуществлять клавишей <Tab>. При вводе возможен вызов панели калькулятора. 2. Взять значение параметра с чертежа.    Щелкните правой клавишей мыши в поле ввода значения диаметра. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую интересующий вас параметр.   3. Выбрать значения из базы.  Нажмите кнопку [image], выберите нужное значение и зафиксируйте его (нажмите клавишу <Enter> или щелкните на нем два раза левой клавишей мыши).
Вы можете построить симметричные пазы с левой и правой стороны ступени. Чтобы задать одинаковые значения параметров пазов, подведите курсор к области ввода значения диаметра, ширины или радиуса и щелкните правой клавишей мыши. В открывшемся меню выберите нужную строку:

•	 Так же, как слева;

•	 Все размеры, как слева;

•	 Снять с чертежа.

Если вы не хотите, чтобы проектируемый кольцевой паз отображался на модели, выключите опцию Включить построение. В этом случае вы не сможете редактировать параметры паза.

Кнопка Применить позволит увидеть результаты построения, не выходя из диалога.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


   Построение внутреннего контура

На инструментальной панели внутреннего контура расположены кнопки, позволяющие обращаться к командам построения основных ступеней и дополнительных элементов модели.

К основным ступеням внутреннего контура относятся:

• Цилиндрическая ступень; • Коническая ступень; • Центровое отверстие; • Глухое отверстие; • Квадрат; • Шестерня внутреннего зацепления Дополнительные элементы могут быть разными для каждой ступени. Например, для цилиндрической – канавка, шлицы, резьба, шпоночный паз и т.д., для шестерни – таблица параметров, профиль зубьев и т.д.

Дополнительные элементы ступени, в свою очередь, могут иметь дополнительные элементы. Например, для шлицев существует дополнительный Выносной элемент.

При вызове списка дополнительных элементов ступени показываются элементы той ступени, которая активна в данный момент.

Особенностью построения внутреннего контура является возможность выбора и изменения базового торца для любого элемента внутреннего контура. В дереве ступеней и элементов внутреннего контура находится Разделитель между ступенями. Он изображается в виде зеленой вертикальной черты со стрелками.

 – Разделитель между ступенями.

Для элементов, находящихся выше разделителя, базовым будет левый торец объекта. Для элементов, находящихся ниже разделителя, базовым будет правый торец объекта.

 ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВНОЙ СТУПЕНИ

1. Укажите в дереве ступеней и элементов внутреннего контура ту ступень, следом за которой будет располагаться новая ступень.

2. Нажмите на инструментальной панели кнопку Простые ступени или кнопку Цилиндрическая шестерня.

3. Выберите необходимый элемент.

4. Задайте требуемые параметры и нажмите кнопку OK.

ПОСТРОЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Укажите в дереве ту ступень, для которой нужно построить дополнительный элемент.

2. Нажмите на инструментальной панели кнопку Дополнительные элементы ступеней.

3. Выберите дополнительный элемент.

4. Задайте требуемые параметры и нажмите кнопку OK.

ИЗМЕНЕНИЕ ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ СТУПЕНЕЙ

В процессе построения вы можете менять взаимное расположение созданных ступеней. Для этого выполните следующие действия.

1. 	Укажите в дереве ту ступень, которую нужно переместить, и нажмите левую клавишу мыши.

2. 	Не отпуская клавишу, переместите курсор так, чтобы выделилась подсветкой та ступень, перед которой вы хотите поместить перемещаемую ступень.

3. 	Отпустите клавишу мыши. При этом переместятся и все дополнительные элементы, которые принадлежат данной ступени.

4. 	Для того чтобы увидеть на чертеже результаты перемещения, вызовите команду Перестроить, находящуюся в группе команд Обновить, показать, перестроить на панели управления.

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОГО ТОРЦА СТУПЕНИ

Вы можете изменить расположение ступени относительно базового торца двумя способами.

1. Переместить разделитель: подвести курсор к знаку разделителя, нажать левую клавишу мыши и, не отпуская кнопки, переместить курсор до выделения того элемента, перед которым вы желаете, поставить разделитель. Затем отпустить клавишу мыши.

2. Переместить элемент: подвести курсор к наименованию элемента, который нужно переместить, нажать левую клавишу мыши и, не отпуская кнопки, переместить курсор до выделения того элемента, перед которым вы желаете поставить перемещаемый элемент. Затем отпустить клавишу мыши.


   Цилиндрическая ступень внутреннего контура

Чтобы построить цилиндрическую ступень внутреннего контура, щелкните левой клавишей мыши по кнопке Цилиндрическая ступень, расположенной в меню Простые ступени инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Цилиндрическая ступень.

Далее построение цилиндрической ступени внутреннего контура аналогично построению цилиндрической ступени внешнего контура. Смотрите также раздел Цилиндрическая ступень внешнего контура.

На цилиндрической ступени внутреннего контура возможно построение дополнительных элементов.


   Дополнительные элементы цилиндрической ступени

внутреннего контура

На цилиндрической ступени внутреннего контура возможно построение дополнительных элементов:

Канавки;

Подшипники;

Резьба;

Шлицы;

Шпоночные пазы.

Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура становится активной только в том случае, если выделена какая-либо ступень вала внутреннего контура. Для вызова команды выделите ступень вала и щелкните левой клавишей мыши на кнопке Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

После вызова команды на экран выводится меню со списком дополнительных элементов ступеней.

ПРИМЕЧАНИЕ.    Для каждого вида ступени приводится список дополнительных элементов, относящихся только к данному виду ступени.

Перемещение дополнительных элементов (таблиц, выносных элементов) по полю чертежа можно производить, не прерывая работу с системой, при помощи команды контекстного меню Переместить на чертеже.

После окончания работы с системой возможно перемещение «видами», т.е. сначала нужно выделить вид, а затем его переместить. Если перемещения дополнительных элементов выполнены иначе, они не воспринимаются системой.


Канавки (внутренний контур)
   Канавки

Для цилиндрической ступени внутреннего контура модели КОМПАС-SHAFT 2D V6 могут быть построены следующие типы канавок:

Канавка под стопорное кольцо;

Канавка под выход шлифовального круга.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Канавка под стопорное кольцо (внутренний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень внутреннего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Канавки. Откроется дополнительное меню с различными типами канавок. Выберите тип Под стопорное кольцо и щелкните левой клавишей мыши.

