Назначение библиотеки

Библиотека трубопроводной арматуры функционирует в среде графического редактора КОМПАС-ГРАФИК, являющегося частью системы трехмерного твердотельного проектирования КОМПАС-3D.

Задача библиотеки – частичная автоматизация проектирования трубопроводов. Библиотека позволяет создавать изображения отдельных элементов трубопроводной арматуры (труб, переходников, клапанов и т.п.) с заданными параметрами, а также целых трубопроводов. При построении трубопроводов различные элементы трубопроводной арматуры автоматически подбираются по значению условного прохода или наружного диаметра.

Следует отметить, что полученные изображения, как правило, нуждаются в некоторой доработке. Она может быть легко произведена средствами КОМПАС-ГРАФИК. При этом, несмотря на необходимость небольшой ручной доработки документов, приложение освобождает проектировщика от большей части трудоемкой и однообразной работы и в несколько раз сокращает время подготовки и выпуска комплекта документации.

Использование приложения особенно эффективно при создании трубопроводов сложной конфигурации. Его можно рекомендовать для проектирования трасс трубопроводов в различных отраслях промышленности (газовой, нефтегазовой, нефтехимической и др.). Кроме этого, возможно использование приложения при разработке внутренних и наружных коммуникаций (водопровода, канализации) промышленных и гражданских зданий и сооружений.

Требования к системе

Для работы приложения требуется чертежно-конструкторский редактор КОМПАС-ГРАФИК версии 5.9 и выше, а также модуль проектирования спецификаций.

Приступая к работе

Перед началом работы с библиотекой необходимо ознакомиться с основными положениями и приемами работы в КОМПАС-ГРАФИК.

______________

Смотрите также

Два способа создания объектов

Общие приемы ввода элементов


Диалог настройки параметров трубопровода

В этом диалоге можно ввести умолчательные параметры для всех элементов, из которых будет состоять трубопровод.

При продолжении трубопровода опции, определяющие основные характеристики трубопровода, недоступны.

Опции диалога

Название трубопровода

Введите в это поле название трубопровода.

Проход условный Dу

Включите эту опцию, если намерены проектировать трубопровод по Dу, и выберите значение условного прохода трубопровода в миллиметрах.

Наружный диаметр D

Включите эту опцию, если намерены проектировать трубопровод по D, и выберите значение наружного диаметра трубопровода в миллиметрах.

Условное давление Р

Выберите значение условного давления (в МПа), на которое рассчитан трубопровод.

Допуск на толщину стенки dS

Введите значение допуска на толщину в миллиметрах.

Допуск на наружный диаметр dн

Введите значение допуска на наружный диаметр в миллиметрах

Эта опция доступна при настройке параметров трубопровода, проектируемого по наружному диаметру.

Оси рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение трубопровода с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Создавать объекты спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включение этой опции означает, что при вставке каждого макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации.

Рисовать в разрезе

Включенная опция означает, что элементы трубопровода будут изображены в разрезе.

После задания параметров трубопровода нажмите кнопку OK для начала отрисовки его элементов.

Для выхода из диалога без создания трубопровода нажмите кнопку Отмена.


Заглушка эллиптическая

В этом диалоге требуется ввести параметры заглушки по ГОСТ 17379-2001.

Замечание. При редактировании заглушки, созданной по ГОСТ 17379-83, диалог имеет другой набор элементов управления.

Опции диалога

Проход условный Dу

Выберите значение условного прохода заглушки в миллиметрах.
Замечание. При продолжении трубопровода изменение значения условного прохода невозможно.

Наружный диаметр D

Выберите значение наружного диаметра заглушки в миллиметрах.

Исполнение

Выберите исполнение заглушки.

Толщина стенки Т

Выберите толщину стенки заглушки в миллиметрах.

Разрез

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение заглушки в разрезе. После этого станет доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров заглушки нажмите кнопку ОК для перехода к ее изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Заглушка эллиптическая по ГОСТ 17379-83

Опции диалога

Проход условный Dу

Выберите значение условного прохода заглушки в миллиметрах.

Условное давление P

Выберите условное давление, на которое рассчитана заглушка, в МПа.

Толщина стенки S

Выберите толщину стенки заглушки в миллиметрах.

Тип среды

Выберите тип среды: Неагрессивная, Среднеагрессивная, Пар или горячая вода.

Разрез

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение заглушки в разрезе. После этого станет доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них  значения шага и угла наклона штриховки.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров заглушки нажмите кнопку ОК для перехода к ее изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Заглушка фланцевая

В этом диалоге требуется ввести параметры фланцевой заглушки по ГОСТ 22815-83.

При продолжении трубопровода опция Проход условный недоступна.

Опции диалога

Проход условный Dу

Выберите значение условного прохода заглушки в миллиметрах.

Исполнение

Выберите исполнение заглушки.

Вид

Укажите, какая проекция элемента должна создаваться – Главный вид, Вид слева или Вид справа. При включении опции Главный вид становится доступна опция Разрез.

Разрез

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение заглушки в разрезе. После этого станет доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки заглушки.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

Материал

Выберите материал заглушки.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров заглушки нажмите кнопку ОК для перехода к ее изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Заглушка фланцевая со вставкой

В этом диалоге требуется ввести параметры фланцевой заглушки со вставкой по ГОСТ 22816-83.

При продолжении трубопровода опция Проход условный недоступна.

Опции диалога

Проход условный Dу

Выберите значение условного прохода заглушки в миллиметрах.

Исполнение

Выберите исполнение заглушки.

Вид

Укажите, какая проекция элемента должна создаваться – Главный вид, Вид слева или Вид справа. При включении опции Главный вид становится доступна опция Разрез.

