Общие сведения о библиотеке

Библиотека позволяет производить расчет размерных цепей для чертежей и фрагментов в соответствии с ГОСТ 16320-80 Цепи размерные. Методы расчета плоских цепей.

Элементами размерной цепи могут быть проставленные размеры или отрезки. Библиотека позволяет выполнять расчеты для горизонтальных, вертикальных и наклонных размеров.

Расчеты могут быть выполнены методом максимума-минимума или теоретико-вероятностным методом.

Отклонения вычисляются для номинальных размеров в диапазоне 0…10000 мм (ГОСТ 25346-89, ГОСТ 25347-82). Для размерных цепей, в которых хотя бы один номинальный размер не вписывается в диапазон, может производиться расчет только номинальных значений размеров.

Поддерживаются вычисления отклонений "A" "B" "C" "CD" "D" "E" "EF" "F" "FG" "G" "H" "JS" "K" "M" "N" "P" "R" "S" "T" "U" "V" "X" "Y" "Z" "ZA" "ZB" "ZC" с квалитетами 0-18 для валов и отверстий.

Библиотека размерных цепей является прикладной библиотекой системы КОМПАС. Она записана в файле dcw.rtw.


Размерные цепи (определение)
Размерные цепи

Размерной цепью называют совокупность геометрических размеров, расположенных по замкнутому контуру, определяющих взаимоположение поверхностей (или осей) одной или нескольких деталей и непосредственно участвующих в решении поставленной задачи.


Общие сведения о размерных цепях

Для нормальной работы машины или другого изделия, состоящего из нескольких деталей, необходимо, чтобы составляющие их детали и поверхности последних занимали одна относительно другой определенное положение. При расчете точности относительного положения деталей и их поверхностей учитывают взаимосвязь многих размеров деталей в изделии. Например, при изменении размеров [image] и [image] на рисунке зазор [image] также меняется.

Формирование размерной цепи

а) эскиз детали; б) размерная цепь.

Для составления и анализа размерной цепи необходимо, чтобы размерный контур был замкнутым. Однако на рабочем чертеже размеры проставляются в виде незамкнутой цепи: не проставляется замыкающий размер, так как он не требуется для обработки.

Размеры, образующие размерную цепь, называют звеньями размерной цепи. Размерная цепь состоит из составляющих звеньев и одного замыкающего.

Замыкающее звено получается последним при обработке детали, сборке узла или измерения. Его значение и точность зависят от значений и точности остальных размеров цепи.

Составляющее звено — это звено, изменение которого вызывает изменение замыкающего звена, но не приводит к изменению исходного звена.

Составляющие звенья размерной цепи делятся на увеличивающие и уменьшающие.

Увеличивающее звено — это звено размерной цепи, увеличение которого при постоянстве размеров остальных составляющих звеньев приводит к увеличению размера замыкающего звена.

Уменьшающее звено — это звено размерной цепи, увеличение которого при постоянстве размеров остальных составляющих звеньев приводит к уменьшению размера замыкающего звена.

Исходное звено — звено размерной цепи, заданные номинальный размер и предельные отклонения которого определяют функционирование механизма и должны быть обеспечены в результате решения размерной цепи.

Подетальные размерные цепи позволяют определить точность взаимного расположения осей и поверхностей детали.

Сборочные размерные цепи позволяют определить точность взаимного расположения осей и поверхностей нескольких деталей в сборочной единице.

К плоским размерным цепям относят цепи с параллельными звеньями.

Термины, обозначения и определения размерных цепей приведены в ГОСТ 16319-80.


Методы расчета размерных цепей
Основные методы расчета размерных цепей

При расчете размерной цепи определяются величина номинального размера, величина и координата середины поля допуска и предельные отклонения замыкающего звена.

В размерных цепях, в которых должна быть обеспечена полная взаимозаменяемость, допуски рассчитываются по методу максимума-минимума. Методика расчета по этому методу достаточно проста, однако при его использовании предъявляются жесткие требования к точности составляющих звеньев. Такие требования предполагают увеличение затрат на изготовление изделий.

Если по условиям производства целесообразно назначать более широкие допуски на составляющие звенья размерных цепей, допуская при этом выход размеров замыкающего звена за пределы поля допуска у некоторой небольшой части изделий, то следует использовать теоретико-вероятностный метод.