На экране появится окно, в котором нужно задать параметры канавки и кольца.

	Выберите ГОСТ на кольцо в группе Стандарт на кольцо. Определите положение канавки относительно выбранного базового торца. Это можно сделать разными способами.   1. При помощи клавиатуры.    2. Взять значение с чертежа.    Щелкните правой клавишей мыши в поле Расстояние от базового торца. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую положение канавки относительно базового торца. Включите опцию Отрисовка кольца, чтобы отображать стопорное кольцо на чертеже. В левой нижней области окна показан вид канавки по умолчанию. Для того чтобы выбрать другой тип канавки, щелкните на слайде правой (или два раза левой) клавишей мыши.
На экране появится развернутое меню видов канавок. Перемещая курсор, выберите нужный вид и щелкните на нем левой клавишей мыши. Вы можете выбрать тип канавки, пролистывая слайды с помощью линейки прокрутки.

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Канавка под выход шлифовального круга (внутренний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень внутреннего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Канавки. Откроется дополнительное меню с различными типами канавок. Укажите тип канавки Под выход шлифовального круга и щелкните левой клавишей мыши.

На экране появится окно, в котором нужно выбрать вид канавки.

В левой части окна диалога показан вид канавки по умолчанию. Чтобы его изменить, щелкните на слайде правой (или два раза левой) клавишей мыши. На экране появится диалог выбора вида канавки. Он имеет три вкладки:   •  Шлифование по цилиндру; •  Шлифование по торцу; •  Шлифование по цилиндру и торцу. Раскройте вкладку, соответствующую необходимому виду шлифования.
	Укажите нужный слайд и дважды щелкните на нем левой клавишей мыши или нажмите кнопку OK. Вы можете выбрать тип канавки, пролистывая слайды с помощью линейки прокрутки. В поле ввода Вид укажите букву, которой будет обозначаться выносной элемент с изображением канавки  на чертеже. Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.   После выбора параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.   Для канавки под выход шлифовального круга вы можете построить дополнительный Выносной элемент.
_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


Выносной элемент канавки под выход шлифовального круга (внутренний контур)
   Выносной элемент канавки под выход шлифовального круга

(внутренний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов внутреннего контура дополнительный элемент Канавка под выход шлифовального круга. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Выносной элемент и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно Канавка под выход шлифовального круга.

	Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля канавки на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image]. Включите опцию Размеры для простановки размеров на чертеже.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Профиль метрической резьбы

Выделите в дереве ступеней и элементов дополнительный элемент Резьба метрическая и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели того контура, в котором выполняете построения.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль резьбы и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно  Профиль метрической резьбы.

	Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля метрической резьбы на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image].    Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Метрическая резьба для пластмасс

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели того контура, в котором выполняете построения.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Резьба. Откроется дополнительное меню с различными типами резьбы. Укажите тип Метрическая резьба для пластмасс и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры резьбы.

Введите Длину резьбовой части. По умолчанию задается длина конструируемой ступени.

Определите, каким будет Шаг резьбы – особо крупным, крупным или мелким. Нажмите кнопку [image] и выберите величину шага из списка допускаемых относительных шагов для стандартных типов резьбы.

Определите, где будет Выход резьбы – слева или справа от торца проектируемой ступени.

После включения опции Простановка размера становятся активными опция Левая резьба и поле ввода Поле допуска резьбы. Выберите поле допуска резьбы из ряда значений, предлагаемого при нажатии кнопки [image]. Включите опцию Левая резьба, чтобы внести в обозначение резьбы на чертеже соответствующую пометку.

Вы можете отобразить на чертеже проточку для выхода резьбообразующего инструмента. Для этого нажмите кнопку Дополнительно и введите данные о проточке.

   Кнопка Дополнительно.

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для метрической резьбы для пластмассовых деталей вы можете построить дополнительный элемент Профиль резьбы.

________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Профиль метрической резьбы для пластмасс

Выделите в дереве ступеней и элементов дополнительный элемент Резьба метрическая для пластмасс и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели того контура, в котором выполняете построения.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль резьбы и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно  Профиль метрической резьбы для деталей из пластмасс.

	Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля метрической резьбы для пластмасс на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image].    Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


Профиль трубной резьбы
   Профиль метрической резьбы для пластмасс

Выделите в дереве ступеней и элементов дополнительный элемент Резьба трубная и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели того контура, в котором выполняете построения.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль резьбы и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно  Профиль трубной резьбы.

	Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля трубной резьбы на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image].    Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Профиль трапецеидальной резьбы

Выделите в дереве ступеней и элементов дополнительный элемент Резьба трапецеидальная и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели того контура, в котором выполняете построения.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль резьбы и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно  Профиль трапецеидальной резьбы.

	Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля трапецеидальной резьбы на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image].    Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Профиль упорной резьбы

Выделите в дереве ступеней и элементов дополнительный элемент Резьба упорная и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели того контура, в котором выполняете построения.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль резьбы и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно  Профиль упорной резьбы.

	Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля упорной резьбы на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image].    Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Профиль круглой резьбы

Выделите в дереве ступеней и элементов дополнительный элемент Резьба круглая и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели того контура, в котором выполняете построения.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внешнего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль резьбы и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно  Профиль круглой резьбы.

	Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля круглой резьбы на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image].    Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внешнего контура;

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Шлицы (внутренний контур)

Для цилиндрической ступени внутреннего контура модели КОМПАС-SHAFT 2D V6 могут быть построены следующие типы шлицев:

Шлицы прямобочные;

Шлицы эвольвентные;

Шлицы треугольные.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Шлицы прямобочные (внутренний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень внутреннего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Шлицы. Откроется дополнительное меню с различными типами шлицев. Укажите тип Шлицы прямобочные и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры шлицев.

	В верхней части окна находится панель инструментов. Она включает в себя кнопки, позволяющие вызывать команды управления изображением шлицев.      Кнопка Перестроить.    Кнопка вызова Модуля расчета          шлицевых соединений.    Кнопка OK.    Кнопка Отмена. В поле Шлицы автоматически указывается обозначение шлицев, соответствующих диаметру активной ступени и выбранной серии. Вы можете выбрать шлицы из списка, который откроется при нажатии кнопки [image].

