Общие данные проекта

В этом диалоге требуется ввести данные, относящиеся к проекту металлоконструкции в целом. Они влияют на расположение и оформление документов проекта.

Опции диалога

Обозначение проекта

Введите в это поле обозначение, присвоенное разрабатываемой металлоконструкции. Оно будет использоваться при автоматическом формировании документации.

Обозначение болтов

Выберите вариант обозначения болтов – по ГОСТ 7798-70 или по ОСТ 34-13-021-77, включив соответствующую опцию. Указанный вариант обозначения будет применяться во всех документах данного проекта.

Рабочая папка

В этом поле отображается название папки (каталога на диске компьютера), в которой будут храниться файлы документов данного проекта. Для указания другой папки нажмите кнопку Выбрать и в появившемся диалоге выберите нужный каталог.

Комментарий

Введите в это поле комментарий к проекту (например, укажите название конструкции – "Опора 45Т").

После задания общих данных проекта нажмите кнопку OK для сохранения их библиотекой.

Для выхода из диалога без изменения данных нажмите кнопку Отмена.


Параметры решетки

В этом диалоге Вы можете изменить размеры оснований опоры, а также удалить сегмент схемы или перейти к редактированию параметров сегмента.

Опции диалога

Верхнее основание
Введите в это поле длину верхнего основания трапециедальной схемы, которую должна быть построена в полуавтоматическом режиме. Эту длину будет иметь верхнее основание верхнего сегмента схемы.
Нижнее основание
Введите в это поле длину нижнего основания схемы. Эту длину будет иметь нижнее основание нижнего сегмента схемы.
Длина остальных оснований сегментов схемы будет рассчитана автоматически.

Перечень сегментов

В этом списке показаны сформированные к настоящему моменту сегменты схемы (нумерация сегментов производится снизу вверх). Если Вы еще не строили сегменты, список пуст.

Вы можете отредактировать параметры любого сегмента. Для этого выделите его в списке и нажмите кнопку Редактировать. После ввода новых параметров нажмите кнопку OK диалога задания параметров сегмента.

Вы можете удалить любой сегмент. Для этого выделите его в списке и нажмите кнопку Удалить.

Для того чтобы визуально оценить правильность ввода параметров, нажмите кнопку Применить диалога. Изображение схемы в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными параметрами. Если это изображение Вас устраивает, нажмите кнопку OK для подтверждения редактирования параметров. Если какие-либо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и подтвердите редактирование параметров.

Для выхода из диалога без изменения параметров схемы нажмите кнопку Отмена.


Параметры сегмента A

Сегмент А представляет собой стороны равнобокой трапеции.

Опции диалога

В поле Длина по направляющей введите длину стороны сегмента.

Размер оснований сегмента (трапеции) будет определен автоматически в зависимости от указанных параметров решетки – размеров верхнего и нижнего основания.

После задания параметра сегмента нажмите кнопку OK для включения этого сегмента в схему конструкции.

Для выхода из диалога без создания сегмента нажмите кнопку Отмена.


Параметры сегмента B

Сегмент B представляет собой равнобокую трапецию с раскосом, соединяющим концы одной боковой стороны с точкой на другой боковой стороне.

Опции диалога

Длина по направляющей

Введите в это поле длину боковой стороны сегмента (трапеции).

Верхняя горизонталь, Нижняя горизонталь

Включите эти опции, если на схеме должны быть отрисованы соответствующие элементы конструкции. Выключите любую опцию (или обе опции), если соответствующий элемент отрисовывать не требуется.

Параметры раскоса

Эта группа опций управляет положением и размером раскоса.

Вы можете управлять положением раскоса (справа или слева). Для этого измените состояние опции Раскос слева (включите или выключите ее).

В поле Расстояние до раскоса введите расстояние от нижнего основания сегмента до вершины раскоса (см. верхний рисунок на этой странице).

Размер оснований сегмента (трапеции) будет определен автоматически в зависимости от указанных параметров решетки – размеров верхнего и нижнего основания.

После задания параметров сегмента нажмите кнопку OK для включения этого сегмента в схему конструкции.

Для выхода из диалога без создания сегмента нажмите кнопку Отмена.


Параметры сегмента C

Сегмент C представляет собой равнобокую трапецию с направленной вниз косынкой, построенной на концах верхнего основания.

Опции диалога

Длина по направляющей

Введите в это поле длину боковой стороны сегмента (трапеции).

Верхняя горизонталь, Нижняя горизонталь

Включите эти опции, если на схеме должны быть отрисованы соответствующие элементы конструкции. Выключите любую опцию (или обе опции), если соответствующий элемент отрисовывать не требуется.

Параметры косынки

Эта группа опций управляет размером косынки.

Вы можете построить косынку, вершина которой лежит на нижнем основании сегмента. Для этого включите опцию До нижней горизонтали.

Если косынка строится не до нижнего основания, то в поле Высота косынки требуется ввести расстояние от верхнего основания сегмента до вершины косынки (см. верхний рисунок на этой странице).

Размер оснований сегмента (трапеции) будет определен автоматически в зависимости от указанных параметров решетки – размеров верхнего и нижнего основания.

После задания параметров сегмента нажмите кнопку OK для включения этого сегмента в схему конструкции.

Для выхода из диалога без создания сегмента нажмите кнопку Отмена.


Параметры сегмента D

Сегмент D представляет собой равнобокую трапецию без нижнего основания, концы боковых сторон которой соединены с серединой верхнего основания. Стороны получившихся треугольных опор могут быть соединены шпренгелями.

Опции диалога

Длина по направляющей

Введите в это поле длину боковой стороны сегмента (трапеции).

Верхняя горизонталь

Включите эту опцию, если на схеме должно быть отрисовано верхнее основание сегмента. Выключите эту опцию, если верхнее основание отрисовывать не требуется.

Количество шпренгелей

Введите в это поле количество шпренгелей, соединяющих риски сегмента. Если шпренгели не нужны, введите 0. На рисунке показаны схемы сегмента D с количеством шпренгелей 0, 1 и 2.

Равномерное расположение, Ручное задание

Эти опции управляют способом задания расстояния (пролета) между шпренгелями.

Включите опцию Равномерное расположение, если требуется, чтобы все пролеты (расстояния между шпренгелями и между шпренгелями и основаниями) были одинаковыми.

Включите опцию Ручное задание, если требуется задать разные расстояния между шпренгелями и между шпренгелями и основаниями. Если эта опция включена, становятся доступными опции задания длин пролетов.

Для задания длины пролета укажите его номер в списке Пролет и введите нужное расстояние в поле Длина пролета. Если пролетов несколько, задайте длину для каждого из них (см. верхний рисунок на этой странице). Нумерация пролетов ведется снизу.

Размер оснований сегмента будет определен автоматически в зависимости от указанных параметров решетки – размеров верхнего и нижнего основания.

После задания параметров сегмента нажмите кнопку OK для включения этого сегмента в схему конструкции.

Для выхода из диалога без создания сегмента нажмите кнопку Отмена.