Разрез

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение заглушки в разрезе. После этого станет доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки деталей заглушки.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

Материал

Выберите материал деталей заглушки.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров заглушки нажмите кнопку ОК для перехода к ее изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Задвижка клиновая

В этом диалоге требуется ввести параметры задвижки.

Опции диалога

Проход условный Dу

Выберите значение условного прохода задвижки в миллиметрах.

Замечание. При продолжении трубопровода изменение значения условного прохода невозможно.

Условное давление P

Выберите условное давление, на которое рассчитана задвижка, в МПа.

С электроприводом

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение задвижки с электроприводом.

Вид

Укажите, какая проекция элемента должна создаваться – Главный вид, Вид сверху или Вид слева.

Привязка

Укажите точку привязки задвижки: Точка 1 или Точка 2.

Изменить направление

Измените состояние этой опции, если необходимо расположить маховик задвижки по другую сторону оси трубопровода.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Упрощенное

Включите эту опцию, если необходимо получить упрощенное изображение задвижки.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров задвижки нажмите кнопку ОК для перехода к ее изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Затвор (клапан) обратный

В этом диалоге требуется ввести параметры обратного затвора.

При продолжении трубопровода некоторые опции (например, Проход условный) недоступны.

Опции диалога

Проход условный Dу

Выберите значение условного прохода затвора в миллиметрах.

Условное давление P

Выберите условное давление, на которое рассчитан затвор, в МПа.

Обозначение

Выберите обозначение затвора.

Вид

Укажите, какая проекция элемента должна создаваться - Главный вид или Вид слева.

Привязка

Укажите точку привязки затвора: Точка 1 или Точка 2.

Рисовать ось

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Упрощенное изображение

Включите эту опцию, если необходимо создать условное изображение предохранительного затвора.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Прочие изделия".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров обратного затвора нажмите кнопку ОК для перехода к его изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Клапан запорный

В этом диалоге требуется ввести параметры клапана (вентиля) запорного муфтового.

Опции диалога

Проход условный Dу

Выберите значение условного прохода клапана в миллиметрах.

Условное давление P

Выберите условное давление, на которое рассчитан клапан, в МПа.
Замечание. При продолжении трубопровода изменение значений условного прохода и давления невозможно.

Вид

Укажите, какая проекция элемента должна создаваться – Главный вид, Вид сверху или Вид слева.

Привязка

Укажите точку привязки клапана: Точка 1 или Точка 2.

Изменить направление

Измените состояние этой опции, если необходимо расположить маховик клапана по другую сторону оси трубопровода.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Упрощенное

Включите эту опцию, если необходимо получить упрощенное изображение клапана.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров клапана нажмите кнопку ОК для перехода к его изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Клапан предохранительный пружинный фланцевый

В этом диалоге требуется ввести параметры предохранительного клапана.

При продолжении трубопровода некоторые опции (например, Проход условный) недоступны.

Опции диалога

Проход условный Dу

Выберите значение условного прохода клапана в миллиметрах.

Условное давление P

Выберите условное давление, на которое рассчитан клапан, в МПа.

Обозначение

Выберите обозначение клапана.

Вид

Укажите, какая проекция элемента должна создаваться - Главный вид, Вид слева, Вид справа, или Вид сверху.

Привязка

Укажите точку привязки клапана: Точка 1 или Точка 2.

Изменить направление

Измените состояние этой опции, если необходимо развернуть изображение клапана в противоположную сторону относительно оси трубопровода. Опция доступна только при создании главного вида клапана.

Рисовать ось

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Упрощенное изображение

Включите эту опцию, если необходимо создать условное изображение предохранительного клапана.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Прочие изделия".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров предохранительного клапана нажмите кнопку ОК для перехода к его изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Кран шаровой

В этом диалоге требуется ввести параметры шарового крана.

При продолжении трубопровода некоторые опции (например, Проход условный, Условное давление и др.) недоступны.

Опции диалога

ТУ

Укажите технические условия на шаровой кран, изображение которого будет вставлено в чертеж.

Проход условный Dу

Выберите значение условного прохода крана в миллиметрах.

Условное давление P

Выберите условное давление, на которое рассчитан кран, в МПа.

Высота H

Выберите высоту крана в миллиметрах.

С пневмоприводом

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение шарового крана с пневмоприводом.

Привязка

Укажите точку привязки крана: Точка 1 или Точка 2.

Изменить направление

Измените состояние этой опции, если необходимо расположить привод крана по другую сторону оси трубопровода.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров шарового крана нажмите кнопку ОК для перехода к его изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Колена двойные

В этом диалоге требуется ввести параметры двойного колена по ГОСТ 22819-83.

Опции диалога

Проход условный Dy

Выберите значение условного прохода колена в миллиметрах.
Замечание. При продолжении трубопровода изменение значения условного прохода невозможно.

Исполнение

Выберите исполнение колена.

Вид

Укажите, какая проекция элемента должна создаваться - Главный вид, Вид слева или Вид сверху. При включении опции Главный вид становится доступной опция Разрез.

Разрез

Включите эту опцию, если требуется создать изображение элемента в разрезе. После этого станет доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Привязка

Укажите точку привязки перехода: Точка 1 или Точка 2 (положение этих точек показано на слайде).

Упрощенно

Включите эту опцию, если на чертеже не требуется показывать мелкие элементы.

Изменить направление

Измените состояние этой опции, если необходимо развернуть изображение колена в противоположную сторону относительно оси трубопровода.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

Марка стали

Выберите из списка материал колена.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров колена нажмите кнопку ОК для перехода к его изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Отвод гнутый

В этом диалоге требуется ввести параметры отвода гнутого по ГОСТ 22793-83.

