Общие сведения

Мастер подбора электродвигателя предназначен для:

-	расчета требуемой мощности и числа оборотов вала электродвигателя в зависимости от параметров выходного звена привода,

-	выбора электродвигателя, удовлетворяющего полученным значениям мощности и числа оборотов вала,

-	проверки параметров выходного звена привода для выбранного электродвигателя.

Выбранный электродвигатель может быть отрисован при помощи Библиотеки электродвигателей, исходные данные и результаты расчета могут быть записаны в файле-отчете.

Все параметры сохраняются в конфигурационном файле и восстанавливаются при следующем вызове Мастера.


Силовые параметры

На этом шаге вводятся исходные данные расчета, характеризующие силовые параметры выходного звена привода:

Момент, Частота вращения выходного вала привода;

Сила, Скорость выходного звена привода.

В зависимости от выбранных параметров выполняется расчет мощности выходного звена привода:

Мощность рабочей машины (РМ):

,

либо

,

где: F – тяговая сила (РМ), v – линейная скорость тягового органа РМ, T – вращающий момент тягового органа РМ,

- угловая скорость тягового органа РМ,

- заданная частота вращения тягового органа РМ в минуту.


Вид привода

Этот раздел активизируется, если на предыдущем шаге Силовые параметры была выбрана опция Сила, Скорость и введено значение тяговой силы и линейной скорости тягового органа рабочей машины. Необходимо выбрать вид привода: Приводной барабан или Цепная передача, и ввести значения соответствующих параметров.

В зависимости от выбранных параметров выполняется расчет числа оборотов (частоты вращения) выходного звена привода:

Частота вращения тягового органа рабочей машины:

для ленточных, грузоподъемных и т.п. машин,

для цепных конвейеров, где

-	диаметр барабана;

- число зубьев ведущей звездочки  тягового органа и шаг тяговой цепи.


Кинематика привода

На этом шаге отображается число оборотов тягового органа рабочей машины (Частота вращения выходного вала), а также вводятся следующие данные:

-	Передаточное отношение привода

-	Допустимое отклонение скорости выходного вала.

Примечание: Предполагается, что передача является понижающей, т.е. при расчете требуемого числа оборотов вала электродвигателя частота вращения выходного вала привода будет увеличена в соответствующее число раз. При использовании повышающей передачи необходимо вводить значение передаточного отношения меньше 1.


Расчет КПД привода

На данном шаге выполняется расчет КПД передачи.

В верхней таблице представленые типовые значения КПД различных видов передач. Для ввода конкретного значения КПД необходимо выбрать соответствующую ячеку таблицы и нажать кнопку

Значение КПД будет добавлено в нижнюю таблицу.

При повторении описанных действий, в нижнюю таблицу добавляются все выбранные значения КПД, а в поле КПД привода отображается результирующее значение КПД:

.

Для удаления ошибочно введенных значений КПД передач из нижней таблицы нажать кнопку

При этом результирующее значение КПД будет пересчитано автоматически.

Для очистки нижней таблицы нажать

Если имеются точные данные о значениях КПД передач, представленных в верхней таблице, их можно откорректировать непосредственно в соответствующих ячейках верхней таблицы.

Если используются передачи, не указанные в таблице, пользователь может ввести значения КПД этих передач в ячейках строки «Пользовательская…». При добавлении значений в эту строку автоматически создается следующая пустая запись для значений КПД передач пользователя.

Для удаления ошибочно введенных пользовательских строк нажать

Если пользователю известно полное значение КПД всего привода, он может ввести его непосредственно в поле редактирования КПД привода.


Результаты расчета

На этом шаге представлены результаты расчета:

Мощность электродвигателя

Частота вращения двигателя

,

где:  - передаточное отношение привода, [image] - допустимое отклонение скорости выходного вала.


Выбор вида двигателя

На этом шаге определяется вид двигателя для последующего выбора конкретного типа двигателя, удовлетворяющего требуемым значениям мощности и частоты вращения.

Может быть выбран следующий раздел:

-	Асинхронные трехфазные общего применения;

-	Асинхронные трехфазные взрывозащищенные;

-	Асинхронные однофазные общего применения;

-	Постоянного тока.


Проверка параметров привода

На этом шаге отображаются электродвигатели выбранного ранее вида, удовлетворяющие результатам расчета.

Одновременно выполняется обратный расчет. Для выбранного в таблице электродвигателя и введенных ранее параметров, в нижней части диалога выводятся значения:

Мощности выходного звена привода;

Момента на выходном валу привода;

Частоты вращения выходного вала.

В том случае, если не найдены электродвигатели заданного вида, удовлетворяющие полученным результатам, в таблице выводится сообщение: «Не найдены двигатели с заданными параметрами».


Завершение

На завершающем шаге расположены опции:

Создать текстовый файл;

Отрисовка выбранного двигателя.

Если выбрана опция Создать текстовый файл, при нажатии Готово пользователю предоставляется стандартный диалог выбора имени файла и создается текстовый файл-отчет с исходными данными и результатами расчета.

Если выбрана опция Отрисовка выбранного двигателя, при нажатии Готово вызывается на выполнение Библиотека электродвигателей. При этом автоматически выбирается двигатель, найденный на предыдущем шаге.

Если на предыдущем шаге не найдены электродвигатели заданного вида, удовлетворяющие полученным результатам, опция Отрисовка выбранного двигателя недоступна.