Рекомендуется выбирать значение внутреннего диаметра шлицев ближайшее к диаметру вала активной ступени. При несовпадении диаметров программа изменит диаметр ступени на тот, который вы задали для шлицев.

Выберите способ центрирования шлицев – включите одну из кнопок в группе Способ центрирования.

Укажите серию шлицев – включите одну из кнопок в группе Серия шлицев.

В зависимости от выбранных способа центрирования и серии будет меняться слайд с изображением шлицев. Если шлицы могут иметь исполнения, в правом верхнем углу слайда появится изображение стрелки. Чтобы выбрать другое исполнение, щелкните мышью в поле слайда.

Нажмите кнопку Перестроить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для прямобочных шлицев вы можете построить дополнительный элемент Профиль шлицев.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Профиль внутренних прямобочных шлицев

Выделите в дереве ступеней и элементов внутреннего контура дополнительный элемент Шлицы прямобочные и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль шлицев и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно Профиль внутренних прямобочных шлицев.

	Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля шлица на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image]. Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля. Включив опцию Термообработка, вы получите на чертеже обозначение поверхности, которая будет подвергаться термообработке.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.
После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Шлицы эвольвентные (внутренний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень внутреннего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Шлицы. Откроется дополнительное меню с различными типами шлицев. Укажите тип Шлицы эвольвентные и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры шлицев.

	В верхней части окна находится панель инструментов. Она включает в себя кнопки, позволяющие вызывать команды управления изображением шлицев.      Кнопка Перестроить.    Кнопка вызова Модуля расчета шлицевых соединений.    Кнопка OK.    Кнопка Отмена. В поле Шлицы автоматически указывается обозначение шлицев, соответствующих диаметру активной ступени. Вы можете выбрать шлицы из списка, который откроется при нажатии кнопки [image].    Рекомендуется выбирать значение внутреннего диаметра шлицев ближайшее к диаметру вала активной ступени. При несовпадении диаметров программа изменит диаметр ступени на тот, который вы задали для шлицев.

Выберите способ центрирования шлицев – включите одну из кнопок в группе Способ центрирования.

Нажмите кнопку Перестроить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для внутренних эвольвентных шлицев вы можете построить дополнительный элемент Профиль шлицев.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Профиль внутренних эвольвентных шлицев

Выделите в дереве ступеней и элементов внутреннего контура дополнительный элемент Шлицы прямобочные и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль шлицев и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно Профиль внутренних эвольвентных шлицев.

	Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля шлица на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image]. Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля. Включив опцию Термообработка, вы получите на чертеже обозначение поверхности, которая будет подвергаться термообработке.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.
После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Шлицы треугольные (внутренний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень внутреннего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Шлицы. Откроется дополнительное меню с различными типами шлицев. Укажите тип Шлицы треугольные и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры шлицев.

	В верхней части окна находится панель инструментов. Она включает в себя кнопки, позволяющие вызывать команды управления изображением шлицев.      Кнопка Перестроить.    Кнопка вызова Модуля расчета шлицевых соединений.    Кнопка OK.    Кнопка Отмена. В поле Шлицы автоматически указывается обозначение шлицев, соответствующих диаметру активной ступени вала. Вы можете выбрать шлицы из списка, который откроется при нажатии кнопки [image].    Рекомендуется выбирать значение внутреннего диаметра шлицев ближайшее к диаметру активной ступени. При несовпадении диаметров программа изменит диаметр ступени на тот, который вы задали для шлицев.
Нажмите кнопку Перестроить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Шпоночные пазы (внутренний контур)

Для цилиндрической ступени внутреннего контура могут быть построены следующие типы шпоночных пазов:

Шпоночный паз под призматическую шпонку;

Шпоночный паз под призматическую высокую шпонку;

Шпоночный паз под сегментную шпонку, передача крутящего момента;

Шпоночный паз под сегментную шпонку, фиксация элементов.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


Шпоночный паз под призматическую шпонку (внутренний контур)
   Шпоночный паз под призматическую шпонку

(внутренний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень внутреннего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Шпоночные пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами пазов. Укажите тип паза Под призматическую шпонку ГОСТ 23360-78 и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры шпонки и шпоночного паза.

	В поле Шпонка автоматически указываются стандартные размеры шпонки, исходя из диаметра активной ступени. Вы можете выбрать другую шпонку из списка, который откроется при нажатии кнопки [image].    Включите опцию Отрисовка шпонки, чтобы отображать шпонку на чертеже. Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для шпоночного паза под призматическую шпонку вы можете построить дополнительный элемент Профиль шпоночного паза.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


Профиль шпоночного паза под призматическую шпонку (внутренний контур)
   Профиль шпоночного паза под призматическую шпонку

(внутренний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов внутреннего контура дополнительный элемент Шпоночный паз под призматическую шпонку и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль шпоночного паза и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно Профиль шпоночного паза во втулке.

	Выберите Вид соединения – включите соответствующую кнопку. Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля шпоночного паза на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image]. Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура;

Дополнительные элементы конической ступени внутреннего контура.


Шпоночный паз под призматическую высокую шпонку (внутренний контур)
   Шпоночный паз под призматическую высокую шпонку

(внутренний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень внутреннего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Шпоночные пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами пазов. Укажите тип паза Под высокую призматическую шпонку ГОСТ 10748-79 и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры шпонки и шпоночного паза.

	В поле  Шпонка автоматически указываются стандартные размеры шпонки, исходя из диаметра активной ступени. Вы можете выбрать другую шпонку из списка, который откроется при нажатии кнопки [image].    Включите опцию Отрисовка шпонки, чтобы отображать шпонку на чертеже. Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.
После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для шпоночного паза под призматическую шпонку вы можете построить дополнительный элемент Профиль шпоночного паза.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


Профиль шпоночного паза под призматическую высокую шпонку (внутренний контур)
   Профиль шпоночного паза под призматическую высокую

шпонку (внутренний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов внутреннего контура дополнительный элемент Шпоночный паз под призматическую высокую шпонку и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль шпоночного паза и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно Профиль шпоночного паза во втулке.

	Выберите Вид соединения – включите соответствующую кнопку. Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля шпоночного паза на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image]. Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
_______________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура;

Дополнительные элементы конической ступени внутреннего контура.