При продолжении трубопровода некоторые опции (например, Проход условный, Исполнение и др.) недоступны.

Опции диалога

Проход условный Dу

Выберите значение условного прохода отвода в миллиметрах.

Труба DxS

Выберите внешний диаметр и толщину стенки (в миллиметрах) трубы, из которой должен быть изготовлен отвод.

Угол

Выберите значение угла между плоскостями торцов отвода в градусах:15, 30, 45, 60, 90.

Исполнение

Выберите исполнение отвода.

Вид

Укажите, какая проекция элемента должна создаваться – Главный вид или Вид слева. При выбранной опции Главный вид доступна опция Разрез.

Разрез

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение отвода в разрезе. После этого станет доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Привязка

Укажите точку привязки элемента: Точка 1 или Точка 2 (положение этих точек показано на слайде).

Упрощенно

Включите эту опцию, если на чертеже не требуется показывать мелкие элементы.

Изменить направление

Измените состояние этой опции, если необходимо развернуть изображение отвода в противоположную сторону относительно оси трубопровода.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

Марка стали

Выберите из списка материал отвода.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров отвода нажмите кнопку ОК для перехода к его вставке в графический документ.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Отводы крутоизогнутые
Отвод крутоизогнутый

В этом диалоге требуется ввести параметры отвода крутоизогнутого типа 3D по ГОСТ 17375-2001 или отвода крутоизогнутого типа 2D по ГОСТ 30753-2001.

Замечание. При редактировании отвода, созданного по ГОСТ 17375-83, диалог имеет другой набор элементов управления.

При продолжении трубопровода некоторые опции (например, Проход условный) недоступны.

Опции диалога

Проход условный Dу

Выберите значение условного прохода отвода в миллиметрах.

Исполнение

Выберите исполнение отвода.

Наружный диаметр D

Выберите значение наружного диаметра отвода в миллиметрах.

Толщина стенки Т

Выберите толщину стенки отвода в миллиметрах.

Угол

Выберите значение угла между плоскостями торцов отвода в градусах: 45, 60, 90 или 180.
Замечание. В зависимости от типа и исполнения отвода некоторые значения угла могут отсутствовать в списке.

Вид

Укажите, какая проекция элемента должна создаваться – Главный вид или Вид слева. При выбранной опции Главный вид доступна опция Разрез.

Разрез

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение отвода в разрезе. После этого станет доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Привязка

Укажите точку привязки элемента: Точка 1 или Точка 2.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

Изменить направление

Измените состояние этой опции, если необходимо развернуть изображение отвода в противоположную сторону относительно оси трубопровода.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров отвода нажмите кнопку ОК для перехода к его вставке в графический документ.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Отвод крутоизогнутый по ГОСТ 17375-83

Опции диалога

Проход условный Dу

Выберите значение условного прохода отвода в миллиметрах.

Условное давление P

Выберите условное давление, на которое рассчитан отвод, в МПа.

Толщина стенки S

Выберите толщину стенки отвода в миллиметрах.

Угол

Выберите значение угла между плоскостями торцов отвода в градусах: 45, 60, 90.

Тип среды

Выберите тип среды: Неагрессивная, Среднеагрессивная, Пар или горячая вода.

Вид

Укажите, какая проекция элемента должна создаваться – Главный вид или Вид слева. При выбранной опции Главный вид доступна опция Разрез.

Разрез

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение отвода в разрезе. После этого станет доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Привязка

Укажите точку привязки элемента: Точка 1 или Точка 2.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

Изменить направление

Измените состояние этой опции, если необходимо развернуть изображение отвода в противоположную сторону относительно оси трубопровода.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров отвода нажмите кнопку ОК для перехода к его вставке в графический документ.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Переключающее устройство

В этом диалоге требуется ввести параметры переключающего устройства.

При продолжении трубопровода некоторые опции (например, Проход условный, Условное давление и др.) недоступны.

Опции диалога

Проход условный Dу

Выберите значение условного прохода переключающего устройства в миллиметрах.

Условное давление P

Выберите условное давление, на которое рассчитано переключающее устройство, в МПа.

Вид

Укажите, какая проекция элемента должна создаваться – Главный вид или Вид сверху.

Привязка

Укажите точку привязки переключающего устройства (положение этих точек показано на слайде).

Изменить направление

Измените состояние этой опции, если необходимо расположить переключающее устройство маховиком в противоположную сторону относительно оси трубопровода.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров переключающего устройства нажмите кнопку ОК для перехода к вставке его в графический документ.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Переход

В этом диалоге требуется ввести параметры перехода по ГОСТ 22826-83.

Опции диалога

Проход условный Dy

Выберите значение условного прохода перехода со стороны большего отверстия.
Замечание. При продолжении трубопровода изменение значения условного прохода Dу невозможно.

Проход условный dy

Выберите значение условного прохода перехода со стороны меньшего отверстия.

Исполнение

Выберите исполнение перехода.

Вид

Укажите, какая проекция элемента должна создаваться - Главный вид, Вид слева или Вид справа. При включении опции Главный вид становится доступной опция Разрез.

Разрез

Включите эту опцию, если требуется создать изображение элемента в разрезе. После этого станет доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Привязка

Укажите точку привязки перехода: Точка 1 или Точка 2 (положение этих точек показано на слайде).

Упрощенно

Включите эту опцию, если на чертеже не требуется показывать мелкие элементы.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

Марка стали

Выберите из списка материал перехода.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров перехода нажмите кнопку ОК для перехода к его изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Переход концентрический

В этом диалоге требуется ввести параметры концентрического перехода по ГОСТ 17378-2001.