Параметры сегмента E

Топология сегмента E представлена на рисунке.

Опции диалога

Длина по направляющей

Введите в это поле длину боковой стороны сегмента (трапеции).

Верхняя горизонталь, Средняя горизонталь, Нижняя горизонталь

Включите эти опции, если на схеме должны быть отрисованы соответствующие элементы конструкции. Выключите любую опцию (или все опции), если соответствующий элемент отрисовывать не требуется.

Ниже средней полки, Выше средней полки

Опции, расположенные на этих вкладках, управляют параметрами шпренгелей, расположенных под и над средней горизонталью сегмента. Задайте параметры шпренгелей под средней горизонталью на вкладке Ниже средней полки, а параметры шпренгелей над средней горизонталью – на вкладке Выше средней полки. Опции вкладок одинаковы.

Количество шпренгелей

Введите в это поле количество шпренгелей над или под средней горизонталью. Если шпренгели не нужны, введите 0.

Равномерное расположение, Ручное задание

Эти опции управляют способом задания расстояния (пролета) между шпренгелями.

Включите опцию Равномерное расположение, если требуется, чтобы все пролеты (расстояния между шпренгелями и между шпренгелями и основаниями) были одинаковыми.

Включите опцию Ручное задание, если требуется задать разные расстояния между шпренгелями и между шпренгелями и основаниями. Если эта опция включена, становятся доступными опции задания длин пролетов.

Для задания длины пролета укажите его номер в списке Пролет и введите нужное расстояние в поле Длина пролета. Если пролетов несколько, задайте длину для каждого из них (см. верхний рисунок на этой странице). Нумерация пролетов ведется снизу.

Размер оснований сегмента (трапеции) будет определен автоматически в зависимости от указанных параметров решетки – размеров верхнего и нижнего основания.

После задания параметров сегмента нажмите кнопку OK для включения этого сегмента в схему конструкции.

Для выхода из диалога без создания сегмента нажмите кнопку Отмена.


Параметры профиля

Опции вкладки

Сортамент

В этом поле показано название сортамента, который применяется для изготовления профиля.

Номер

В этом поле показан номер (типоразмер) сортамента, который применяется для изготовления профиля.

Для того чтобы изменить сортамент и/или типоразмер, нажмите кнопку Выбрать и укажите в появившемся диалоге нужные параметры профиля.

Марка материала

Выберите из списка марку материала, из которого должен быть изготовлен профиль.

Параметры отрисовки

Эта группа опций служит для управления ориентацией профиля.

Вы можете изменить расположение полки или стенки профиля, направленной на (или от) наблюдателя, относительно риски. Для этого измените состояние опции Сверху (включите или выключите ее).

Вы можете управлять направлением полки, перпендикулярной плоскости изображения – на наблюдателя или от наблюдателя. Для этого измените состояние опции Невидимая (включите или выключите ее). Включенная опция означает, что полка профиля направлена от наблюдателя и изображается пунктиром. Выключенная опция означает, что полка профиля направлена на наблюдателя и изображается сплошной линией.

При отрисовке неравнополочного уголка Вы можете указывать, какая полка лежит в плоскости чертежа. Если в плоскости чертежа лежит короткая полка, включите опцию Короткая полка. Если в плоскости чертежа лежит длинная полка, выключите опцию Короткая полка.

При отрисовке швеллера или двутавра Вы можете выбирать способ его отображения. Для того чтобы получить изображение вида профиля сверху, включите опцию Вид сверху. Для того чтобы получить изображение вида профиля сбоку, выключите опцию Вид сверху.

Проекция в чертеже

Выберите из этого списка название проекции, в которой должен быть изображен данный профиль на автоматически формируемом чертеже детали.

Если будет выбран вариант Игнорировать, то данное изображение профиля не будет участвовать в формировании рабочего чертежа детали.

Если в документе есть два изображения одного и того же профиля (например, в разных проекциях), Вы можете включить для каждого из них создание отдельной проекции в чертеже детали. В этом случае в чертеже детали будет две проекции.

Если в документе есть несколько изображений одного и того же профиля, Вы можете включить создание отдельной проекции для одних изображений и выключить – для других. При этом необходимо задавать разные проекции для отдельных изображений одного и того же профиля (например, для одного изображения – Главный вид, для другого – Вид сверху).

Масштаб

Эта кнопка вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига изображения в окне документа.

Для того чтобы визуально оценить правильность ввода параметров, нажмите кнопку Применить диалога. Изображение профиля в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными параметрами. Если это изображение Вас устраивает, нажмите кнопку Создать для подтверждения построения профиля. Если какие-либо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и подтвердите создание профиля.

Для получения справки о другой вкладке диалога параметров вызовите Справочную систему из этой вкладки или щелкните курсором по ее изображению на рисунке.


Параметры разметки

Опции вкладки

Риска

Значение в этом поле управляет положением профиля относительно риски. Введите в поле расстояние (в миллиметрах) от риски до стороны профиля. Если выбранный профиль – уголок, расстояние откладывается от риски до  внешней стороны направленной на наблюдателя полки.

Дополнительные риски

Эта группа опций позволяет построить на изображении профиля дополнительные риски, которые впоследствии можно будет использовать при формировании узлов (соединений профилей).
Для создания новой риски введите в поле Риска расстояние (в миллиметрах) от этой риски до стороны профиля и нажмите кнопку Добавить. Указанное расстояние появится в списке дополнительных рисок. Для отмены построения добавленной риски выделите ее в списке и нажмите кнопку Удалить.

Торец 1, Торец 2

Опции этих вкладок позволяют задать параметры скосов и вырубов на торцах профиля.
Рядом с изображением риски в окне графического документа показаны цифры 1 и 2.
Параметры, заданные на вкладке Торец 1, будут использованы при отрисовке торца, рядом с которым стоит цифра 1; параметры, заданные на вкладке Торец 2, будут использованы при отрисовке торца, рядом с которым стоит цифра 2.
В группах опций Выруб и Скос задайте катеты вырубов и скосов торцев профиля.
Катет, длина которого введена в поле L1, откладывается вдоль риски; катет, длина которого введена в поле L2, откладывается поперек риски.
При задании параметров выруба катет L2 может быть равен нулю.
Если выруб или скос на торце не нужен, введите нулевые значения в поля L1 и L2.

Масштаб

Эта кнопка вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига изображения в окне документа.

Для того чтобы визуально оценить правильность ввода параметров, нажмите кнопку Применить диалога. Изображение профиля в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными параметрами. Если это изображение Вас устраивает, нажмите кнопку Создать для подтверждения построения профиля. Если какие-либо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и подтвердите создание профиля.

Для получения справки о другой вкладке диалога параметров вызовите Справочную систему из этой вкладки или щелкните курсором по ее изображению на рисунке.


Параметры детали

Опции вкладки

Обозначение

Введите в это поле обозначение профиля. Оно будет использоваться при формировании спецификации конструкции и рабочего чертежа соответствующей детали.

Наименование

Введите в это поле наименование детали-профиля. Оно будет использоваться при формировании спецификации конструкции и рабочего чертежа детали.