Метод максимума-минимума

При расчете по данному методу допуск замыкающего размера определяется арифметическим сложением допусков составляющих размеров:

где:

  - допуск замыкающего звена.

 - допуски звеньев размерной цепи.

 - коэффициент влияния i -го звена.

При расчете плоских параллельных размерных цепей [image] = +1 для увеличивающего звена, [image] = -1 для уменьшающего.

n - количество звеньев размерной цепи.

Метод учитывает только предельные отклонения звеньев размеров цепи и самые неблагоприятные их сочетания, обеспечивает заданную точность сборки без подгонки деталей, то есть полную взаимозаменяемость.


Теоретико-вероятностный метод

При расчете по данному методу допуск замыкающего размера рассчитывается по следующей формуле:

где:

 - допуск замыкающего звена.

 - допуски звеньев размерной цепи.

 - коэффициент влияния i -го звена.

При расчете плоских параллельных размерных цепей [image] = +1 для увеличивающего звена, [image] = -1 для уменьшающего.

n - количество звеньев размерной цепи.

 - коэффициент риска, определяющий количество бракованных деталей. Выбирается из таблиц функции Лапласа в зависимости от принятого процента риска р.

р	32	23	16	9	4.6	2.1	0.94	0.51	0.27	0.1
	1	1.2	1.4	1.7	2	2.3	2.6	2.8	3	3.3
 - коэффициент относительного рассеяния. Зависит от принятого закона распределения размера:

- для нормального распределения (Гаусса) [image] =1/9 ,

- для закона треугольника (Симпсона) [image] =1/6 ,

- для закона равной вероятности или при отсутствии информации о законе распределения [image] =1/3 .


Интерфейс библиотеки

После запуска библиотеки на экране появится ее окно. Строка заголовка содержит название библиотеки.

Для вызова команд предназначены кнопки, которые находятся на Панели инструментов.

Кнопка Новый расчет	Позволяет сформировать новую размерную цепь и выполнить расчет.
Кнопка Открыть расчет	Позволяет загрузить из файла сохраненный ранее расчет.
Кнопка Сохранить расчет	Позволяет сохранить текущий расчет в файл на диске.
Кнопка Добавить звено	Позволяет включить размер или отрезок в размерную цепь.
Кнопка Замыкающее звено	Позволяет указать замыкающее звено размерной цепи.
Кнопка Редактировать звено	Позволяет изменить параметры звена.
Кнопка Удалить звено	Позволяет удалить звено из размерной цепи.
Кнопка Обновить из документа	Позволяет перечитать параметры звена размерной цепи из документа.
Кнопка Изменить в документ	Позволяет передать параметры звена цепи в документ.
Кнопка Пересчитать	Позволяет выполнить расчет размерной цепи.
Кнопка Отчет	Позволяет отобразить результаты расчета в отдельном окне.
Кнопка Настройка	Позволяет настроить параметры библиотеки.
Кнопка Справка	Позволяет вызвать справочную систему библиотеки.
Основную часть окна занимает таблица расчетных значений. Сразу после запуска библиотеки эта таблица пуста.


Порядок выполнения расчетов

Чтобы рассчитать размерную цепь, можно выполнить новый расчет или загрузить с диска выполненный ранее и сохраненный. Данные для расчетов могут быть изменены.


Новый расчет
Выполнение нового расчета

 Чтобы начать новый расчет размерной цепи, нажмите кнопку Новый расчет.

В окне программы появится пустая таблица расчета.

 Нажмите кнопку Добавить звено. Укажите размер, включаемый в размерную цепь.

Совет. Чтобы включить размер в цепь, вы можете щелкнуть мышью по любому из его элементов: размерной надписи, выносной или размерной линии.

Сведения о размере появятся в таблице. По умолчанию размеру присваивается наименование, состоящее из буквы А и порядкового номера. Наименование размера может быть изменено. Для этого следует щелкнуть по нему мышью. Размер будет выделен в списке. После этого следует еще раз щелкнуть по его наименованию. В графе Наименование появится текстовый курсор. Чтобы завершить изменение наименования размера, нажмите клавишу Enter.

Укажите все размеры цепи. Эти размеры появятся в таблице окна библиотеки. Числа в наименованиях размеров будут соответствуют очередности включения их в цепь.