Замечание. При редактировании перехода, созданного по ГОСТ 17378-83, диалог имеет другой набор элементов управления.

При продолжении трубопровода некоторые опции (например, Проход условный) недоступны.

Опции диалога

Проход условный Dy

Выберите значение условного прохода перехода в миллиметрах.

Исполнение

Выберите исполнение перехода.

Диаметр наружный, D

Выберите значение наружного диаметра перехода со стороны большего отверстия.

Толщина стенки, Т

Выберите толщину стенки перехода со стороны большего отверстия.

Диаметр наружный, D1

Выберите значение наружного диаметра перехода со стороны меньшего отверстия.

Толщина стенки, Т1

Выберите толщину стенки перехода со стороны меньшего отверстия.

Вид

Укажите, какая проекция элемента должна создаваться - Главный вид или Вид справа.

Разрез

Для Главного вида с помощью этой опции можно задать изображение элемента в разрезе. Если включена опция Разрез, становится доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Привязка

Укажите точку привязки перехода: Точка 1 или Точка 2 (положение этих точек показано на слайде).

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров перехода нажмите кнопку ОК для перехода к его изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Допуск на толщину стенки
 Допуск на толщину стенки – допустимая разница между толщинами стенок стыкующихся элементов.


Допуск на наружный диаметр
 Допуск на наружный диаметр – допустимая разность наружных диаметров стыкующихся элементов.


Переход концентрический по ГОСТ 17378-83

Опции диалога

Проход условный Dy и Проход условный dy

Выберите значения условных проходов большего и меньшего отверстий перехода в миллиметрах.

Условное давление P

Выберите условное давление, на которое рассчитан переход, в МПа.

Тип среды

Выберите тип среды: Неагрессивная, Среднеагрессивная, Пар или горячая вода.

Вид

Укажите, какая проекция элемента должна создаваться - Главный вид или Вид справа.

Разрез

Для Главного вида с помощью этой опции можно задать изображение элемента в разрезе. Если включена опция Разрез, становится доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Привязка

Укажите точку привязки перехода: Точка 1 или Точка 2.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров перехода нажмите кнопку ОК для перехода к его изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Переход эксцентрический

В этом диалоге требуется ввести параметры эксцентрического перехода по ГОСТ 17378-2001.

Замечание. При редактировании перехода, созданного по ГОСТ 17378-83, диалог имеет другой набор элементов управления.

При продолжении трубопровода некоторые опции (например, Проход условный) недоступны.

Опции диалога

Проход условный Dy

Выберите значения условного прохода перехода в миллиметрах.

Исполнение

Выберите исполнение перехода.

Диаметр наружный, D

Выберите значение наружного диаметра перехода со стороны большего отверстия.

Толщина стенки, Т

Выберите толщину стенки перехода со стороны большего отверстия.

Диаметр наружный, D1

Выберите значение наружного диаметра перехода со стороны меньшего отверстия.

Толщина стенки, Т1

Выберите толщину стенки перехода со стороны меньшего отверстия.

Вид

Укажите, какая проекция элемента должна создаваться - Главный вид, Вид справа или Вид сверху.

Разрез

Для Главного вида с помощью этой опции можно задать изображение элемента в разрезе. Если включена опция Разрез, становится доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Привязка

Укажите точку привязки перехода: Точка 1 или Точка 2.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Изменить направление

При создании Главного вида Вы можете изменить состояние этой опции, если необходимо расположить переход по другую сторону оси трубопровода.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров перехода нажмите кнопку ОК для перехода к его изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Переход эксцентрический по ГОСТ 17378-83

Опции диалога

Проход условный Dy и Проход условный dy

Выберите значения условных проходов большего и меньшего отверстий перехода в миллиметрах.

Условное давление P

Выберите условное давление, на которое рассчитан переход, в МПа.

Тип среды

Выберите тип среды: Неагрессивная или Среднеагрессивная.

Вид

Укажите, какая проекция элемента должна создаваться - Главный вид, Вид справа или Вид сверху.

Разрез

Для Главного вида с помощью этой опции можно задать изображение элемента в разрезе. Если включена опция Разрез, становится доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Привязка

Укажите точку привязки перехода: Точка 1 или Точка 2.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Изменить направление

При создании Главного вида Вы можете изменить состояние этой опции, если необходимо расположить переход по другую сторону оси трубопровода.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров перехода нажмите кнопку ОК для перехода к его изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Прокладка плоская

В этом диалоге требуется ввести параметры плоской эластичной прокладки по ГОСТ 15180-86.

При продолжении трубопровода некоторые опции (например, Проход условный и др.) недоступны.

Опции диалога

Проход условный Dy

Выберите значение условного прохода прокладки в миллиметрах.

Условное давление P

Выберите условное давление, на которое рассчитана прокладка, в МПа.

Исполнение

Выберите из списка нужное исполнение прокладки.

Вид

Выберите опцию, соответствующую изображению прокладки в нужной проекции: Главный вид или Вид сверху.

Разрез

Эта опция доступна при включенной опции Главный вид и управляет созданием изображения разреза. Включенная опция означает, что прокладка будет изображена в разрезе.

Сечение

Эта опция доступна при включенной опции Главный вид и управляет созданием изображения сечения прокладки. Включенная опция означает, что в чертеж будет вставлено изображение сечения прокладки.

Привязка

Укажите точку привязки прокладки: Точка 1 или Точка 2.