Маркировка

Введите в это поле маркировку, которая должна появиться рядом с изображением профиля в текущем документе. Вводите разную маркировку для разных деталей и одинаковую маркировку для одинаковых деталей.

Количество

Введите в это поле количество создаваемых в данный момент профилей в конструкции.

Это количество будет учитываться при формировании спецификации на конструкцию.

Если создается единственное или первое изображение данного профиля, укажите количество 1.

Если создается профиль, изображение которого уже существует в документе (например, в другой проекции) и для существующего изображения уже указано количество, введите количество 0. В этом случае один и тот же профиль не будет подсчитываться дважды при формировании спецификации (несмотря на то, что он дважды изображен в документе).

Если создается профиль, точно такой же, как профили, изображение которых отсутствует на чертеже (например, на изображении симметричной конструкции один профиль закрывает другой такой же), введите общее количество одинаковых профилей в конструкции (например, 2). В этом случае при формировании спецификации будут подсчитаны и те профили, изображения которых нет в документе.

Расчетная нагрузка

Введите в это поле расчетную нагрузку (в тоннах), приходящуюся на данную деталь.

Коэффициент режима работы

Введите в это поле условный коэффициент режима работы детали.

Расчетная нагрузка и коэффициент режима будут использованы для проверочного расчета конструкции на прочность. В этом расчете будут также учтены параметры сечения профиля, свойства материала и максимальная длина пролета профиля. Если не требуется производить проверочный расчет, расчетную нагрузку и коэффициент можно не вводить.

Масштаб

Эта кнопка вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига изображения в окне документа.

Для того чтобы визуально оценить правильность ввода параметров, нажмите кнопку Применить диалога. Изображение профиля в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными параметрами. Если это изображение Вас устраивает, нажмите кнопку Создать для подтверждения построения профиля. Если какие-либо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и подтвердите создание профиля.

Для получения справки о другой вкладке диалога параметров вызовите Справочную систему из этой вкладки или щелкните курсором по ее изображению на рисунке.


Выбор профиля

В этом диалоге Вы можете выбрать сортамент и типоразмер профиля.

Опции диалога

Сортамент

В этом списке перечислены названия сортаментов, изображение которых может построить библиотека. Выберите нужный сортамент, установив выделение на его названии. На слайде появится схематическое изображение профиля указанного сортамента.

Критерии выбора

Эта группа полей служит для облегчения выбора типоразмера профиля. Названия полей в ней соответствуют основным параметрам выбранного сортамента. Например, если выбран уголок, то критериями выбора типоразмера будут длины полок и толщина уголка, если выбран швеллер - высота и ширина швеллера.

Введите в поля значения параметров, которым должен отвечать искомый профиль. Если значение какого-либо параметра не является критерием для выбора типоразмера, оставьте соответствующее поле пустым.

После ввода параметров в списке типоразмеров в нижней части диалога появляются типоразмеры выбранного сортамента, удовлетворяющие указанным критериям.

Если требуется увидеть все стандартные типоразмеры выбранного сортамента, нажмите кнопку Показать все (после этого критерии выбора будут аннулированы).

Типоразмер профиля

В этом списке перечислены типоразмеры выбранного сортамента, имеющие указанные в качестве критериев выбора параметры. Если была нажата кнопка Показать все (т.е. критерии выбора отсутствуют), то в списке показаны все типоразмеры, предусмотренные стандартом для выбранного сортамента. Выберите нужный типоразмер, установив выделение на его обозначении.

Для подтверждения выбора профиля нажмите кнопку Выбрать. Диалог закроется, а название выбранного сортамента и его типоразмер отобразятся в соответствующих полях диалога параметров профиля.

Для закрытия диалога без изменения профиля нажмите кнопку Отмена.


Простое соединение

Опции диалога

Обозначение узла

Введите в это поле обозначение создаваемого узла. Вводите разные обозначения для разных узлов. По умолчанию система предлагает автоматически сформированный номер, который на единицу больше, чем наибольший использованный номер узла данного типа. Например, если в конструкции есть простые соединения с номерами 1, 2 и 4, по умолчанию будет предложен номер 5.

Диаметр болта

Выберите из списка номинальный диаметр болта, соединяющего профили.

Размер обреза 2
Введите в это поле расстояние от центра крепежного отверстия до торца второго профиля. Расстояние выражается в относительных единицах – диаметрах болтов. Например, если в соединении используется болт М20, и задан размер обреза 1,8, то абсолютное значение размера обреза будет (20 *1,8) = 36 мм.
Размер обреза 3
Введите в это поле расстояние от центра крепежного отверстия до торца третьего профиля. Принцип задания размера – такой же, как для второго профиля.

Для различения профилей при создании простого соединения на их изображении в документе возникают фантомы номеров (1, 2 и 3). Если в соединении участвуют два профиля, то фантом номера 3 отсутствует, а поле для задания размера обреза 3 недоступно.

Количество болтов

В простом соединении участвует один болт, и по умолчанию в этом поле установлено значение 1.

Если в документе изображен один из нескольких одинаковых узлов, укажите количество всех болтов, участвующих в одинаковых соединениях. Оно будет равно количеству одинаковых простых соединений. Например, изображение простого соединения закрывает другое точно такое же соединение в схеме; в этом случае при вводе параметров видимого узла нужно указать количество болтов 2.

Указанное количество болтов учитывается при автоматическом формировании спецификации и ведомости метизов.

Вы можете изменить параметры профилей, участвующих в соединении (например, сформировать скос или выруб профиля, пересекающегося с другим профилем). Для этого выберите профиль в списке и нажмите кнопку Редактировать. В появившемся диалоге отредактируйте параметры профиля и нажмите кнопку Создать.

Для того чтобы визуально оценить правильность ввода параметров соединения, нажмите кнопку Применить диалога. Изображение соединения в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными параметрами. Если это изображение Вас устраивает, нажмите кнопку Создать для подтверждения построения простого соединения. Если какие-либо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и подтвердите создание узла.

Масштаб

Эта кнопка вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига изображения в окне документа.


Стыковое соединение.
Параметры узла

В этой вкладке можно установить общие параметры стыкового соединения.

Опции вкладки

Обозначение узла

Введите в это поле обозначение создаваемого стыкового узла. Вводите разные обозначения для разных узлов. По умолчанию система предлагает автоматически сформированный номер, который на единицу больше, чем наибольший использованный номер узла данного типа. Например, если в конструкции есть стыковые соединения с номерами 1, 2 и 4, по умолчанию будет предложен номер 5.

Зазор в стыке

Введите в это поле расстояние между торцами соединяемых профилей.

Размер обреза

Введите в это поле расстояние от центра последнего крепежного отверстия до торца профиля или края стыковой накладки (пластины или уголка). Расстояние выражается в относительных единицах – диаметрах болтов. Например, если в соединении используются болты М20, и задан размер обреза 1,8, то абсолютное значение размера обреза будет (20 *1,8) = 36 мм.