 Чтобы завершить формирование цепи, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.

 Чтобы указать, какой размер будет замыкающим, нажмите кнопку Замыкающее звено и щелкните по любому элементу нужного размера. В таблице цвет шрифта для этого размера изменится на красный, значения всех полей, кроме поля Наименование будут очищены.

 Указав замыкающий размер, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.

 Чтобы выполнить расчет, нажмите кнопку Пересчитать.

Расчет замыкающего звена будет выполнен в соответствии с параметрами, заданными при настройке библиотеки. Результаты расчета появятся в полях таблицы.

 Вы можете передать результаты расчета в документ, нажав кнопку Обновить в документ. При этом исходные параметры размера, который был выбран в качестве замыкающего, будут изменены в соответствии с результатами вычисления.

 По результатам расчета вы можете сформировать отчет. Для этого следует нажать кнопку Отчет. После этого на экране появится окно, содержащее результаты расчета и исходные данные. Команды меню этого окна позволяют сохранить отчет в файл или распечатать его.

Исходные данные для расчета, которые содержатся в таблице, могут быть изменены.


Сохранение расчета

 Выполненный расчет размерной цепи может быть сохранен на диске. Для этого следует нажать кнопку Сохранить расчет.

На экране появится стандартный диалог сохранения файлов Windows. Укажите имя файла и папку для его сохранения. По умолчанию файлам расчетов присваивается расширение clc. Не рекомендуется изменять это расширение.


Изменение исходных данных

По умолчанию значения параметров звеньев размерной цепи берутся из размеров в документе. Если в документе не указано значение квалитета, оно задается настройками библиотеки.

Параметры звена могут быть изменены следующими способами:

- изменение размера в документе,

- изменение звена средствами библиотеки.

 Звено может быть исключено из размерной цепи. Для этого следует нажать кнопку Удалить звено. При этом размер или отрезок в документе будут оставлены без изменений.

Вы можете выбрать другое звено, которое в расчете будет являться замыкающим.

 Для этого следует нажать кнопку Замыкающее звено и указать новый размер или отрезок.


Изменение размера в документе

Порядок изменения размера в документе зависит от текущего состояния библиотеки.

Если библиотека была закрыта, и размер, который был включен в сохраненный расчет, изменен, то при запуске библиотеки и открытии расчета параметры размера будут обновлены в таблице автоматически.

Если размер в документе был изменен при активной библиотеке, то автоматически он не обновится.  Чтобы привести параметры размера в таблице библиотеки и в документе в соответствие, следует нажать кнопку Обновить из документа.


Изменение размера библиотекой
Изменение звена цепи средствами библиотеки

 Чтобы изменить параметры звена размерной цепи средствами библиотеки, следует выделить его в таблице и нажать кнопку Редактировать звено.

На экране появится диалог Выбор квалитета. В этом диалоге вы можете изменить параметры размера. После закрытия диалога параметры размера будут изменены в таблице.


Загрузка расчета
Загрузка сохраненного расчета

 Чтобы загрузить сохраненный расчет, нажмите кнопку Открыть расчет.

На экране появится стандартный диалог открытия файлов Windows. Укажите папку, в которой находится файл и его имя.

Открываемый из файла расчет заменит в окне библиотеки текущий. Работа с загруженным из файла расчетом аналогична выполнению нового.


Диалог Выбор квалитета

Диалог появляется на экране после нажатия кнопки Редактировать звено Панели инструментов библиотеки или Изменить диалога Настройки. Элементы управления этого диалога позволяют изменить параметры составляющего размера или задать умолчательный квалитет.

Элементы управления диалога

Группа Показать квалитеты для

Вариант Система отверстия	Позволяет отобразить квалитеты для системы отверстия.
Вариант Система вала	Позволяет отобразить квалитеты для системы вала.
Панели Предпочтительные, Основные, Дополнительные	Содержат квалитеты для выбранной системы.
Поле Номинал	Позволяет изменить номинальное значение размера.
Поля Верхнее отклонение и Нижнее отклонение	Позволяют изменить значения отклонений для размера.
Поле Квалитет	Показывает выбранный квалитет.
Чтобы завершить изменение параметров размера, нажмите кнопку ОК. Диалог будет закрыт, параметры размера в таблице расчета будут изменены.