Параметры штриховки

Поля Угол и Шаг этой группы опций доступны при включенной опции Разрез или Сечение. Чтобы настроить параметры штриховки, введите в соответствующие поля значения шага и угла наклона штриховки.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров прокладки нажмите кнопку ОК для перехода к его изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Фланец плоский приварной

В этом диалоге требуется ввести параметры плоского приварного фланца по ГОСТ 12820-80.

При продолжении трубопровода некоторые опции (например, Проход условный, Условное давление и др.) недоступны.

Опции диалога

Условное давление P

Выберите условное давление, на которое рассчитан фланец, в МПа.

Проход условный Dу

Выберите значение условного прохода фланца в миллиметрах.

Вариант

Выберите вариант исполнения фланца.

Типоразмеры

Укажите ряд, из которого будут выбраны типоразмеры фланца.

Тип

Выберите тип фланца: Круглый или Квадратный.

Исполнение

Выберите из списка нужное исполнение фланца.

Вид

Выберите опцию, соответствующую нужному изображению фланца. Для Главного вида с помощью опции Разрез можно задать изображение фланца в разрезе. Если включена опция Разрез, становится доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Привязка

Укажите точку привязки фланца: Точка 1 или Точка 2.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров фланца нажмите кнопку ОК для перехода к его изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Фланец приварной встык

В этом диалоге требуется ввести параметры приварного встык фланца по ГОСТ 12821-80.

При продолжении трубопровода некоторые опции (например, Проход условный и др.) недоступны.

Опции диалога

Условное давление P

Выберите условное давление, на которое рассчитан фланец, в МПа.

Проход условный Dу

Выберите значение условного прохода фланца в миллиметрах.

Вариант

Выберите вариант исполнения фланца.

Типоразмер

Укажите ряд, из которого будут выбраны типоразмеры фланца.

Тип

Выберите тип фланца: Круглый или Квадратный.

Исполнение

Выберите из списка нужное исполнение фланца.

Вид

Выберите опцию, соответствующую нужному изображению фланца. Для Главного вида с помощью опции Разрез можно задать изображение элемента в разрезе. Если включена опция Разрез, становится доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Привязка

Укажите точку привязки фланца: Точка 1 или Точка 2.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров фланца нажмите кнопку ОК для перехода к его изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Фланец свободный на приварном кольце

В этом диалоге требуется ввести параметры фланца на приварном кольце по ГОСТ 12822-80.

При продолжении трубопровода некоторые опции (например, Проход условный и др.) недоступны.

Опции диалога

Условное давление

Выберите условное давление, на которое рассчитан фланец, в МПа.

Проход условный

Выберите значение условного прохода фланца в миллиметрах.

Вариант

Выберите вариант исполнения фланца.

Типоразмеры

Укажите ряд, из которого будут выбраны типоразмеры фланца.

Тип

Выберите тип фланца: Круглый или Квадратный.

Исполнение

Выберите из списка нужное исполнение фланца.

Вид

Выберите опцию, соответствующую нужному изображению фланца. Для Главного вида с помощью опции Разрез можно задать изображение элемента в разрезе. Если включена опция Разрез, становится доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Привязка

Укажите точку привязки фланца: Точка 1 или Точка 2.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров фланца нажмите кнопку ОК для перехода к его изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Тройник

В этом диалоге требуется ввести параметры равнопроходного (переходного) тройника по ГОСТ 17376-2001.

Замечание. При редактировании тройника, созданного по ГОСТ 17376-83, диалог имеет другой набор элементов управления.

При продолжении трубопровода некоторые опции (например, Проход условный) недоступны.

Опции диалога

Проход условный Dy

Выберите значения условного прохода тройника в миллиметрах.

Исполнение

Выберите исполнение тройника.

Толщина стенки S

Выберите толщину стенки трубы тройника в миллиметрах.

Диаметр наружный D1

Выберите значение наружного диаметра (патрубка) тройника в миллиметрах.

Толщина стенки S1

Выберите толщину стенки патрубка тройника в миллиметрах.

Вид

Укажите, какое изображение должно создаваться – Главный вид, Вид сверху или Разрез. Если включена опция Разрез, становится доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Привязка

Укажите точку привязки тройника (положение этих точек показано на слайде).

Изменить направление

Измените состояние опции, если необходимо расположить патрубок тройника по другую сторону оси трубопровода.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров тройника нажмите кнопку ОК для перехода к его изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Тройник по ГОСТ 17376-83

Опции диалога

Проход условный Dy и Проход условный dy

Выберите значения условных проходов большего и меньшего отверстий тройника в миллиметрах.

Условное давление P

Выберите условное давление, на которое рассчитан тройник, в МПа.

Толщина стенки S

Выберите толщину стенки тройника в миллиметрах.

Тип среды

Выберите тип среды: Неагрессивная, Среднеагрессивная, Пар или горячая вода.

Вид

Укажите, какое изображение должно создаваться – Главный вид, Вид сверху или Разрез. Если включена опция Разрез, становится доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Привязка

Укажите точку привязки тройника (положение этих точек показано на слайде).

Изменить направление

Измените состояние опции, если необходимо расположить патрубок тройника по другую сторону оси трубопровода.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров тройника нажмите кнопку ОК для перехода к его изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Труба водогазопроводная

В этом диалоге требуется ввести параметры стальной водогазопроводной трубы по ГОСТ 3262-75.

Опции диалога

Проход условный Dу

Выберите значение условного прохода трубы в миллиметрах.
Замечание. При продолжении трубопровода изменение значения условного прохода невозможно.

Наружный диаметр D

Выберите значение наружного диаметра трубы в миллиметрах.

Толщина стенки S

Выберите толщину стенки трубы в миллиметрах.