Количество отверстий

Выберите из списка количество крепежных отверстий на видимой части стыкового соединения. Это количество всегда четно, т.к. по обе стороны от стыка располагается одинаковое количество отверстий.

Количество болтов

Выберите из списка количество болтов, участвующих в соединении. Если соединяются швеллеры или двутавры, то на изображении узла видны все крепежные отверстия, и количество болтов в соединении равно количеству видимых крепежных отверстий. Если соединяются уголки, то на изображении узла видна половина крепежных отверстий (другая половина, расположенная на полке, направленной к наблюдателю, не видна), и количество болтов в соединении равно удвоенному количеству видимых крепежных отверстий.

Если в документе изображен один из нескольких одинаковых узлов, укажите количество всех болтов, участвующих в одинаковых соединениях. Оно будет кратно количеству болтов в одном соединении. Например, изображение стыка, в котором используется 8 болтов, закрывает другой точно такой же стык в схеме; в этом случае при вводе параметров видимого узла нужно указать количество болтов 16.

Указанное количество болтов учитывается при автоматическом формировании спецификации и ведомости метизов.

Диаметр болтов

Выберите из списка номинальный диаметр болтов, скрепляющих стык.

Выберите один из вариантов размещения отверстий - в один ряд, в два ряда или в шахматном порядке, включив соответствующую опцию.

а1

Введите в это поле расстояние от стороны профиля до центра крепежного отверстия.

а2

Это поле доступно, если выбрано размещение отверстий в два ряда или в шахматном порядке. Введите в него расстояние между рядами отверстий.

Шаг

Введите в это поле расстояние между центрами отверстий вдоль риски.

Вы можете изменить параметры профилей, участвующих в соединении. Для этого выберите профиль в списке и нажмите кнопку Редактировать. В появившемся диалоге отредактируйте параметры профиля и нажмите кнопку Создать.

Помните, что в стыковом соединении могут участвовать только одинаково ориентированные профили, изготовленные из одинакового сортамента одного типоразмера. Поэтому, если Вы изменили параметры одного профиля, измените в соответствии с ними и параметры другого профиля.

Для того чтобы визуально оценить правильность ввода параметров, нажмите кнопку Применить диалога. Изображение стыка в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными параметрами. Если это изображение Вас устраивает, нажмите кнопку Создать для подтверждения построения стыкового соединения. Если какие-либо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и подтвердите создание узла.

Масштаб

Эта кнопка вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига изображения в окне документа.

Для получения справки о другой вкладке диалога параметров соединения вызовите Справочную систему из этой вкладки или щелкните курсором по ее изображению на рисунке.


Стыковое соединение.
Параметры стыкового уголка

Эта вкладка появляется в диалоге, если в стыковом соединении участвуют профили-уголки. В таком соединении наряду с пластинами используется стыковой уголок.

Опции вкладки

Обозначение

Введите в это поле суффикс обозначения детали-уголка. При формировании документации указанный суффикс будет добавлен к обозначению проекта, и в результате получится полное обозначение детали.

Например, если при работе над проектом ПТГ-500.338 ввести обозначение уголка 012, то в чертеже детали-уголка будет получено обозначение ПТГ-500.338.012.

Маркировка

Введите в это поле маркировку, которая должна появиться в документе рядом с изображением стыкового уголка.

Материал

Выберите материал, из которого должен быть изготовлен стыковой уголок.

Сортамент

В этом поле показано название сортамента, который применяется для изготовления стыкового уголка.

Номер

В этом поле показан номер (типоразмер) сортамента, который применяется для изготовления уголка.

Для того чтобы изменить сортамент и/или типоразмер, нажмите кнопку Выбрать и укажите в появившемся диалоге нужные параметры уголка.

Для того чтобы визуально оценить правильность ввода параметров, нажмите кнопку Применить диалога. Изображение стыка в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными параметрами. Если это изображение Вас устраивает, нажмите кнопку Создать для подтверждения построения стыкового соединения. Если какие-либо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и подтвердите создание узла.

Масштаб

Эта кнопка вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига изображения в окне документа.

Для получения справки о другой вкладке диалога параметров соединения вызовите Справочную систему из этой вкладки или щелкните курсором по ее изображению на рисунке.


Стыковое соединение.
Параметры пластины

В этой вкладке можно установить параметры пластины, используемой в стыковом соединении.

Опции вкладки

Обозначение

Введите в это поле суффикс обозначения детали-пластины. При формировании документации указанный суффикс будет добавлен к обозначению проекта, и в результате получится полное обозначение детали.

Например, если при работе над проектом ПТГ-500.338 ввести обозначение пластины 015, то в чертеже пластины будет получено обозначение ПТГ-500.338.015.

Маркировка

Введите в это поле маркировку, которая должна появиться в документе рядом с изображением пластины, скрепляющей стык.

Количество

Введите в это поле количество пластин, при помощи которых осуществляется соединение. Если соединяются уголки, то система автоматически подставляет в это поле количество 2 и не позволяет его редактировать.

Материал

Выберите материал, из которого должна быть изготовлена пластина.

Толщина

Введите в это поле толщину пластины.

Для того чтобы визуально оценить правильность ввода параметров, нажмите кнопку Применить диалога. Изображение стыка в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными параметрами. Если это изображение Вас устраивает, нажмите кнопку Создать для подтверждения построения стыкового соединения. Если какие-либо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и подтвердите создание узла.

Масштаб

Эта кнопка вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига изображения в окне документа.

Для получения справки о другой вкладке диалога параметров соединения вызовите Справочную систему из этой вкладки или щелкните курсором по ее изображению на рисунке.


Крестовое соединение

Опции диалога

Обозначение узла

Введите в это поле обозначение создаваемого крестового узла. Вводите разные обозначения для разных узлов. По умолчанию система предлагает автоматически сформированный номер, который на единицу больше, чем наибольший использованный номер узла данного типа. Например, если в конструкции есть крестовые соединения с номерами 1, 2 и 4, по умолчанию будет предложен номер 5.

Диаметр болта

Выберите из списка номинальный диаметр болта, соединяющего профили.

Размер обреза
Введите в это поле расстояние от центра крепежного отверстия до торца профиля, риска которого заканчивается в точке соединения. Расстояние выражается в относительных единицах – диаметрах болтов. Например, если в соединении используется болт М20, и задан размер обреза 1,8, то абсолютное значение размера обреза будет (20 *1,8) = 36 мм.
Если в соединении нет профилей, у которых конечная точка риски находится в центре крепежного отверстия, то это поле недоступно.

Количество болтов

В крестовом соединении участвует один болт, и по умолчанию в этом поле установлено значение 1.

Если в документе изображен один из нескольких одинаковых узлов, укажите количество всех болтов, участвующих в одинаковых соединениях. Оно будет равно количеству одинаковых крестовых соединений. Например, изображение крестового соединения закрывает другое точно такое же соединение в схеме; в этом случае при вводе параметров видимого узла нужно указать количество болтов 2.

Указанное количество болтов учитывается при автоматическом формировании спецификации и ведомости метизов.