Шпоночный паз под сегментную шпонку, передача крутящего момента (внутренний контур)
   Шпоночный паз под сегментную шпонку, передача

крутящего момента (внутренний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень внутреннего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Шпоночные пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами пазов. Укажите тип паза Под сегментную шпонку ГОСТ 24071-97 (передача крутящего момента) и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры шпонки и шпоночного паза.

	В поле  Шпонка автоматически указываются стандартные размеры шпонки, исходя из диаметра активной ступени. Вы можете выбрать другую шпонку из списка, который откроется при нажатии кнопки [image].  Включите опцию Отрисовка шпонки, чтобы отображать шпонку на чертеже. Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для шпоночного паза под призматическую шпонку вы можете построить дополнительный элемент Профиль шпоночного паза.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


Профиль шпоночного паза под сегментную шпонку, передача крутящего момента (внутренний контур)
   Профиль шпоночного паза под сегментную шпонку,

передача крутящего момента (внутренний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов внутреннего контура дополнительный элемент Шпоночный паз под сегментную шпонку и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль шпоночного паза и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно Профиль шпоночного паза во втулке.

	Выберите Вид соединения – включите соответствующую кнопку. Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля шпоночного паза на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image]. Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


Шпоночный паз под сегментную шпонку, фиксация деталей (внутренний контур)
   Шпоночный паз под сегментную шпонку,

фиксация деталей (внутренний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов внутреннего контура цилиндрическую ступень и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Шпоночные пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами пазов. Укажите тип паза Под сегментную шпонку ГОСТ 24071-97 (фиксация элементов) и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры шпонки и шпоночного паза.

	В поле  Шпонка автоматически указываются стандартные размеры шпонки, исходя из диаметра активной ступени. Вы можете выбрать другую шпонку из списка, который откроется при нажатии кнопки [image].    Включите опцию Отрисовка шпонки, чтобы отображать шпонку на чертеже.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для шпоночного паза под призматическую шпонку вы можете построить дополнительный элемент Профиль шпоночного паза.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


Профиль шпоночного паза под сегментную шпонку, фиксация деталей (внутренний контур)
   Профиль шпоночного паза под сегментную шпонку,

фиксация деталей (внутренний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов внутреннего контура дополнительный элемент Шпоночный паз под сегментную шпонку и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль шпоночного паза и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно Профиль шпоночного паза во втулке.

	Выберите Вид соединения – включите соответствующую кнопку. Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля шпоночного паза на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image]. Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Подшипники (внутренний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов цилиндрическую ступень внутреннего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Подшипники. Раскроется дополнительное меню с различными типами подшипников. Выберите тип подшипника и щелкните левой клавишей мыши. Откроется окно ввода параметров Шариковые радиальные подшипники качения, в котором показан список подшипников с наружным диаметром равным диаметру активной ступени.

Укажите необходимый подшипник в списке.

В окне Вариант привязки выберите способ привязки подшипника к валу. Для того чтобы изменить текущий способ, щелкните на слайде правой (или два раза левой) клавишей мыши. На экране появится развернутое меню вариантов привязки. Перемещением курсора выберите нужный вид и щелкните на нем левой клавишей мыши.

Выберите вариант отрисовки подшипников, выбрав вариант Разрез или Упрощенная, Полная или Верхней части. Сочетание выбранных вариантов может быть любым.

Расстояние от базового торца ступени до точки привязки подшипника можно ввести разными способами.

1.	При помощи клавиатуры.

Перемещение между полями ввода можно осуществлять клавишей <Tab>. При вводе возможен вызов панели калькулятора.

2.	Взять значение с чертежа.

Щелкните правой клавишей мыши в поле ввода значения расстояния. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, определяющую положение подшипника относительно базового торца.

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

Задав параметры, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура.


   Коническая ступень внутреннего контура

Чтобы построить коническую ступень внутреннего контура, щелкните левой клавишей мыши на кнопке Квадрат, расположенной в меню Простые ступени инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Коническая ступень внутреннего контура.

Далее построение конической ступени внутреннего контура аналогично построению конической ступени внешнего контура. Смотрите также Коническая ступень внешнего контура.

На конической ступени внешнего контура возможно построение дополнительных элементов.


   Дополнительные элементы конической ступени

На конической ступени внутреннего контура возможно построение дополнительных элементов:

Шпоночные пазы.

Чтобы построить дополнительный элемент, выделите коническую ступень и щелкните левой клавишей мыши по кнопке Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

  Кнопка Дополнительные элементы ступеней.

На экране появится меню со списком дополнительных элементов. Многие команды этого списка отмечены черным треугольником. Это значит, что они имеют собственные подменю. Подменю раскрываются при наведении курсора на команду и содержат различные типы указанного элемента.

ПРИМЕЧАНИЕ.	Для каждого вида ступени приводится список дополнительных элементов, относящихся только к данному виду ступени.

Перемещение дополнительных элементов (таблиц, выносных элементов) по полю чертежа можно выполнять, не прерывая работу с системой, при помощи команды контекстного меню Переместить на чертеже.

После окончания работы с системой фрагменты чертежа могут перемещаться «видами», т.е. выделив вид, его можно переместить. Перемещения дополнительных элементов, выполненные иначе, не воспринимаются системой.


Шпоночные пазы
   Шпоночные пазы (внутренний контур)

Для конической ступени внутреннего контура могут быть построены следующие типы шпоночных пазов:

Шпоночный паз под призматическую шпонку;

Шпоночный паз под призматическую высокую шпонку.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы конической ступени внутреннего контура.


   Шпоночный паз под призматическую шпонку

(внутренний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов коническую ступень внутреннего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Шпоночные пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами пазов. Укажите тип паза Под призматическую шпонку ГОСТ 23360-78 и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры шпонки и шпоночного паза.

	В поле ввода Шпонка автоматически указываются стандартные размеры шпонки, исходя из диаметра активной ступени вала. Вы можете выбрать другую шпонку из списка, который откроется при нажатии кнопки [image].    Чтобы отобразить шпонку на чертеже, включите опцию Отрисовка шпонки. Если вы хотите расположить шпонку параллельно оси ступени, выключите опцию Параллельно образующей конуса.

Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для шпоночного паза под призматическую шпонку вы можете построить дополнительный элемент Профиль шпоночного паза.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы конической ступени внутреннего контура.