Длина L1, Длина L2 и Изгиб: угол а

Включите опции, соответствующие участкам, из которых должна состоять труба. После этого становятся доступны поля для ввода их параметров. Введите в них длины прямолинейных участков L1 и L2 в миллиметрах и угол изгиба трубы в градусах.

Вид

Укажите, какое изображение должно создаваться – Главный вид, Вид сбоку или Вид сверху.

Разрез

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение трубы в разрезе. После этого станет доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Привязка

Укажите точку привязки трубы: Точка 1 или Точка 2.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Изменить направление

Измените состояние этой опции, если необходимо развернуть изображение изгиба трубы в противоположную сторону относительно оси трубопровода.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макроэлемента из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации. Если труба имеет изгиб, то объект спецификации размещается в разделе "Детали", а если не имеет, то в разделе "Материалы".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров трубы нажмите кнопку ОК для перехода к ее изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Труба электросварная

В этом диалоге требуется ввести параметры стальной электросварной прямошовной трубы по ГОСТ 10704-91.

Опции диалога

Проход условный Dу

Выберите значение условного прохода трубы в миллиметрах.
Замечание. При продолжении трубопровода изменение значения условного прохода невозможно.

Наружный диаметр D

Выберите значение наружного диаметра трубы в миллиметрах.

Толщина стенки S

Выберите толщину стенки трубы в миллиметрах.

Длина L1, Длина L2 и Изгиб: угол а

Включите опции, соответствующие участкам, из которых должна состоять труба. После этого становятся доступны поля для ввода их параметров. Введите в них длины прямолинейных участков L1 и L2 в миллиметрах и угол изгиба трубы в градусах.

Вид

Укажите, какое изображение должно создаваться – Главный вид, Вид сбоку или Вид сверху.

Разрез

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение Главного вида трубы в разрезе. После этого станет доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Привязка

Укажите точку привязки трубы: Точка 1 или Точка 2.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Изменить направление

Измените состояние этой опции, если необходимо развернуть изображение изгиба трубы в противоположную сторону относительно оси трубопровода.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макроэлемента из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации. Если труба имеет изгиб, то объект спецификации размещается в разделе "Детали", а если не имеет, то в разделе "Материалы".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров трубы нажмите кнопку ОК для перехода к ее изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Труба бесшовная горячедеформированная

В этом диалоге требуется ввести параметры бесшовной горячедеформированной трубы по ГОСТ 8732-78.

Опции диалога

Проход условный

Выберите значение условного прохода трубы в миллиметрах.
Замечание. При продолжении трубопровода изменение значения условного прохода невозможно.

Наружный диаметр D

Выберите значение наружного диаметра трубы в миллиметрах.

Толщина стенки S

Выберите толщину стенки трубы в миллиметрах.

Длина L1, Длина L2 и Изгиб: угол а

Включите опции, соответствующие участкам, из которых должна состоять труба. После этого становятся доступны поля для ввода их параметров. Введите в них длины прямолинейных участков L1 и L2 в миллиметрах и угол изгиба трубы в градусах.

Вид

Укажите, какое изображение должно создаваться – Главный вид, Вид сбоку или Вид сверху.

Разрез

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение Главного вида трубы в разрезе. После этого станет доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Привязка

Укажите точку привязки трубы: Точка 1 или Точка 2.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Изменить направление

Измените состояние этой опции, если необходимо развернуть изображение изгиба трубы в противоположную сторону относительно оси трубопровода.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макроэлемента из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации. Если труба имеет изгиб, то объект спецификации размещается в разделе "Детали", а если не имеет, то в разделе "Материалы".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров трубы нажмите кнопку ОК для перехода к ее изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Труба гнутая S-образная

В этом диалоге требуется ввести параметры гнутой S-образной трубы.

При продолжении трубопровода некоторые опции (например, Наружный диаметр) недоступны.

Опции диалога

Труба по ГОСТ

Выберите номер ГОСТа на трубу, изображение которой будет вставлено в чертеж.

Проход условный Dу

Выберите значение условного прохода трубы в миллиметрах.

Наружный диаметр D

Выберите значение наружного диаметра трубы в миллиметрах.

Толщина стенки S

Выберите толщину стенки трубы в миллиметрах.

Длина L1, Длина L2, Длина L3

Включите опции, соответствующие прямолинейным участкам трубы, и введите требуемые значения их длин в миллиметрах.

Разворот второго изгиба

Выберите угол разворота второго изгиба (в градусах).

Вид

Укажите, какое изображение должно создаваться – Главный вид или Вид сверху.

Разрез

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение Главного вида трубы в разрезе. После этого станет доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Привязка

Укажите точку привязки трубы: Точка 1 или Точка 2.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Изменить направление

Измените состояние этой опции, если необходимо развернуть изображение трубы в другую сторону относительно оси трубопровода.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макроэлемента из библиотеки произойдет автоматическое формирование объекта спецификации в разделе "Детали".

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров трубы нажмите кнопку ОК для перехода к ее изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Труба с врезкой

В этом диалоге требуется ввести параметры трубы с врезкой.

При продолжении трубопровода некоторые опции вкладок (например, Условный проход) недоступны.

Опции диалога

Вкладка Труба

Опции этой вкладки позволяют настроить параметры трубы.

Труба по ГОСТ

Выберите нужный номер ГОСТа трубы из списка.

Проход условный Dу

Выберите значение условного прохода трубы в миллиметрах.

Наружный диаметр D

Выберите значение наружного диаметра трубы в миллиметрах.

Толщина стенки S

Выберите толщину стенки трубы в миллиметрах.

Длина трубы Lт

Укажите длину трубы в миллиметрах.