Вы можете изменить параметры профилей, участвующих в соединении (например, сформировать скос профиля, который "упирается" в полку другого профиля). Для этого выберите профиль в списке и нажмите кнопку Редактировать. В появившемся диалоге отредактируйте параметры профиля и нажмите кнопку Создать.

Выруб
В этой группе опций Вы можете задать параметры вырубов в полках профилей, риски которых проходят через узел.
Выберите из списка профиль, в котором нужно сделать выруб. Для различения профилей при создании крестового соединения на их изображении в документе возникают фантомы номеров (1, 2, 3 и т.д.).
Размер обреза
Введите в это поле расстояние от стороны выруба до стороны профиля, который помещается в вырубе. Расстояние в этом поле задается в миллиметрах.

Для того чтобы визуально оценить правильность ввода параметров соединения, нажмите кнопку Применить диалога. Изображение соединения в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными параметрами. Если это изображение Вас устраивает, нажмите кнопку Создать для подтверждения построения крестового соединения. Если какие-либо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и подтвердите создание узла.

Масштаб

Эта кнопка вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига изображения в окне документа.


Фасонное соединение.
Параметры узла

В этой вкладке можно установить общие параметры соединения и параметры фасонной пластины.

Опции вкладки

Обозначение узла

Введите в это поле обозначение создаваемого фасонного узла. Вводите разные обозначения для разных узлов. По умолчанию система предлагает автоматически сформированный номер, который на единицу больше, чем наибольший использованный номер узла данного типа. Например, если в конструкции есть фасонные соединения с номерами 1, 2 и 4, по умолчанию будет предложен номер 5.

Если контур фасонной пластины был выбран неверно, нажмите кнопку Указать новый контур и укажите в окне документа объект-контур, который должен быть использован для формирования соединения.

Параметры пластины

Эта группа опций позволяет задать параметры фасонной пластины, которые будут использоваться при автоматическом формировании документации.

Обозначение

Введите в это поле суффикс обозначения детали-пластины. При формировании документации указанный суффикс будет добавлен к обозначению проекта, и в результате получится полное обозначение детали.

Например, если при работе над проектом ПТГ-500.338 ввести обозначение пластины 014, то в чертеже пластины будет получено обозначение ПТГ-500.338.014.

Маркировка

Введите в это поле маркировку, которая должна появиться в документе рядом с изображением фасонной пластины.

Толщина

Введите в это поле толщину пластины.

Материал

Выберите материал, из которого должна быть изготовлена пластина.

Для того чтобы визуально оценить правильность ввода параметров соединения, нажмите кнопку Применить диалога. Изображение соединения в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными параметрами. Если это изображение Вас устраивает, нажмите кнопку Создать для подтверждения построения фасонного соединения. Если какие-либо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и подтвердите создание узла.

Масштаб

Эта кнопка вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига изображения в окне документа.

Для получения справки о другой вкладке диалога параметров соединения вызовите Справочную систему из этой вкладки или щелкните курсором по ее изображению на рисунке.


Фасонное соединение.
Параметры профилей

В этой вкладке можно установить параметры всех профилей, участвующих в соединении. Для различения профилей при создании фасонного соединения на их изображении в документе возникают фантомы номеров (1, 2, 3 и т.д.).

Опции вкладки

Выберите из списка профиль, параметры которого требуется настроить.

Все остальные опции вкладки будут относиться к указанному профилю.

Смещение центра привязки отверстий

Это поле появляется в диалоге, если в качестве текущего выбран профиль, риска которого пересекает фасонную пластину (т.е. является серединной для данного узла).

Центром привязки крепежных отверстий в данном профиле считается точка посередине между центрами первого и последнего отверстий. Если отверстие одно, то центром привязки считается его центр.
Введите в поле Смещение центра привязки расстояние между центром привязки и центром узла (точкой на риске профиля, которая была указана при простановке узла)
Это расстояние может быть отложено в любую сторону вдоль риски профиля. Для изменения направления отсчета смещения вводите положительное или отрицательное значение расстояния (например, 20 или -20).

Расстояние до торца профиля
Это поле появляется в диалоге, если в качестве текущего выбран профиль, риска которого заканчивается на фасонной пластине (т.е. является концевой для данного узла).
Введите в поле Расстояние до торца расстояние между центром узла (точкой, которая была указана при простановке узла) и торцем данного профиля.

Обратное направление

По умолчанию эта опция выключена и профиль удлиняется на указанную в поле Расстояние до торца величину. Если требуется укоротить профиль, включите опцию Обратное направление.

Диаметр болтов

Выберите из списка номинальный диаметр болтов, скрепляющих данный профиль и фасонную пластину.

Размер обреза
Введите в это поле расстояние от центра последнего крепежного отверстия в профиле до торца профиля. Расстояние выражается в относительных единицах – диаметрах болтов. Например, если используются болты М20, и задан размер обреза 1,8, то абсолютное значение размера обреза будет (20 *1,8) = 36 мм.

Количество отверстий

Выберите из списка количество крепежных отверстий в данном профиле.

Количество болтов

Выберите из списка количество болтов, участвующих в соединении. На изображении узла видны все крепежные отверстия, и количество болтов в профиле равно количеству видимых крепежных отверстий в нем.

Если в документе изображен один из нескольких одинаковых узлов, укажите количество всех болтов, участвующих в одинаковых соединениях. Оно будет кратно количеству болтов в одном соединении. Например, изображение профиля с тремя отверстиями закрывает другой точно такой же профиль в схеме; в этом случае при вводе параметров видимого профиля нужно указать количество болтов 6.

Указанное количество болтов учитывается при автоматическом формировании спецификации и ведомости метизов.

Выберите один из вариантов размещения отверстий в профиле - в один ряд, в два ряда или в шахматном порядке, включив соответствующую опцию.

а1
Введите в это поле расстояние от стороны профиля до центра крепежного отверстия.
а2
Это поле доступно, если выбрано размещение отверстий в два ряда или в шахматном порядке. Введите в него расстояние между рядами отверстий.
Шаг
Введите в это поле расстояние между центрами отверстий вдоль риски.

Вы можете изменить параметры текущего профиля. Для этого нажмите кнопку Редактировать. В появившемся диалоге отредактируйте параметры профиля и нажмите кнопку Создать.

Для того чтобы визуально оценить правильность ввода параметров соединения, нажмите кнопку Применить диалога. Изображение соединения в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными параметрами. Если это изображение Вас устраивает, нажмите кнопку Создать для подтверждения построения фасонного соединения. Если какие-либо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и подтвердите создание узла.

Масштаб

Эта кнопка вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига изображения в окне документа.

Для получения справки о другой вкладке диалога параметров соединения вызовите Справочную систему из этой вкладки или щелкните курсором по ее изображению на рисунке.


Соединение "паук".
Параметры узла

В этой вкладке можно установить общие параметры соединения и параметры соединительной пластины.