Чтобы закрыть диалог, отказавшись от сделанных изменений, нажмите кнопку Отмена.


Диалог Настройки

Диалог появляется на экране после нажатия кнопки Настройка. Элементы управления этого диалога позволяют изменить параметры библиотеки и выполняемых расчетов.

Элементы управления диалога

Группа Способ расчета

Вариант Метод максимума/минимума	Позволяет выполнить расчет размерной цепи методом максимума/минимума.
Вариант Вероятностный метод	Позволяет выполнить расчет теоретико-вероятностным методом.
Раскрывающийся список Коэффициент риска	Позволяет задать коэффициент риска для расчета теоретико-вероятностным методом.
Кнопки Нормальное распределение, Распределение Симпсона Равная вероятность.	Позволяют выбрать тип распределения вероятностей разброса параметров размеров.

Группа Общие настройки

Поля Квалитет по умолчанию	Содержит квалитет, который будет присваиваться звеньям цепи, если в документе квалитет размера не указан.
Кнопка Изменить	Позволяет задать умолчательное значение квалитета. После нажатия кнопки на экране появится диалог Выбор квалитета.
Счетчик Точность расчета	Позволяет задать количество знаков после запятой при отображении предельных отклонений.
Опция Заносить изменения в документ автоматически	Позволяет включить автоматическую передачу результатов расчета в документ.
Опция Автоматический пересчет замыкающего звена	Позволяет включить автоматическое выполнение расчета при изменении его параметров.
Поле Разброс	Позволяет задать максимальную величину несовпадения проекций размерных линий на направление размерной цепи, при которой эти размеры стыкуются в размерную цепь.
Опция Предупреждение при закрытии отчета	Позволяет управлять появлением на экране сообщения, которое будет предлагать сохранение отчета в файл.
Чтобы завершить настройку библиотеки, нажмите кнопку ОК. Диалог будет закрыт.

Чтобы закрыть диалог, отказавшись от сделанных изменений, нажмите кнопку Отмена.


Настройка библиотеки

 Вы можете задать умолчательные значения параметров расчетов размерных цепей. Для этого следует нажать кнопку Настройка.

На экране появится диалог Настройки.

В группе Способ расчета выберите один из вариантов - Метод максимума/минимума или Вероятностный метод. Если выбран вероятностный метод, становятся доступными элементы управления, которые позволяют задать параметры расчета. Выберите из раскрывающегося списка Коэффициент риска значение этого коэффициента. Выберите вариант распределения вероятностей разброса параметров размеров, нажав одну из кнопок - Нормальное распределение, Распределение Симпсона или Равная вероятность.

Поле Квалитет по умолчанию содержит значение квалитета. Чтобы выбрать другой квалитет в качестве умолчательного, нажмите кнопку Изменить. Выберите новый квалитет в появившемся на экране диалоге Выбор квалитета.

Задайте при помощи счетчика Точность расчета количество знаков после запятой при отображении предельных отклонений.

Чтобы результаты расчета автоматически передавались в документ, следует включить опцию Заносить изменения в документ автоматически.

Чтобы расчет автоматически выполнялся при изменении параметров расчета, включите опцию Автоматический пересчет замыкающего звена.

В поле Разброс укажите максимальную величину несовпадения проекций размерных линий на направление размерной цепи, при которой эти размеры стыкуются в размерную цепь.

Опция Предупреждение при закрытии отчета позволяет управлять появлением на экране сообщения, которое будет предлагать сохранение отчета в файл.


Требования к объектам расчета

Расчет размерных цепей может быть выполнен только для чертежа или фрагмента.

Элементами размерной цепи могут быть проставленные линейные размеры или отрезки прямой.

Звенья цепи - размеры - должны быть параллельными. Если в качестве звена указан отрезок, непараллельный направлению цепи, его значение принимается равным длине проекции отрезка на направление цепи.

Для расчета замыкающего размера должны быть известны все составляющие размеры и их отклонения.

Значение разброса между звеньями размерной цепи не должно превышать значения, заданного при настройке библиотеки.

Звено цепи не должно стыковаться более чем с двумя звеньями.


Разброс

Смежные выносные линии двух размеров, которые предполагается включить в размерную цепь, могут не совпадать. Расстояние между ними называется разбросом.