Вкладка Патрубок

На этой вкладке Вы можете настроить параметры трубы для патрубка. Опции вкладки Патрубок аналогичны опциям вкладки Труба.

Параметры врезки

Опции этой группы определяют взаимное расположение трубы и патрубка. Введите Расстояние до врезки L в миллиметрах и Угол врезки a в градусах.

Точки привязки

Укажите точку привязки врезки: Точка 1, Точка 2 или Точка 3 (положение этих точек показано на слайде).

Разрез

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение соединения трубы и патрубка в разрезе. После этого станут доступны группы опций Тип врезки и Параметры штриховки.

Тип врезки

Опции этой группы позволяют указать, какой тип врезки нужно изобразить на чертеже.

Патрубок снаружи

Включите эту опцию, если диаметр отверстия в трубе должен равняться Dу патрубка.

Патрубок внутрь

Включите эту опцию, если диаметр отверстия в трубе должен равняться наружному диаметру патрубка (патрубок при этом входит в трубу).

Вырез углом

Эта опция доступна при одинаковых наружных диаметрах трубы и патрубка. Включите опцию Вырез углом, если на чертеже должна быть изображена врезка этого типа.

Параметры штриховки

Введите в поля Шаг и Угол значения шага и угла наклона штриховки.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Изменить направление

Измените состояние этой опции, если необходимо изобразить патрубок по другую сторону оси трубопровода.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование двух объектов спецификации в разделе "Детали".

После задания параметров трубы нажмите кнопку ОК для перехода к ее изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Труба с отводом

В этом диалоге требуется ввести параметры трубы и отвода, чтобы создать изображение составной трубы с отводом.

При продолжении трубопровода некоторые опции вкладок (например, Условный проход) недоступны.

Опции диалога

Вкладка Труба

Опции этой вкладки позволяют настроить параметры трубы.

Труба по ГОСТ

Выберите нужный номер ГОСТа трубы из списка.

Проход условный Dу

Выберите значение условного прохода трубы в миллиметрах.

Наружный диаметр D

Выберите значение наружного диаметра трубы в миллиметрах.

Толщина стенки S

Выберите толщину стенки трубы в миллиметрах.

Длина заготовки L

Укажите длину трубы-заготовки, которая будет использоваться для изготовления составной трубы, в миллиметрах. Например, составная труба длиной 12000мм будет изготавливаться из труб-заготовок длиной 4000мм. Длину 4000мм и нужно указать в поле этой опции.

Вкладка Отвод

Эта вкладка становится доступна после включения опции Отвод и позволяет настроить параметры отвода.

Отвод по ГОСТ

Выберите нужный номер ГОСТа на отвод.

Проход условный Dу

Выберите значение условного прохода отвода в миллиметрах.

Толщина стенки S

Выберите толщину стенки отвода в миллиметрах.

Угол

Выберите значение угла между плоскостями торцов отвода в градусах: 45, 60, 90.

Отвод

Включите эту опцию, если требуется вставить в чертеж изображение составной трубы с отводом.

При выключенной опции можно создать изображение прямолинейной трубы заданной длины.

Длина L1, Длина L2

Включите опции, соответствующие прямолинейным участкам трубы, и введите требуемые значения их длин в миллиметрах.

Если опция Отвод выключена, доступна только опция Длина L1.

Если при включенной опции Отвод выключить опции Длина L1 и Длина L2, то можно создать изображение отвода без прямолинейных участков труб.

Привязка

Укажите точку привязки составной трубы: Точка 1 или Точка 2 (положение этих точек показано на слайде).

Разрез

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение Главного вида составной трубы в разрезе. После этого станет доступна группа опций Параметры штриховки.

Параметры штриховки

Введите в поля Шаг и Угол значения шага и угла наклона штриховки.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Изменить направление

Измените состояние этой опции, если необходимо развернуть изображение отвода в противоположную сторону относительно оси трубопровода.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование объектов спецификации, принадлежащих отводу и трубе, в разделах "Стандартные изделия" и "Материалы" соответственно.

После задания параметров трубы нажмите кнопку ОК для перехода к ее изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Угольник
Угольники

В этом диалоге требуется ввести параметры угольника по ГОСТ 22820-83.

При продолжении трубопровода опция Проход условный Dy недоступна.

Опции диалога

Проход условный Dy

Выберите значение условного прохода угольника в миллиметрах.

Исполнение

Выберите исполнение угольника.

Вид

Укажите, какая проекция элемента должна создаваться - Главный вид или Вид слева. При включении опции Главный вид становится доступной опция Разрез.

Разрез

Включите эту опцию, если требуется создать изображение элемента в разрезе. После этого станет доступной группа опций Параметры штриховки: поля Шаг и Угол. Введите в них значения шага и угла наклона штриховки.

Привязка

Укажите точку привязки угольника: Точка 1 или Точка 2 (положение этих точек показано на слайде).

Упрощенно

Включите эту опцию, если на чертеже не требуется показывать мелкие элементы.

Изменить направление

Измените состояние этой опции, если необходимо развернуть изображение угольника в противоположную сторону относительно оси трубопровода.

Ось рисовать

Включите эту опцию, если необходимо получить изображение элемента с осевыми линиями. При выключенной опции оси отрисованы не будут.

Создать объект спецификации

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то включенная опция означает, что при вставке макрообъекта из библиотеки произойдет автоматическое формирование соответствующего объекта спецификации в разделе "Стандартные изделия".

Марка стали

Выберите из списка материал угольника.

В нижнем поле диалога отображается таблица со справочными параметрами элемента, которые нельзя изменить вручную.