Опции вкладки

Обозначение узла

Введите в это поле обозначение создаваемого узла. Вводите разные обозначения для разных узлов. По умолчанию система предлагает автоматически сформированный номер, который на единицу больше, чем наибольший использованный номер узла данного типа. Например, если в конструкции есть соединения "паук" с номерами 1, 2 и 4, по умолчанию будет предложен номер 5.

Параметры пластины

Эта группа опций позволяет задать параметры соединительной пластины, которые будут использоваться при автоматическом формировании документации.

Обозначение

Введите в это поле суффикс обозначения детали-пластины. При формировании документации указанный суффикс будет добавлен к обозначению проекта, и в результате получится полное обозначение детали.

Например, если при работе над проектом ПТГ-500.338 ввести обозначение пластины 020, то в чертеже пластины будет получено обозначение ПТГ-500.338.020.

Маркировка

Введите в это поле маркировку, которая должна появиться в документе рядом с изображением соединительной пластины.

Материал

Выберите материал, из которого должна быть изготовлена пластина.

Толщина

Введите в это поле толщину пластины.

Для того чтобы визуально оценить правильность ввода параметров соединения, нажмите кнопку Применить диалога. Изображение соединения в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными параметрами. Если это изображение Вас устраивает, нажмите кнопку Создать для подтверждения построения соединения. Если какие-либо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и подтвердите создание узла.

Масштаб

Эта кнопка вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига изображения в окне документа.

Для получения справки о другой вкладке диалога параметров соединения вызовите Справочную систему из этой вкладки или щелкните курсором по ее изображению на рисунке.


Соединение "паук".
Профили 2 и 3

В этой вкладке можно установить параметры второго и третьего профилей, участвующих в соединении. Для различения профилей при создании соединения на их изображении в документе возникают фантомы номеров (1, 2, 3 и т.д.).

Опции вкладки

Размер обреза

Введите в это поле расстояние от центра последнего крепежного отверстия в профиле до торца профиля. Расстояние выражается в относительных единицах – диаметрах болтов. Например, если используются болты М20, и задан размер обреза 1,8, то абсолютное значение размера обреза будет (20 *1,8) = 36 мм.

Размер обреза второго и третьего профилей одинаков.

Зазор

Введите в это поле расстояние (в миллиметрах) от стороны первого профиля до торца второго (или третьего) профиля.

Диаметр болтов

Выберите из списка номинальный диаметр болтов, скрепляющих профили и соединительную пластину.

Количество отверстий

Выберите из списка количество крепежных отверстий в паре профилей. Это количество всегда четно, т.к. на втором и третьем профилях располагается одинаковое количество отверстий.

Количество болтов

Выберите из списка количество болтов, участвующих в соединении второго и третьего профилей с пластиной. На изображении узла видны все крепежные отверстия, и количество болтов в паре профилей равно количеству видимых крепежных отверстий в них.

Если в документе изображен один из нескольких одинаковых узлов, укажите количество всех болтов, участвующих в одинаковых соединениях. Оно будет кратно количеству болтов в одном соединении. Например, изображение профилей с четырьмя отверстиями закрывает другие точно такие же профили в схеме; в этом случае при вводе параметров видимого профиля нужно указать количество болтов 8.

Указанное количество болтов учитывается при автоматическом формировании спецификации и ведомости метизов.

Шаг

Введите в это поле расстояние между центрами отверстий вдоль риски.

Центры крепежных отверстий при создании соединения "паук" всегда располагаются на рисках профилей.

Вы можете изменить параметры профилей, участвующих в соединении. Для этого выберите профиль в списке и нажмите кнопку Редактировать. В появившемся диалоге отредактируйте параметры профиля и нажмите кнопку Создать.

Для того чтобы визуально оценить правильность ввода параметров соединения, нажмите кнопку Применить диалога. Изображение соединения в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными параметрами. Если это изображение Вас устраивает, нажмите кнопку Создать для подтверждения построения соединения. Если какие-либо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и подтвердите создание узла.

Масштаб

Эта кнопка вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига изображения в окне документа.

Для получения справки о другой вкладке диалога параметров соединения вызовите Справочную систему из этой вкладки или щелкните курсором по ее изображению на рисунке.


Соединение "паук".
Профиль 1

В этой вкладке можно установить параметры первого профиля, участвующего в соединении. Для различения профилей при создании соединения на их изображении в документе возникают фантомы номеров (1, 2, 3 и т.д.).

Опции вкладки

Диаметр болтов

Выберите из списка номинальный диаметр болтов, скрепляющих первый профиль и соединительную пластину.

Количество отверстий

Выберите из списка количество крепежных отверстий в профиле. Отверстия располагаются вдоль риски профиля симметрично относительно центра узла.

Количество болтов

Выберите из списка количество болтов, участвующих в соединении четвертого и пятого профилей с пластиной. На изображении узла видны все крепежные отверстия, и количество болтов в профиле равно количеству видимых крепежных отверстий в нем.

Если в документе изображен один из нескольких одинаковых узлов, укажите количество всех болтов, участвующих в одинаковых соединениях. Оно будет кратно количеству болтов в одном соединении. Например, изображение профиля с тремя отверстиями закрывает другой точно такой же профиль в схеме; в этом случае при вводе параметров видимого профиля нужно указать количество болтов 6.

Указанное количество болтов учитывается при автоматическом формировании спецификации и ведомости метизов.

Шаг

Введите в это поле расстояние между центрами крепежных отверстий в первом профиле.

Размер обреза

Введите в это поле минимальное расстояние от центра последнего крепежного отверстия до края соединительной пластины. Размеры пластины будут автоматически рассчитаны так, чтобы это расстояние было не меньше указанного. Размер обреза выражается в относительных единицах – диаметрах болтов. Например, если используются болты М20, и задан размер обреза 1,8, то абсолютное значение размера обреза будет (20 *1,8) = 36 мм.

Вы можете изменить параметры первого профиля. Для этого нажмите кнопку Редактировать профиль. В появившемся диалоге отредактируйте параметры профиля и нажмите кнопку Создать.

Для того чтобы визуально оценить правильность ввода параметров соединения, нажмите кнопку Применить диалога. Изображение соединения в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными параметрами. Если это изображение Вас устраивает, нажмите кнопку Создать для подтверждения построения соединения. Если какие-либо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и подтвердите создание узла.

Масштаб

Эта кнопка вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига изображения в окне документа.

Для получения справки о другой вкладке диалога параметров соединения вызовите Справочную систему из этой вкладки или щелкните курсором по ее изображению на рисунке.


Соединение "паук".
Профили 4 и 5

В этой вкладке можно установить параметры четвертого и пятого профилей, участвующих в соединении. Для различения профилей при создании соединения на их изображении в документе возникают фантомы номеров (1, 2, 3 и т.д.).

Опции вкладки

Размер обреза

Введите в это поле расстояние от центра последнего крепежного отверстия в профиле до торца профиля. Расстояние выражается в относительных единицах – диаметрах болтов. Например, если используются болты М20, и задан размер обреза 1,8, то абсолютное значение размера обреза будет (20 *1,8) = 36 мм.

