Общие сведения.
1.	Общие сведения.

Прикладная библиотека «3D-конвертеры еCAD-КОМПАС» (далее – 3D-Конвертер) предназначена для получения в системе КОМПАС-3D трехмерных твердотельных моделей печатных плат, разработанных в системах P-CAD (версии 2000, 2001, 2002), OrCAD (версии 9.Х), Protel. Полученная 3D модель платы в дальнейшем может использоваться в процессе компоновочных работ при трехмерном моделировании приборов, блоков, отсеков оборудования и т.д.

2.	Порядок работы с 3D-Конвертером.

2.1.	Подготовительные действия.

-	В eCAD системе разрабатывается печатная плата, готовится файл размещения электроэлементов и трассировки. В системе P-CAD (модуль P-CAD PCB) этот файл имеет стандартное расширение *.pcb, в системах Protel, OrCAD (модуль Layout или Layout Plus) - *.max. Для корректной передачи данных в 3D-Конвертер, при создании этих документов проектировщик должен обеспечить наличие в библиотеках электрорадиоэлементов следующих данных (атрибутов): «Высота компонента» (ComponentHeight). В случае отсутствия данного параметра, конструктор должен будет задать высоты компонентов вручную. Эта операция выполняется в процессе работы 3D-Конвертера (см. п. 2.2),

-	в eCAD  системе выполняется операция «Экспорта» в формат обмена IDF. При этом создаются 2 файла. В системе P-CAD PCB эти файлы имеют расширения *.brd  и *.pro, в системах Protel, OrCAD Layout или Layout Plus -  *.emn  и *.emp. Эти файл сохраняются на жестком диске.

2.2.	Работа с 3D-Конвертером в системе КОМПАС-3D.

-    создать новый 3D-документ, сборку или деталь,

-	подключить прикладную библиотеку 3D-Конвертер (файл idf.rtw),

-	в окне библиотеки запустить двойным щелчком «мыши» опцию получения 3D модели платы из систем P-CAD, OrCAD, Protel.

-	в открывшемся «Окне 3D-Конвертера» (рис.1) нажать кнопку «Файл» и выбрать brd-файл или emn-файл (см.п.2.1),

   рис. 1

-	в этом же окне выбрать имя файла 3D-модели печатной платы и место ее сохранения на жестком диске,

-	затем выполнить команду «Создать»,

-	конвертер произведет чтение и контроль brd-файла или emn-файла,

-	если в файлах обмена имеются все необходимые данные, система сразу начнет формирование трехмерной модели печатной платы и размещенных на ней элементов, если же в этих файлах отсутствуют сведения о высоте компонента (-ов), то система выдаст соответствующее предупреждение и  предложит вручную ввести эти данные (рис.2). Причем можно ввести высоты как для отдельных компонентов, так и для всех сразу (при этом рекомендуется задать максимальную высоту из всех, которые могут встретиться у элементов данной платы),

рис. 2

-	формирование трехмерной модели может занять несколько минут в зависимости от производительности компьютера и количества компонентов на плате. Процесс формирования модели контролируется в окне 3D-конвертера,

-	после завершения формирования трехмерной модели платы система может выдать сообщение о том, что в сборке имеются «вырожденные объекты» или какие-либо элементы находятся за пределами платы. Подобные сообщения не являются следствием ошибок в работе 3D-конвертера, а «наследуются» из промежуточных файлов обмена через IDF-формат, для устранения этих ошибок рекомендуется обратиться к службе технической поддержки фирм-поставщиков систем P-CAD, OrCAD, Protel.

-	завершите работу с 3D-конвертером.

3.	Доработка полученных трехмерных моделей плат.

Доработка моделей производится стандартными методами работы в КОМПАС-3D. Пользователь может изменить цвета компонентов, переместить компоненты, зафиксировать их положение, наложить связи и ограничения.

В результате работы  3D-конвертера получаются всего 2 файла:

-	Файл сборки с расширением *.a3d,

-	Файл библиотеки 3D-моделей с расширением *.l3d (в этом файле хранятся модели компонентов, вошедших в плату).

Чтобы передать модель платы другому пользователю, необходимо в комплект передачи включить оба этих файла.