Если звеном цепи является отрезок или его проекция на направление цепи, то разбросом называется расстояние между концом отрезка (проекции) и выносной линией смежного размера или между концами отрезков (проекций).


Направление цепи

Если в состав цепи входят только линейные размеры, то направление цепи параллельно им.

Если цепь состоит из размеров и отрезков, то направление цепи параллельно размерам.

Если цепь состоит только из отрезков, то направление цепи совпадает с направлением замыкающего звена.


Возможные ошибки

Если при формировании размерной цепи и выполнении расчетов будут обнаружены ошибки, на экране появятся предупреждающие сообщения:

Текст сообщения	Ситуация
Документ не активизирован или не является чертежом/фрагментом	Попытка запуска библиотеки при отсутствии открытого документа; документ не является чертежом или фрагментом.
Необходимо замкнуть цепь	Размерная цепь не замкнута.
Укажите соответствующий тип объекта	Попытка указать в качестве элемента размерной цепи недопустимый объект: дугу; окружность; размер угла; размер диаметра; размер радиуса.
Нет замыкающего звена	Попытка выполнить расчет, если не указано замыкающее звено.
Цепь незамкнута <список звеньев>	Размерная цепь незамкнута.
Цепь избыточна <список звеньев>.	Размерная цепь содержит избыточные звенья.


Режимы работы с библиотекой

КОМПАС-3D обеспечивает четыре различных режима работы с подключенной библиотекой - окно, диалог, меню и панель. В каждом конкретном случае режим работы выбирается пользователем из соображений удобства. Переключение режима работы с библиотекой может быть выполнено в любой момент, даже во время выполнения какой-либо библиотечной функции.

В режиме меню структура библиотеки отображается в виде стандартного иерархического меню.

Если установлен режим диалога, на экране находится диалоговое окно, в левой части которого отображается список команд текущей библиотеки. Команды могут быть сгруппированы по разделам. В правой части диалога отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Чтобы вернуться к обычной работе с системой, необходимо обязательно завершить диалог библиотеки.

В режиме окна структура библиотеки отображается в стандартном окне Windows. Вы можете изменять размер окна библиотеки, а также сворачивать (минимизировать) его, оставляя на экране только пиктограмму. Основное преимущество режима окна состоит в том, что, в отличие от режимов меню и диалога, библиотека и основная система работают одновременно. Можно динамически переходить от основных команд системы к функциям библиотеки и наоборот.

В режиме панели структура библиотеки представлена на отдельной вкладке в окне Менеджера библиотеке. Вы можете изменять размер любой области вкладки. Преимущество режима панели состоит в возможности просмотра слайдов, соответствующих командам библиотеки. Как и в режиме окна, библиотека и основная система работают одновременно.

________________

Смотрите также

Работа с библиотекой в режиме меню

Работа с библиотекой в режиме диалога

Работа с библиотекой в режиме окна

Работа с библиотекой в режиме панели


Общие сведения о библиотеках

Библиотека - это приложение, созданное для расширения стандартных возможностей КОМПАС-3D и работающее в его среде. Типичными примерами приложений являются поставляемая вместе с системой библиотека KOMPAS.RTW (она содержит команды построения изображений часто встречающихся геометрических фигур, гладких и резьбовых отверстий и т.д.), а также такие продукты семейства КОМПАС, как библиотека стандартных машиностроительных элементов и библиотека крепежа, значительно ускоряющие проектирование сборочных моделей и оформление сборочных чертежей.

КОМПАС-3D поддерживает одновременную работу с несколькими подключенными библиотеками. Режимы работы с библиотекой могут быть различными (окно, диалог, меню или панель).

После подключения библиотеки к системе пользователь выбирает нужную функцию из ее каталога и запускает на исполнение.


Подключение библиотеки

Прежде чем функции какой-либо прикладной библиотеки можно будет использовать при работе, необходимо подключить эту библиотеку к системе.

Для подключения библиотеки к КОМПАС-3D выполните следующие действия.

1.	Вызовите команду Сервис - Менеджер библиотек.

На экране появится окно Менеджера библиотек.

2.	В списке библиотек (он находится в правой части первой вкладки) выделите имя нужной библиотеки и вызовите команду Подключить из контекстного меню.

