Общие сведения.
1.	Общие сведения.

Прикладная библиотека «Конвертер текстовых КД eCAD-КОМПАС» (далее – Конвертер) предназначена для получения «Перечней элементов» и «Спецификаций» на изделия электронной техники, разработанные в системах P-CAD (версии 8.5, 2000,2001,2002), OrCAD (версии 9.Х), Protel.

2.	Порядок работы с Конвертером

2.1.	Подготовительные действия.

-	В eCAD системе разрабатывается «Схема электрическая принципиальная», готовится файл размещения электроэлементов и трассировки. При создании этих документов проектировщик должен обеспечить наличие следующих данных (относятся к электроэлементам): Позиционное обозначение, Наименование элемента, Номинал (с допустимым диапазоном отклонений), Документ на поставку (Спецификация фирмы-поставщика, ТУ, ОСТ и пр.).

-	Разработанные документы (графическое изображение) передаются в КОМПАС через формат обмена DXF (или через формат PDIF, если на компьютере установлена лицензионная версия прикладной «Библиотеки поддержки формата PDF (P-CAD)). Процесс передачи описан в системах помощи к соответствующим прикладным библиотекам. Примечание: в системе Protel необходимо готовить файл “Simple BOM” (см. рис.):

-	Непосредственно в системе КОМПАС подготавливаются чертежные документы (с расширением  *.cdw) – чертеж «Схемы электрической принципиальной» и сборочный чертеж «Платы печатной» (или «Панели»).

-	в eCAD  системе выполняется подготовка отчета (report) BOM (Bill of materials). Внимание!: В версии P-CAD 8.5 соответствующий файл имеет расширение «*.mat». Необходимо изменить расширение на «*.bom». Затем этот файл сохраняется на жестком диске.

2.2.	Работа с Конвертером.

-	открыть на редактирование документы КОМПАС, упомянутые в п.2.1,

-	подключить прикладную библиотеку Конвертер (файл bom.rtw),

-	сделать активным один из открытых документов,

-	запустить Конвертер двойным щелчком «мыши»,

-	в открывшемся «Окне Конвертера»:

нажать кнопку «Файл» и выбрать bom-файл (см.п.2.1), затем выполнить команду «Открыть»,

-	Конвертер произведет чтение bom-файла и в окне появится «Промежуточная таблица»,

-	команды «Выбрать все» и «Очистить все» позволяют выбрать все элементы списка (установлено по умолчанию) или отказаться от выбора всех элементов,

-	нажав на кнопку «Шаблоны», можно получить окно «Шаблоны обозначений»,

где устанавливается соответствие между столбцами «Промежуточной таблицы» и полями (графами) в «Перечне элементов» или в «Спецификации». Например, в графу «Наименование» спецификации необходимо занести данные о виде элемента (ComponentName), его фирменном наименовании (PatternName), о номинале (Value) и др. В графу «Поз.обозн.» перечня элементов или в графу «Примеч.» спецификации надо заносить данные из колонки количества (Count). (перевод заголовков полей «Промежуточной таблицы» дан ниже. Установка соответствий между полями документа и «Промежуточной таблицы» устанавливается нажатием кнопок « > », « < », « << ».

-	Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить выбранные шаблоны;

-	пользователь может заменить текстовые записи в любой графе  «Промежуточной таблицы», чтобы обеспечить более корректную передачу данных в конструкторские текстовые документы;

-	для этого надо нажать кнопку «Заменить» в окне «Промежуточной таблицы», появится «Окно замены текста»:

выберите графу, в которой нужно заменить текст, введите в поля этого окна заменяемый и заменяющий текст и нажмите одну из кнопок «Заменить» или «Заменить все»;

-	кроме того, пользователь может заменить текстовые записи непосредственно в любой графе  «Промежуточной таблицы»;

-	в зависимости от того, какой документ активен, в окне «Промежуточная таблица» выберите опцию «спецификация» или «Перечень элементов»,

-	нажмите кнопку «Создать», система выполнит формирование «Объектов спецификации» в активном документе,

-	сделайте активным другой документ и повторите действия по двум предыдущим пунктам,

-	завершите работу с Конвертером.

2.3. Работа с устройствами векторной графики.

Если пользователь применяет для получения твердых копий устаревшие векторные устройства (например, плоттеры HP Draft Master, Draft Pro  или иные), необходимо перед началом работы изменить настройки новых документов системы КОМПАС. Для этого надо выполнить следующие действия:

-	«Настройка» - «Настройка новых документов» - «Графический документ» - «Параметры листа» - Оформление» - подключить библиотеку оформлений VECTOR.LYT,

-	«Настройка» - «Настройка новых документов» - «Спецификация» - «Стиль» -  подключить библиотеку оформлений VECTOR.LYT,

-	выполнить все действия по пп.2.1-2.2 настоящей справки, но в окне Промежуточной таблицы выбрав опцию «Векторное устройство»

3.	Доработка текстовых конструкторских документов.

Доработка текстовых конструкторских документов производится в соответствии с механизмом работы модуля спецификации КОМПАС-График.

Сначала необходимо создать пустую спецификацию. Если необходимо создать «Перечень элементов», нужно выполнить настройку параметров текущей спецификации, выбрав стиль «Перечень элементов» из прилагаемой библиотеки оформлений eCAD_gr.lyt (eCAD_vc.lyt) (чтобы создать спецификацию на сборочный чертеж печатной платы, перенастройку проводить необязательно). Затем надо выполнить команду «Управление сборкой» и подключить к текущей спецификации чертеж «Схемы электрической принципиальной» или сборочный чертеж «Платы печатной» по п.2.1. Объекты спецификации из выбранного чертежа передаются в спецификацию (или перечень элементов). Дальнейшая доработка ведется стандартными средствами и описана в «Руководстве пользователя по КОМПАС-График 5.Х».

4.	Перевод заголовков полей «Промежуточной таблицы»

Count – «количество» компонентов,

СomponentName – «вид или тип» компонента (например – Резистор, Конденсатор и т.п.),

RefDes – «позиционное обозначение»,

PatternName – тип элемента, корпус, посадочное место компонента,

Value – «номинал»,

Mfg ID – «фирменное наименование» компонента» в системе OrCAD,

Attributes – «номинал» или «характеристики» в системе OrCAD

Наличие этих полей в файле BOM является обязательным и минимально необходимым для создания текстовых конструкторских документов в соответствии с ЕСКД. Наличие остальных полей определяется пользователями и перевод заголовков относится к компетенции пользователей.