   Профиль шпоночного паза под призматическую шпонку

(внутренний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов внутреннего контура дополнительный элемент Шпоночный паз под призматическую шпонку и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль шпоночного паза и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно Профиль шпоночного паза во втулке.

	Выберите Вид соединения – включите соответствующую кнопку. Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля шпоночного паза на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image]. Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
________________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура;

Дополнительные элементы конической ступени внутреннего контура.


   Шпоночный паз под призматическую высокую шпонку

(внутренний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов коническую ступень внутреннего контура и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Шпоночные пазы. Откроется дополнительное меню с различными типами пазов. Укажите тип паза Под призматическую высокую шпонку ГОСТ 10748-79 и щелкните левой клавишей мыши. На экране появится окно, в котором нужно задать параметры шпонки и шпоночного паза.

	В поле ввода Шпонка автоматически указываются стандартные размеры шпонки, исходя из диаметра активной ступени вала. Вы можете выбрать другую шпонку из списка, который откроется при нажатии кнопки [image].    Чтобы отобразить шпонку на чертеже, включите опцию Отрисовка шпонки. Если вы хотите расположить шпонку параллельно оси ступени, выключите опцию Параллельно образующей конуса.
Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

Для шпоночного паза под призматическую шпонку вы можете построить дополнительный элемент Профиль шпоночного паза.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы конической ступени внутреннего контура.


Профиль шпоночного паза под призматическую высокую шпонку
   Профиль шпоночного паза

под призматическую высокую шпонку (внутренний контур)

Выделите в дереве ступеней и элементов внутреннего контура дополнительный элемент Шпоночный паз под призматическую высокую шпонку и нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В открывшемся меню выберите строку Профиль шпоночного паза и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно Профиль шпоночного паза во втулке.

	Выберите Вид соединения – включите соответствующую кнопку. Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля шпоночного паза на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image]. Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров. После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.
_______________

Смотрите также:

Дополнительные элементы цилиндрической ступени внутреннего контура;

Дополнительные элементы конической ступени внутреннего контура.


   Квадрат (внутренний контур)

Чтобы построить квадратную ступень внутреннего контура, щелкните левой клавишей мыши на кнопке Квадрат, расположенной в меню Простые ступени инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Квадрат.

На экране появится диалог Квадрат.

	В верхней части окна диалога расположена панель инструментов. Она включает в себя кнопки вызова команд управления изображением проектируемой ступени.      Кнопка Перестроить.    Кнопка Обновить изображение.     Кнопка OK.    Кнопка Отмена.

Задайте длину ступени и размер стороны квадрата. Это можно сделать разными способами.

1. При помощи клавиатуры.

Перемещение между полями ввода можно осуществлять клавишей <Tab>. При вводе возможен вызов панели калькулятора.

2. Выбрать значения из базы.

Нажмите кнопку [image], выберите из ряда R40 СТ СЭВ 514-77 нужное значение и зафиксируйте его (нажмите клавишу <Enter> или щелкните на нем два раза левой клавишей мыши).

После ввода параметров нажмите на панели управления кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


   Центровое отверстие

Чтобы построить центровое отверстие, щелкните левой клавишей мыши на кнопке Центровое отверстие, расположенной в меню Простые ступени инструментальной панели внутреннего контура.

  Кнопка Центровое отверстие.

В открывшемся диалоге введите параметры отверстия.

	Выберите Диаметр отверстия из списка стандартных значений. Чтобы открыть список, щелкните мышью по полю ввода или по кнопке [image]. Укажите форму центрового отверстия, включив соответствующую кнопку. На слайде отобразится внешний вид отверстия, и активизируются поля ввода параметров, относящиеся к данной форме. Предлагаемые формы отверстий соответствуют ГОСТ 14034-74. Заполните данными доступные поля ввода.  Неактивные поля ввода содержат справочную информацию (диаметр активной ступени вала и параметры центрового отверстия, которые зависит от его диаметра).
Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


   Глухое отверстие

Чтобы построить глухое отверстие, щелкните левой клавишей мыши на кнопке Глухое отверстие, расположенной в меню Простые ступени инструментальной панели внутреннего контура.

  Кнопка Глухое отверстие.

В открывшемся диалоге введите параметры отверстия.

	Введите в соответствующие поля значения глубины и диаметра отверстия, угол конуса сверла, а также параметры фаски – ширину и угол.  Значение диаметра, ширины и угла фаски можно ввести разными способами.   1. При помощи клавиатуры.   2. Выбрать из стандартного списка, который открывается при нажатии кнопки [image].    При вводе диаметра возможен вызов панели калькулятора. Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.
После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.


Шестерня цилиндрической передачи внутреннего зацепления
   Шестерня цилиндрической передачи

внутреннего зацепления

Чтобы построить цилиндрическую шестерню с внутренними зубьями, нажмите кнопку ЭЦилиндрическая шестерня внутреннего зацепления, расположенную на инструментальной панели внутреннего контура.

  Кнопка Цилиндрическая шестерня внутреннего зацепления.

Откроется окно, в котором устанавливаются параметры, необходимые для расчета цилиндрической шестерни с внутренними зубьями.

Если расчет выполняется в первый раз, поля, содержащие параметры шестерни, неактивны и содержат нулевые значения.

Перед запуском расчета цилиндрической шестерни с внутренними зубьями (или перед построением шестерни) задайте параметры фасок или галтелей.

Включите опцию Размеры, если нужно отобразить размеры на чертеже. При необходимости скорректируйте характеристику точности изготовления шестерни – измените значение в поле Квалитет.

Нажмите кнопку Запуск расчета.

Предусмотрено 3 вида расчетов, которые выполняются последовательно.

1. Геометрический расчет (ГОСТ 19274-73 «Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внутреннего  зацепления. Расчет геометрии»).

2. Расчет на прочность (ГОСТ 21354-87 «Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет на прочность»).

3. Расчет на долговечность (по методу эквивалентных напряжений).

Подробную информацию об особенностях ввода данных при выполнении каждого вида расчета вы можете получить в разделе Расчеты цилиндрической зубчатой передачи внутреннего зацепления.

После выполнения расчетов на экран выводится окно, в котором предлагается выбрать для дальнейшей работы одно из зубчатых колес передачи.