Для быстрого подключения выбранной библиотеки можно щелкнуть мышью в поле рядом с ее названием.

3.	Выбранная библиотека подключается в установленном для нее режиме: меню, окно, диалог или панель. В поле рядом с названием библиотеки появляется красная "галочка" - признак того, что библиотека подключена.

Названия всех подключенных к системе прикладных библиотек отображаются как команды в меню Библиотека.

________________

Смотрите также

Изменение режима работы с библиотекой


Изменение режима работы с библиотекой

При добавлении библиотеки в Менеджер вы можете установить нужный режим, выбрав соответствующую опцию в диалоге свойств добавляемой библиотеки.

Когда библиотека уже добавлена в Менеджер, для изменения режима ее работы можно использовать команды Меню, Диалог, Окно и Панель из контекстного меню названия библиотеки. Вы можете изменить режим работы как подключенной, так и неподключенной библиотеки. При этом не имеет значения, какой режим установлен для библиотеки в настоящий момент.

Замечание. Изменение режима работы возможно только для прикладных библиотек; библиотеки моделей *.l3d и библиотеки фрагментов *.lfr имеют только один режим - панель.


Одновременная работа с несколькими библиотеками

КОМПАС-3D позволяет подключить и использовать при работе с документами до двадцати пяти прикладных библиотек одновременно. Однако следует помнить, что каждое подключение библиотеки приводит к уменьшению свободных системных ресурсов.

Список всех подключенных библиотек отображается в виде команд в меню Библиотека. Чтобы перейти к работе с какой-либо библиотекой, достаточно выбрать команду с ее названием из этого меню.

Наиболее удобно при работе с несколькими библиотеками установить для каждой из них режим окна или панели. Тогда вы сможете видеть окна библиотек одновременно с окном документа и быстро переключаться между ними.

Если некоторые библиотеки не нужны в данный момент, но вы не хотите отключать их от системы, освободите место на экране, минимизируя окна этих библиотек. Когда они вновь понадобятся, вы сможете быстро восстановить нормальное отображение окон и обратиться к библиотечным функциям.


Отключение библиотеки

Если библиотека, подключенная ранее к системе, больше не требуется для работы, можно отключить ее. При отключении библиотеки высвобождаются ресурсы компьютера (в первую очередь оперативная память), выделенные для работы с ней.

1.	Вызовите команду Сервис - Менеджер библиотек.
На экране появится окно Менеджера библиотек.

2.	В списке библиотек (он находится в правой части первой вкладки Менеджера) выделите имя нужной библиотеки и вызовите команду Подключить из контекстного меню.

Для быстрого отключения выбранной библиотеки можно щелкнуть мышью в поле рядом с ее названием в списке (когда библиотека подключена, в этом поле отображается "галочка").

Вы можете отключить сразу все библиотеки, подключенные к системе, воспользовавшись командой Отключить все из контекстного меню списка библиотек в окне Менеджера библиотек.

Команда Сервис - Выгрузить все библиотеки позволяет одновременно отключить все прикладные библиотеки, подключенные к системе КОМПАС-3D.

Отдельную прикладную библиотеку, работающую в режиме диалога, можно отключить, нажав кнопку Отключить в ее диалоге.

Отдельную прикладную библиотеку, работающую в режиме панели, можно отключить, вызвав команду Закрыть из контекстного меню окна структуры библиотеки или окна просмотра текущего раздела на панели Менеджера библиотек.

Совет. Вы можете включить автоматическое отключение библиотек, подключенных в "слепом" режиме. Для этого служит диалог настройки отключения библиотек КОМПАС-3D.


Работа с библиотекой в режиме диалога
Работа с прикладной библиотекой в режиме диалога

В левой части диалога отображается список команд текущей библиотеки, которые могут быть сгруппированы по разделам. Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания раздела.

В правой части диалога отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите кнопку ОК. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

Чтобы изменить режим работы с библиотекой, нажмите кнопку Режим.

Вы можете отключить текущую библиотеку от системы, нажав кнопку Отключить.

Для завершения диалога работы с библиотекой без запуска какой-либо команды нажмите кнопку Отмена.