Размер обреза четвертого и пятого профилей одинаков.

Зазор

Введите в это поле расстояние (в миллиметрах) от стороны первого профиля до торца четвертого (или пятого) профиля.

Диаметр болтов

Выберите из списка номинальный диаметр болтов, скрепляющих профили и соединительную пластину.

Количество отверстий

Выберите из списка количество крепежных отверстий в паре профилей. Это количество всегда четно, т.к. на четвертом и пятом профилях располагается одинаковое количество отверстий.

Количество болтов

Выберите из списка количество болтов, участвующих в соединении четвертого и пятого профилей с пластиной. На изображении узла видны все крепежные отверстия, и количество болтов в паре профилей равно количеству видимых крепежных отверстий в них.

Если в документе изображен один из нескольких одинаковых узлов, укажите количество всех болтов, участвующих в одинаковых соединениях. Оно будет кратно количеству болтов в одном соединении. Например, изображение профилей с четырьмя отверстиями закрывает другие точно такие же профили в схеме; в этом случае при вводе параметров видимого профиля нужно указать количество болтов 8.

Указанное количество болтов учитывается при автоматическом формировании спецификации и ведомости метизов.

Шаг

Введите в это поле расстояние между центрами отверстий вдоль риски.

Центры крепежных отверстий при создании соединения "паук" всегда располагаются на рисках профилей.

Для того чтобы визуально оценить правильность ввода параметров соединения, нажмите кнопку Применить диалога. Изображение соединения в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными параметрами. Если это изображение Вас устраивает, нажмите кнопку Создать для подтверждения построения соединения. Если какие-либо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и подтвердите создание узла.

Масштаб

Эта кнопка вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига изображения в окне документа.

Для получения справки о другой вкладке диалога параметров соединения вызовите Справочную систему из этой вкладки или щелкните курсором по ее изображению на рисунке.


Соединение "башмак".
Параметры узла

Опции вкладки

Обозначение узла

Введите в это поле обозначение создаваемого узла. Вводите разные обозначения для разных узлов. По умолчанию система предлагает автоматически сформированный номер, который на единицу больше, чем наибольший использованный номер узла данного типа. Например, если в конструкции есть соединения "башмак" с номерами 1, 2 и 4, по умолчанию будет предложен номер 5.

Маркировка узла

Введите в это поле маркировку, которая должна появиться в документе рядом с изображением соединения.

Выбор пояса

В этом списке перечислены профили, участвующие в соединении. Для различения профилей при создании соединения на их изображении в документе возникают фантомы номеров (1, 2 и 3). Выберите из списка профиль, который должен считаться поясом. Обычно за пояс принимают несущий профиль. Следует также учитывать, что положение риски и стороны пояса определяет конфигурацию ребра и косынки в соединении "башмак".

Если общий контур ребра и косынки при указании точки соединения был выбран неверно, нажмите кнопку Указать новый контур и укажите в окне документа объект-контур, который должен быть использован для формирования соединения.

Параметры косынки

В этой группе опций Вы можете установить параметры детали-косынки, используемой в соединении. Введите в соответствующее поле толщину косынки и выберите из списка ее материал.

Параметры ребра

В этой группе опций Вы можете установить параметры детали-ребра, используемого в соединении. Введите в соответствующее поле толщину ребра и выберите из списка его материал.

Для того чтобы визуально оценить правильность ввода параметров соединения, нажмите кнопку Применить диалога. Изображение соединения в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными параметрами. Если это изображение Вас устраивает, нажмите кнопку Создать для подтверждения построения соединения. Если какие-либо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и подтвердите создание узла.

Масштаб

Эта кнопка вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига изображения в окне документа.

Для получения справки о другой вкладке диалога параметров соединения вызовите Справочную систему из этой вкладки или щелкните курсором по ее изображению на рисунке.


Соединение "башмак".
Параметры плиты

Опции вкладки

Диаметр отверстий

Выберите из списка номинальный диаметр крепежных отверстий в плите соединения.

Расстояние между отверстиями
Введите в это поле расстояние между центрами крепежных отверстий в плите.
Высота плиты
Введите в это поле высоту плиты.
Ширина плиты
Введите в это поле ширину плиты. В соединении типа "башмак" используется квадратная плита, поэтому введенное значение задает также длину плиты.

Смещение центра
Введите в это поле расстояние между центром плиты и центром узла, измеренное вдоль стороны плиты.
Смещение влево
Включите эту опцию, если указанное смещение центра узла должно быть отложено влево от центра плиты. Если эта опция выключена, то центр узла смещается вправо.

Катет шва

Введите в это поле размер катета сварного шва, которым косынка и ребро крепятся к плите.

Материал

Выберите материал, из которого должна быть изготовлена плита.

Для того чтобы визуально оценить правильность ввода параметров соединения, нажмите кнопку Применить диалога. Изображение соединения в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными параметрами. Если это изображение Вас устраивает, нажмите кнопку Создать для подтверждения построения соединения. Если какие-либо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и подтвердите создание узла.

Масштаб

Эта кнопка вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига изображения в окне документа.

Для получения справки о другой вкладке диалога параметров соединения вызовите Справочную систему из этой вкладки или щелкните курсором по ее изображению на рисунке.


Соединение "башмак".
Параметры профилей

Опции вкладки

Текущий профиль

Выберите из этого списка профиль, параметры которого требуется настроить. Все остальные опции вкладки будут относиться к указанному профилю.

Для различения профилей при создании соединения на их изображении в документе возникают фантомы номеров (1, 2 и 3).

Вы можете изменить параметры текущего профиля. Для этого нажмите кнопку Редактировать. В появившемся диалоге отредактируйте параметры профиля и нажмите кнопку Создать.

Размер обреза
Введите в это поле расстояние от центра последнего крепежного отверстия до торца профиля. Размер обреза выражается в относительных единицах – диаметрах болтов. Например, если используются болты М20, и задан размер обреза 1,8, то абсолютное значение размера обреза будет (20 *1,8) = 36 мм.

Расстояние до торца профиля
Введите в это поле расстояние, на которое требуется укоротить данный профиль (по сравнению с длиной его риски в схеме).

Количество отверстий

Выберите из списка количество крепежных отверстий в профиле.

Количество болтов

Выберите из списка количество болтов, участвующих в соединении данного профиля с ребром или косынкой. На изображении узла видны все крепежные отверстия, и количество болтов в профиле равно количеству видимых крепежных отверстий в нем.

Если в документе изображен один из нескольких одинаковых узлов, укажите количество всех болтов, участвующих в соединениях одинаковых профилей. Оно будет кратно количеству болтов в одном профиле. Например, изображение профиля с тремя отверстиями закрывает другой точно такой же профиль в схеме; в этом случае при вводе параметров видимого профиля нужно указать количество болтов 6.

Указанное количество болтов учитывается при автоматическом формировании спецификации и ведомости метизов.

Диаметр болтов

Выберите из списка номинальный диаметр болтов, скрепляющих профиль и соединительную пластину (косынку или ребро).