Выберите объект построения и нажмите кнопку OK. Основные параметры выбранного зубчатого колеса будут показаны в качестве справочных данных в левой верхней части окна диалога Цилиндрическая шестерня с внутренними зубьями.

Для цилиндрической шестерни с внутренними зубьями возможно построение дополнительных элементов.


Дополнительные элементы шестерни с внутренними зубьями
   Дополнительные элементы

Для шестерни цилиндрической зубчатой передачи внутреннего зацепления возможно построение дополнительных элементов:

Таблица параметров;

Профиль внутренних эвольвентных зубьев.

Чтобы построить дополнительный элемент, выделите ступень и щелкните левой клавишей мыши по кнопке Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

На экране появится меню со списком дополнительных элементов.

ПРИМЕЧАНИЕ.	Для каждого вида ступени приводится список дополнительных элементов, относящихся только к данному виду ступени.

Перемещение дополнительных элементов (таблиц, выносных элементов) по полю чертежа можно выполнять, не прерывая работу с системой, при помощи команды контекстного меню Переместить на чертеже.

После окончания работы с системой фрагменты чертежа могут перемещаться «видами», т.е. выделив вид, его можно переместить. Перемещения дополнительных элементов, выполненные иначе, не воспринимаются системой.


Таблица параметров цилиндрической шестерни с внутренними зубьями
   Таблица параметров цилиндрической шестерни

с внутренними зубьями

Выделите в дереве ступеней и элементов шестерню цилиндрической зубчатой передачи. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Таблица параметров и щелкните левой клавишей мыши. Откроется окно, в котором необходимо ввести информацию для создания таблицы параметров цилиндрической шестерни с внутренними зубьями.

	В окне Таблица параметров указан тип шестерни (цилиндрическая шестерня с внутренними зубьями), степень точности, заданная при расчете, и вид исходного контура (стандартный или нестандартный). На панели Тип контроля выберите способ контроля профиля зубьев, включив одну из кнопок.   Для косозубой шестерни укажите Направление зуба – правое или левое.   Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.
Для создания таблицы параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической шестерни внутреннего зацепления.


   Профиль внутренних эвольвентных зубьев

Выделите в дереве ступеней и элементов внутреннего контура шестерню цилиндрической зубчатой передачи. Нажмите кнопку Дополнительные элементы ступеней на инструментальной панели внутреннего контура.

   Кнопка Дополнительные элементы ступеней внутреннего контура.

В развернувшемся меню выберите команду Профиль зубьев и щелкните левой клавишей мыши.

Откроется окно Профиль внутренних эвольвентных зубьев.

	Выберите из стандартного ряда масштаб изображения профиля зубьев на чертеже. Чтобы открыть список предлагаемых вариантов, нажмите кнопку [image]. Включите опции Штриховка и Размеры, чтобы показать эти атрибуты на изображении профиля. Включив опцию Термообработка, вы получите на чертеже обозначение поверхности, которая будет подвергаться термообработке. Задайте Количество расчетных точек на рабочей поверхности зуба и на переходной кривой. Этот параметр будет влиять на точность отрисовки линии эвольвенты при построении профиля зуба в чертеже. Чем больше размер зуба, тем большее количество точек необходимо задать, чтобы построить плавную линию профиля зуба.
Нажмите кнопку Применить, чтобы увидеть результаты построения, не закрывая окно ввода параметров.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

_______________

Смотрите также

Дополнительные элементы цилиндрической шестерни внутреннего зацепления.


   Приложение нагрузки

Вы можете приложить к активной ступени вала следующие виды нагрузки:

•	Радиальную и осевую;

•	Вектор сил;

•	Распределенную;

•	Изгибающий момент;

•	Крутящий момент.


   Радиальные и осевые силы

Чтобы приложить к активной ступени вала радиальные и (или) осевые нагрузки, щелкните левой клавишей мыши по кнопке Приложение нагрузки.

  Кнопка Приложение нагрузки.

В развернувшемся меню выберите команду Радиальные и осевые силы. На экране появится окно, в котором нужно задать прикладываемые силы. Это можно сделать:

•	через проекции – ввести величины осевой и радиальных сил;

•	через вектор сил.

Чтобы задать нагрузку через проекции, нажмите кнопку с черным треугольником, расположенную в правой верхней части окна. Из раскрывшегося списка выберите строку Задать через проекции.

	В левой верхней части окна показана схема приложения сил.  Определите торец ступени, относительно которого будет определена точка приложения сил – выберите один из вариантов в группе Базовый торец.  Задайте расстояние L от базового торца до точки приложения сил. Это можно сделать разными способами.   1. При помощи клавиатуры. При этом вы сможете использовать калькулятор.   2. Взять значение с чертежа.    Щелкните правой клавишей мыши в поле  Расстояние от базового торца. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку приложения сил.  Задайте величины осевой и радиальных нагрузок P1, P2, P3. При этом вы можете пользоваться калькулятором.   Задайте положение радиальной силы P2 в пространстве – введите угол α.

Задайте положение радиальной силы P3 в пространстве – введите угол β.

При вводе величин углов вы можете использовать кнопки-счетчики [image], которые помогут вам увеличивать или уменьшать значение параметра на 1.

Чтобы, не закрывая окно ввода параметров, увидеть условное обозначение приложенной нагрузки на проектируемой модели, нажмите кнопку Применить.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

_______________

Смотрите также:

Вектор сил;

Распределенная нагрузка;

Изгибающий момент;

Крутящий момент;

Крутящий момент от зубчатой передачи.


   Вектор сил

Чтобы приложить к активной ступени вала вектор сил, щелкните левой клавишей мыши по кнопке Приложение нагрузки.

  Кнопка Приложение нагрузки.

В развернувшемся меню выберите команду Радиальные и осевые силы. На экране появится окно, в котором можно задать прикладываемые силы. Это можно сделать:

•	через проекции – ввести величины осевой и радиальных сил;

•	через вектор сил.

Чтобы задать нагрузку через вектор сил, нажмите кнопку с черным треугольником, расположенную в правой верхней части окна. Из раскрывшегося списка выберите строку Задать через вектор.