Работа с библиотекой в режиме окна
Работа с прикладной библиотекой в режиме окна

Работа с библиотекой ведется как со стандартным окном Windows. Вы можете изменять размер окна библиотеки, а также сворачивать (минимизировать) его, оставляя на экране только пиктограмму.

В левой части окна отображается список команд текущей библиотеки, которые могут быть сгруппированы по разделам. Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания раздела.

В правой части окна отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите клавишу <Enter>. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

Для закрытия окна библиотеки нажмите системную кнопку Закрыть в правом верхнем углу окна.


Работа с библиотекой в режиме панели
Работа с прикладной библиотекой в режиме панели

Панель библиотеки располагается на вкладке Менеджера библиотек.

Команды работы с библиотекой находятся в контекстном меню вкладки.

На панели библиотеки может располагаться несколько окон. В одном из них показана структура (список разделов) библиотеки. В другом - список названий команд и набор слайдов (значков), которые соответствуют пунктам выделенного в списке раздела библиотеки. Третье окно служит для просмотра слайда, выделенного в списке команд. Вы можете изменять размер панели или любого окна на ней.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите клавишу <Enter> или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.


Работа с библиотекой в режиме меню
Работа с прикладной библиотекой в режиме меню

В этом режиме структура библиотеки отображается в виде стандартного иерархического меню.

Название библиотеки отображается в виде команды в меню Библиотеки. При вызове этой команды раскрывается вложенное меню, содержащее функции библиотеки в виде команд (они могут быть сгруппированы по разделам).

Для запуска функции на исполнение выберите из меню Библиотеки команду меню с названием нужной функции.


Окно Менеджера библиотек

Менеджер библиотек предназначен для управления библиотеками.

Для включения и отключения окна Менеджера библиотек служит команда Сервис - Менеджер библиотек.

Вы можете прикрепить окно Менеджера к любой из границ Главного окна системы.

Окно Менеджера библиотек содержит несколько вкладок. На первой из них отображается структура (список разделов) Менеджера библиотек.

Если в разделе имеются подключенные библиотеки, то его пиктограмма отображается серым цветом, если нет - голубым.

На остальных вкладках Менеджера отображается содержимое подключенных на данный момент библиотек фрагментов, моделей и прикладных библиотек, работающих в режиме панели.

Подключенные библиотеки отмечены красной "галочкой" на первой вкладке.

Для работы с Менеджером и с библиотеками предназначены команды контекстных меню вкладок.


Библиотека фрагментов

Каждая библиотека фрагментов представляет собой отдельный файл с расширением .lfr. Фрагменты библиотеки не являются отдельными файлами на диске, а входят составными частями в единый файл библиотеки. Фрагменты хранятся в виде упорядоченных списков в подразделах и корневом разделе библиотеки. Имена фрагментов и разделов библиотеки могут состоять из любых символов, количество фрагментов и разделов не ограничено.

При создании раздела библиотеки или добавлении фрагмента можно ввести произвольный комментарий.


Библиотека моделей

Каждая библиотека моделей представляет собой отдельный файл с расширением .l3d. Модели библиотеки не являются отдельными файлами на диске, а входят составными частями в единый файл библиотеки. Модели хранятся в виде упорядоченных списков в подразделах и корневом разделе библиотеки. Имена моделей и разделов библиотеки могут состоять из любых символов, количество моделей и разделов не ограничено.

При создании раздела библиотеки или добавлении модели можно ввести комментарий. Комментарий может быть многострочным и иметь произвольную форму. Допускается многократное редактирование комментария.


Прикладная библиотека (определение)
Прикладная библиотека

Библиотека - это приложение, созданное для расширения стандартных возможностей КОМПАС и работающее в его среде.

Прикладная библиотека может быть создана в одной из стандартных сред программирования для Windows (Borland C++, Microsoft Visual C++, Borland Pascal и т.д.) с использованием функций специального комплекта разработки приложений КОМПАС-МАСТЕР. По своей архитектуре библиотека является стандартным динамически подключаемым модулем (DLL) Windows. По умолчанию файлы библиотек имеют расширения *.DLL или *.RTW.

В прикладных библиотеках через языковые средства могут использоваться все возможности КОМПАС, предоставляемые при интерактивной работе (создание и редактирование объектов, работа с моделью документа, открытие и сохранение чертежей и фрагментов и т.д.)