Выберите один из вариантов размещения отверстий в профиле - в один ряд, в два ряда или в шахматном порядке, включив соответствующую опцию.

а1
Введите в это поле расстояние от стороны профиля до центра крепежного отверстия.
а2
Это поле доступно, если выбрано размещение отверстий в два ряда или в шахматном порядке. Введите в него расстояние между рядами отверстий.
Шаг
Введите в это поле расстояние между центрами отверстий вдоль риски.

Для того чтобы визуально оценить правильность ввода параметров соединения, нажмите кнопку Применить диалога. Изображение соединения в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными параметрами. Если это изображение Вас устраивает, нажмите кнопку Создать для подтверждения построения крестового соединения. Если какие-либо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и подтвердите создание узла.

Масштаб

Эта кнопка вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига изображения в окне документа.

Для получения справки о другой вкладке диалога параметров соединения вызовите Справочную систему из этой вкладки или щелкните курсором по ее изображению на рисунке.


Степ-болт

Опции диалога

Диаметр болтов

Выберите из списка номинальный диаметр степ-болтов.

Смещение
Введите в это поле расстояние между торцем профиля и центром первого отверстия под степ-болт.
Шаг
Введите в это поле расстояние между центрами отверстий под степ-болты.
Отверстия под степ-болты располагаются вдоль риски по всей ее длине. Их количество определяется системой автоматически.

Для того чтобы визуально оценить правильность ввода параметров разметки профиля, нажмите кнопку Применить диалога. Изображение профиля в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными параметрами. Если это изображение Вас устраивает, нажмите кнопку Создать для подтверждения построения отверстий под степ-болты. Если какие-либо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и подтвердите создание отверстий.

Масштаб

Эта кнопка вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига изображения в окне документа.


Контроль конструкции

Опции диалога

Путь к файлу, содержащему информацию об ошибках

В этом поле отображается название папки (каталога на диске компьютера), в котором будут размещен текстовый файл отчета о найденных в конструкции ошибках. Для указания другого пути нажмите кнопку Выбрать и в появившемся диалоге выберите нужный каталог.

Проверять все

Включите эту опцию, если требуется проверить на наличие ошибок всю металлоконструкцию. Если опция Проверять все выключена, то будет произведена проверка указанного узла или профиля.

После задания условий контроля конструкции нажмите кнопку Выполнить для ее проверки. Для выхода из диалога без выполнения проверки нажмите кнопку Отмена.


Замена профилей

Этот диалог позволяет задать условия автоматической замены профилей.

Опции диалога

Используемые в конструкции профили

В этом списке перечислены все сортаменты и типоразмеры профилей, введенных в конструкцию.

Вы можете заменить все профили одного сортамента и типоразмера профилями другого сортамента и/или типоразмера. Для этого выделите в списке используемый профиль, который требуется отредактировать, и нажмите кнопку Заменить. Укажите в появившемся диалоге нужные параметры профиля. Если требуется заменить профили нескольких типов, задайте условия замены несколько раз.

Заменяемые профили

После задания новых параметров профилей в этом списке появляются названия сортаментов и типоразмеры заменяемых профилей.

Заменяющий профиль

В этом поле появляется название и типоразмер сортамента, который должен заменить сортамент, выделенный в списке заменяемых профилей.

Вы можете отказаться от замены какого-либо сортамента, внесенного в список заменяемых. Для этого выделите этот сортамент в списке и нажмите кнопку Исключить.

Масштаб

Эта кнопка вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига изображения в окне документа.

После задания условий замены профилей нажмите кнопку OK для запуска процесса автоматической замены. Для выхода из диалога без замены профилей нажмите кнопку Отмена.


Деталировка

Опции диалога

Папка для размещения созданных документов

В этом поле отображается название папки (каталога на диске компьютера), в которой будут созданы файлы документов деталировки. Для указания другой папки нажмите кнопку Выбрать и в появившемся диалоге выберите нужный каталог.

Детализировать все

Включите эту опцию, если требуется создать деталировку всей металлоконструкции. Если опция Детализировать все выключена, то будет создана деталировка указанного узла или профиля.

Открыть созданные документы

Включите эту опцию, если хотите, чтобы автоматически сформированные документы остались открытыми после их создания.

После задания условий формирования деталировки нажмите кнопку Выполнить для ее создания. Для выхода из диалога без создания деталировки нажмите кнопку Отмена.


Подготовка данных для ЧПУ

Опции диалога

Папка для размещения созданных документов

В этом поле отображается название папки (каталога на диске компьютера), в которой будут размещены файлы *.dxf, содержащие изображения профилей. Для указания другой папки нажмите кнопку Выбрать и в появившемся диалоге выберите нужный каталог.

Обрабатывать все

Включите эту опцию, если требуется обработать все профили, входящие в металлоконструкцию. Если опция Обрабатывать все выключена, то будет произведена обработка указанного профиля.

После задания условий подготовки данных нажмите кнопку Выполнить для ее выполнения. Для выхода из диалога без подготовки данных для ЧПУ нажмите кнопку Отмена.


Выбор масштаба сборочного чертежа

Опции этого диалога позволяют изменить автоматически подобранный системой формат сборочного чертежа.

Опции диалога

Масштаб по X

Введите в это поле коэффициент, на который нужно умножить автоматически предложенный системой горизонтальный размер изображения конструкции.

Масштаб по Y

Введите в это поле коэффициент, на который нужно умножить автоматически предложенный системой вертикальный размер изображения конструкции.

Профили

Введите в это поле коэффициент, на который нужно умножить автоматически предложенную системой ширину изображений профилей в конструкции.

Формат листа

Нажмите эту кнопку, если требуется изменить формат сборочного чертежа (по умолчанию система создает его на горизонтально расположенном листе формата А1). В появившемся на экране диалоге выберите стандартный формат или укажите размеры нестандартного (пользовательского) формата.

Для того чтобы визуально оценить правильность выбора масштаба, нажмите кнопку Применить диалога. Изображение в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными значениями масштабов. Если это изображение Вас устраивает, нажмите кнопку Создать для подтверждения формирования чертежа. Если какое-либо значение было задано ошибочно, исправьте его, вновь проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и подтвердите создание чертежа.

Масштаб

Эта кнопка вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига изображения в окне документа.


Формат листа

Опции диалога

Стандартный

Эта группа опций позволяет выбрать один из предусмотренных стандартом форматов. Включите опцию Стандартный, если графический документ должен иметь формат, предусмотренный ГОСТом.

Обозначение

Выберите обозначение формата из списка.

Кратность

Выберите значение кратности формата из списка.

Ориентация

Установите с помощью переключателей нужное расположение листа (горизонтально либо вертикально).

Пользовательский

Эта группа опций позволяет установить нестандартные размеры листа. Включите опцию Пользовательский, если графический документ должен иметь формат, отличающийся от предусмотренных в ГОСТ.

Ширина

Введите в это поле нужную ширину листа.

Высота

Введите в это поле нужную высоту листа.

После выбора формата нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.