	В левой верхней части окна показана схема приложения сил.   Определите торец ступени, относительно которого будет определена точка приложения вектора сил – выберите один из вариантов в группе Базовый торец.    Задайте расстояние L от базового торца до точки приложения вектора сил. Это можно сделать разными способами.    1. При помощи клавиатуры. При этом вы сможете использовать калькулятор.   2. Взять значение с чертежа.  Щелкните правой клавишей мыши в поле  Расстояние от базового торца. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку приложения вектора сил.    Задайте величину вектора сил. При этом вы можете пользоваться калькулятором.   Задайте углы α и δ, определяющие положение вектора сил в пространстве.
 При вводе величин углов вы можете использовать кнопки-счетчики [image], которые помогут вам увеличивать или уменьшать значение параметра на 1.

Чтобы, не закрывая окно ввода параметров, увидеть условное обозначение приложенной нагрузки на проектируемой модели, нажмите кнопку Применить.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также:

Радиальные и осевые силы;

Распределенная нагрузка;

Изгибающий момент;

Крутящий момент;

Крутящий момент от зубчатой передачи.


   Распределенная нагрузка

Чтобы приложить к активной ступени вала распределенную нагрузку, щелкните левой клавишей мыши по кнопке Приложение нагрузки.

  Кнопка Приложение нагрузки.

В развернувшемся меню выберите команду Распределенная нагрузка. На экране появится окно, в котором можно задать параметры нагрузки.

В левой части окна показана схема приложения распределенной нагрузки.

Определите торец ступени, относительно которого будет определена линия приложения силы – выберите один из вариантов в группе Базовый торец.

Задайте расстояние L от базового торца до линии приложения силы.

Укажите длину линии действия распределенной нагрузки (Lо).

Вы можете одновременно задать величины L и Lо. Для этого щелкните правой клавишей мыши в поле  Расстояние от базового торца или в поле Длина линии действия распределенной нагрузки. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем последовательно укажите на чертеже начальную и конечную точки линии действия распределенной нагрузки.

Введите значения удельной силы на левой (q1) и на правой (q2) границах линии действия нагрузки.

Укажите угол α, определяющий направление действия распределенной нагрузки относительно горизонтальной плоскости. При этом вы можете использовать кнопку-счетчик [image], которая поможет вам увеличивать или уменьшать значение параметра на 1.

При вводе параметров L, Lo, q1, q2 и α вы можете воспользоваться калькулятором.

Чтобы, не закрывая окно ввода параметров, увидеть условное обозначение приложенной нагрузки на проектируемой модели, нажмите кнопку Применить.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также:

Радиальные и осевые силы;

Вектор сил;

Изгибающий момент;

Крутящий момент;

Крутящий момент от зубчатой передачи.


   Изгибающий момент

Чтобы приложить к активной ступени вала изгибающий момент, щелкните левой клавишей мыши по кнопке Приложение нагрузки.

  Кнопка Приложение нагрузки.

В развернувшемся меню выберите команду Изгибающий момент. На экране появится окно, в котором можно задать параметры момента.

	В левой верхней части окна показана схема приложения момента. Задайте величину изгибающего момента Миз. При этом вы можете воспользоваться калькулятором. Определите торец ступени, относительно которого будет определено расстояние до плоскости действия момента – выберите один из вариантов в группе Базовый торец.    Задайте расстояние L от базового торца до сечения, в котором условно приложен изгибающий  момент. Это можно сделать разными способами. 1. При помощи клавиатуры. При этом вы сможете использовать калькулятор.   2. Взять значение с чертежа.  Щелкните правой клавишей мыши в поле  Расстояние от базового торца. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа.

Затем укажите на чертеже точку, через которую проходит сечение, в котором условно приложен изгибающий момент.

Задайте угол наклона плоскости, в которой действует момент, относительно горизонтальной плоскости – введите угол α.

При вводе величины угла вы можете использовать кнопку-счетчик [image], которая поможет вам увеличивать или уменьшать значение параметра на 1.

Чтобы, не закрывая окно ввода параметров, увидеть условное обозначение приложенной нагрузки на проектируемой модели, нажмите кнопку Применить.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также:

Радиальные и осевые силы;

Вектор сил;

Распределенная нагрузка;

Крутящий момент;

Крутящий момент от зубчатой передачи.


   Крутящий момент

Чтобы приложить к активной цилиндрической ступени вала крутящий момент, щелкните левой клавишей мыши по кнопке Приложение нагрузки.

  Кнопка Приложение нагрузки.

В развернувшемся меню выберите команду Крутящий момент. На экране появится окно, в котором можно задать параметры момента. (Если вы задаете крутящий момент для элемента зубчатых передач, то окно ввода параметров будет выглядеть иначе).

В левой верхней части окна показана схема приложения момента.

	Задайте величину крутящего момента Мкр. При этом вы можете пользоваться калькулятором. Определите торец ступени, относительно которого будет определено место приложения момента – выберите один из вариантов в группе Базовый торец.    Задайте расстояние L от базового торца до сечения, в котором условно приложен крутящий момент. Это можно сделать разными способами.   1. При помощи клавиатуры. При этом вы сможете использовать калькулятор.   2. Взять значение с чертежа.  Щелкните правой клавишей мыши в поле  Расстояние от базового торца. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, через которую проходит сечение, в котором условно приложен крутящий момент.

Чтобы, не закрывая окно ввода параметров, увидеть условное обозначение приложенной нагрузки на проектируемой модели, нажмите кнопку Применить.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также:

Радиальные и осевые силы;

Вектор сил;

Распределенная нагрузка;

Изгибающий момент;

Крутящий момент от зубчатой передачи.


   Крутящий момент от зубчатой передачи

Чтобы приложить к активной ступени вала Шестерня крутящий момент, возникший при взаимодействии элементов зубчатой передачи, щелкните левой клавишей мыши по кнопке Приложение нагрузки.

  Кнопка Приложение нагрузки.

В развернувшемся меню выберите команду Крутящий момент. На экране появится окно, в котором можно задать параметры момента.

В левой части окна показана схема приложения момента.

По умолчанию значения параметров Величина крутящего момента и Расстояние от базового торца берутся из расчета передачи на прочность. Вы можете при необходимости вручную изменить значение параметра Расстояние от базового торца.

В верхней части окна нажмите кнопку с черным треугольником и выберите из открывшегося списка Вариант действия крутящего момента:

•	с текущей ступени до правого конца вала;

•	с указанной точки до правого конца;

•	на весь вал.

