Оглавление

Назначение библиотеки

Диалог параметров чтения PDF


Библиотека поддержки PDF

Данная библиотека предназначена для чтения файлов формата PDF (P-CAD 4.5 P-CAD 2000) в системе КОМПАС-ГРАФИК.

Файлы формата PDF могут содержать любую графическую информацию, полученную пакетом P-CAD или другими САПР, поддерживающими формат PDF.

Данные, полученные из системы P-CAD, можно использовать в КОМПАС-ГРАФИК для оформления чертежей электрических принципиальных схем, печатных плат (ПП), посадочных мест элементов ПП, сборочных чертежей модулей на базе ПП.

Библиотека также будет полезна для перевода в КОМПАС-ГРАФИК баз библиотечных элементов (условных графических обозначений и корпусов компонентов), созданных в системе P-CAD.


Диалог параметров чтения PDF

В этом диалоге устанавливаются параметры импорта файлов формата PDF.

Опции диалога

Вкладка Файлы

Исходный файл

В этом поле отображается имя импортируемого файла.

Читать в файл

Выберите эту группу параметров, если хотите, чтобы объекты импортируемого файла PDF были записаны в новый файл фрагмента КОМПАС.

Имя файла

По умолчанию предлагается имя файла для записи, образованное из имени исходного файла с добавлением расширения *.frw. Для выбора уже существующего файла используйте кнопку Выбрать файл.

Отображать на экране

Включите эту опцию, если хотите, чтобы импортируемые объекты отображались на экране во время чтения.

Читать в текущий вид

Выберите эту группу параметров, если хотите, чтобы объекты импортируемого фрагмента были прочитаны в текущий вид чертежа (или в текущий фрагмент).

Вкладка Слои

Выберите из списка слои, которые необходимо обработать.

Все слои

Включите эту опцию, если хотите обрабатывать все слои.

Удалять пустые слои

Включите эту опцию, если хотите удалить пустые слои.

Вкладка Свойства

Масштаб

Выберите из списка или введите значение коэффициента масштабирования графических объектов. Эта настройка обычно требуется для преодоления ограничения КОМПАС-ГРАФИК на максимальную длину объектов при импорте изображений крупных объектов, выполненных в натуральную величину.

Конвертировать текст из OEM в ANSI

Включите эту опцию, если при импорте необходимо выполнить такое преобразование текстов.

Формировать таблицу контактных площадок

Включите эту опцию для формирования таблицы контактных площадок.

Не поворачивать PAD_STACK

При включении этой опции, контактные площадки не будут поворачиваться вместе с элементами.

    После завершения настройки параметров нажмите кнопку Начать чтение. Для выхода из диалога без чтения файла нажмите кнопку Отмена.

_______________

Смотрите также

Библиотека поддержки PDF


PDF
PDF - формат обмена данными P-CAD (P-CAD DATABASE INTERCHANGE FORMAT)

Файлы формата PDF получают путем преобразования любых графических файлов системы P-CAD 4.5 штатной программой PDIFOUT.EXE системы PCAD 4.5 , или импортировать  графические файлы в формат PDF в системе PCAD-2000.