Определите торец ступени, относительно которого будет определена точка приложения момента – выберите один из вариантов в группе Базовый торец.

Задайте расстояние L от базового торца до сечения, в котором условно приложен крутящий момент. Это можно сделать разными способами.

1. При помощи клавиатуры. При этом вы сможете использовать калькулятор.

2. Взять значение с чертежа.

Щелкните правой клавишей мыши в поле  Расстояние от базового торца. Из открывшегося контекстного меню вызовите команду Снять с чертежа. Затем укажите на чертеже точку, через которую проходит сечение, в котором условно приложен крутящий момент.

Введите дополнительные параметры для расчета:

•	направление вращения шестерни;

•	угол контакта зубчатых колес.

Чтобы, не закрывая окно ввода параметров, увидеть условное обозначение приложенной нагрузки на проектируемой модели, нажмите кнопку Применить.

После ввода параметров нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также:

Радиальные и осевые силы;

Вектор сил;

Распределенная нагрузка;

Изгибающий момент;

Крутящий момент.


   Расчеты механических передач

Модуль расчетов механических передач включает в себя комплекс программ КОМПАС-GEARS (геометрические и прочностные расчеты цилиндрических и конических зубчатых, цепных, червячных и ременных передач).

Для начала расчета укажите тип расчета и нажмите кнопку Выполнить.

Полную информацию обо всех типах расчетов вы получите в разделах:

Шестерня цилиндрической зубчатой передачи;

Шестерня конической передачи с круговыми зубьями;

Шестерня конической передачи с прямыми зубьями;

Червяк цилиндрической червячной передачи;

Червячное колесо цилиндрической червячной передачи;

Звездочка цепной передачи с роликовой цепью;

Шкив клиноременной передачи;

Шкив зубчато-ременной передачи.


В процессе построения значение диаметра можно задать с чертежа.

Для этого нужно подвести курсор к области ввода значения диаметра

и щелкнуть правой клавишей мыши. В появившемся меню левой кнопкой

выбрать команду [image]. Затем указать на чертеже

максимально удаленную от оси построения вала точку, принадлежащую

измеряемому диаметру.


Для ускорения процесса построения симметричных кольцевых пазов

с обеих сторон вала можно изменить значения диаметров D1, D2,

ширины B или радиусов R1, R2 кольцевых пазов с правой стороны

следующим способом: подвести курсор к области ввода значения и

щелкнуть правой клавишей мыши. В появившемся меню  выбрать

строку Так же, как слева (Так же, как справа).


Для ускорения процесса построения симметричных кольцевых

пазов с обеих сторон вала можно изменить значения диаметров

D1, D2, ширины B или радиусов R1, R2 кольцевых пазов с правой

стороны следующим способом: подвести курсор к области ввода

значения и щелкнуть правой клавишей мыши. В появившемся меню

выбрать строку Все размеры, как слева (Все размеры, как справа).


Локальная система координат (ЛСК) – система координат с

произвольной начальной точкой, назначенная пользователем в

текущем виде листа чертежа. При установке какой-либо локальной

системы координат в качестве текущей, значения координат и

углов будут измеряться относительно этой ЛСК.


Макроэлемент – это объект, состоящий из нескольких простых

объектов. Макроэлемент воспринимается системой (выделяется,

перемещается, удаляется) как единое целое. Ни один из входящих

в макроэлемент простых объектов нельзя редактировать или

удалять отдельно, а если такие действия необходимы, то сначала

нужно разрушить макроэлемент.


Фантом – изображение, временно появляющееся на экране при

выполнении какой-либо операции и показывающее текущее состояние

создаваемых или редактируемых объектов. При изменении положения

курсора фантом динамически перестраивается, показывая новое

состояние вводимого элемента.


   Кнопка Перестроить.

Нажмите эту кнопку, чтобы, не выходя из текущего режима работы, увидеть результаты изменений, которые внесены в элемент.


   Кнопка Обновить изображение.

В процессе работы с системой на экране могут остаться вспомогательные линии, так называемый «мусор». Для его удаления с экрана нажмите кнопку Обновить изображение. Изображение в активном окне обновится без изменения масштаба.


   Кнопка Фантомное построение.

Нажмите эту кнопку, чтобы ввести параметры ступени фантомно-динамическим способом. При этом основные параметры построения отображаются в уменьшенном окне. После завершения фантомного построения можно отредактировать введенные значения.

Значения диаметра и длины при  фантомном построении ступени могут автоматически округляться (Смотрите также Общие настройки).

Чтобы прервать работу команды, нажмите клавишу <Esc> или кнопку Стоп на панели специального управления КОМПАС-ГРАФИК.

   Кнопка Стоп.


Вызов калькулятора  осуществляется:   а) двойным  щелчком мыши в поле ввода параметра ступени или дополнительного элемента;   б) нажатием  клавиш <Shift>+<Ctrl>+<C>. Чтобы получить результат, нажмите клавишу <=> или <Enter>.		При работе с калькулятором вы можете использовать следующие знаки и функции: • «+»           сложить • «-»            вычесть • «/»            разделить • «*»            умножить • ()               скобки • Sqrt()         квадратный корень • ^                возведение в степень • CosD()       косинус, аргумент в градусах • SinD()        синус, аргумент в градусах • TgD()         тангенс, аргумент в градусах • ArcTgD()    арктангенс, значение в градусах


Модуль расчета шлицевого соединения предназначен для выполнения проверочного расчета на прочность и износостойкость шлицев, которые являются конструктивным элементом модели, построенной при помощи системы КОМПАС-SHAFT 2D V6. Расчету подлежат только шлицы, передающие крутящий момент от элемента механической передачи.

ПРИМЕЧАНИЕ.	При расчете шлицев берется нагрузка от зубчатого колеса с внешними зубьями, расположенного ближе к правому краю модели КОМПАС-SHAFT 2D V6.


Нажмите кнопку Сохранить отчет. В стандартном диалоге Windows введите название  файла и укажите, где он будет храниться. Нажмите кнопку Сохранить.


Нажмите кнопку Открыть отчет. В стандартном диалоге Windows укажите месторасположение файла с отчетом. Нажмите кнопку Открыть.


Нажмите кнопку Печать, чтобы вывести отчет на принтер. Откроется окно, в котором вы сможете установить параметры печати.