После задания параметров угольника нажмите кнопку ОК для перехода к его изображению.

Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.


Два способа создания объектов

Библиотека позволяет пользователю получить изображение как отдельного (не связанного с другими) элемента, так и целого трубопровода, состоящего из связанных элементов.

При вставке изображений отдельных элементов пользователь указывает параметры и задает ориентацию (направление, угол наклона) для каждого вновь вводимого элемента.

При автоматическом создании изображения трубопровода пользователь устанавливает параметры трубопровода, которые будут применены ко всем входящим в него элементам (значение условного прохода и др.), выбирает элемент трубопроводной арматуры (заглушка, тройник, клапан и т. п.) и указывает свободный конец трубопровода. Библиотека подбирает параметры и ориентацию указанного элемента так, чтобы он точно подходил к предыдущему.

______________

Смотрите также

Общие приемы ввода элементов

Построение изображения трубопровода


Общие приемы
Общие приемы ввода элементов

Для создания изображения отдельного элемента трубопровода вызовите из библиотеки команду Элементы трубопроводной арматуры....

Совет...

На экране появится диалог выбора элементов трубопровода.

Выберите нужный элемент из списка и нажмите клавишу <Enter>. Можно также произвести двойной щелчок мыши на названии элемента.

На экране появится диалог ввода параметров выбранного элемента. В этом диалоге есть слайд с изображением элемента. Красными кружками на нем отмечены точки привязки.

Введите нужные параметры элемента и нажмите кнопку ОК диалога.

После подтверждения ввода параметров элемента в окне графического документа появляется его фантом и специальное окно управления. Команды, содержащиеся в этом окне (их набор зависит от типа элемента), позволяют отредактировать различные параметры элемента до его фиксации. Чтобы вызвать нужную команду, дважды щелкните мышью по ее названию в окне управления или выберите ее из контекстного меню. Когда фантом элемента будет соответствовать желаемому изображению, укажите точку вставки элемента, а затем угол его поворота.

Если Вы хотите отказаться от ввода элемента, нажмите клавишу <Esc> или кнопку Прервать команду на Панели специального управления

 Кнопка Прервать команду

Чтобы визуально оценить изображение, фантом элемента должен быть виден на экране. Если изображение закрыто окном, "перетащите" окно мышью за заголовок в другое место экрана или воспользуйтесь командами управления масштабом.


Для вызова команд библиотеки можно использовать компактную инструментальную панель Трубопроводная арматура. Она доступна, когда библиотека подключена к системе КОМПАС-3D.


Компактная инструментальная панель "Трубопроводная арматура"
Компактная инструментальная панель
Трубопроводная арматура


Компактная инструментальная панель
Трубопроводная арматура


Компактная инструментальная панель
Трубопроводная арматура


Построение изображения трубопровода

Рекомендуется создавать трубопровод в отдельном (не системном) виде чертежа редактора КОМПАС-ГРАФИК. Масштаб этого вида должен быть таким, чтобы изображение трубопровода уместилось на листе чертежа выбранного формата.

Напоминаем, что для создания нового вида текущего чертежа и задания масштаба этого вида предназначена команда Вставка - Вид.

Чтобы приступить к созданию изображения трубопровода, вызовите команду Построение трубопровода... из окна библиотеки трубопроводной арматуры.

Совет...

На экране появится диалог настройки параметров трубопровода. После ввода параметров трубопровода на экране появится окно выбора элементов трубопроводной арматуры.

Выберите начальный элемент трубопровода. Для перехода к вставке его изображения в документ нажмите клавишу <Enter>. Можно также произвести двойной щелчок мыши на названии элемента.

Если выбранный элемент не может иметь параметры, установленные при настройке трубопровода, на экране появится сообщение об этом.

Если выбранный элемент может иметь параметры, заданные при настройке трубопровода, на экране появятся его фантом и окно управления построением. Если необходимо, при помощи команд из окна управления измените параметры, точку привязки и/или направление элемента.

Когда фантом элемента будет соответствовать желаемому изображению, укажите точку вставки элемента, а затем угол его поворота.

Вставленный элемент будет подсвечен, и на экране появится диалог ввода его параметров – такой же, как при создании изображения отдельного элемента.

Значения некоторых опций (например, Условный проход) изменить невозможно, так как они характеризуют конструкцию трубопровода в целом и вводятся один раз – при настройке его параметров. Значения опций, относящихся к оформлению документа (например, Создать объект спецификации, Ось рисовать), могут быть изменены для каждого элемента в отдельности (при задании параметров трубопровода были указаны их умолчательные значения).

Если необходимо, измените доступные параметры элемента в диалоге. Нажмите кнопку ОК. В документ будет вставлен первый элемент трубопровода. Красными кружками отмечаются свободные концы трубопровода. Библиотека автоматически распознает их как возможные точки вставки следующих элементов.

Для вставки следующего элемента трубопровода вызовите команду Элементы трубопроводной арматуры из окна Построение трубопровода... и выберите нужный элемент. Переместите фантом элемента так, чтобы точка привязки оказалась вблизи свободного конца трубопровода. Вы увидите, как фантом присоединяемого элемента изменит ориентацию и, если нужно, параметры таким образом, чтобы точно стыковаться с предыдущим элементом.

Когда курсор превратится в "стрелочку", щелкните мышью для фиксации элемента в документе.

Если элемент выбранного типа поддерживает параметры соединения (может иметь параметры, заданные при настройке трубопровода), то на экране появится диалог настройки этого элемента. Если необходимо, измените доступные параметры элемента в диалоге и подтвердите его создание.

В документ будет вставлен второй элемент трубопровода, связанный с первым. Библиотека "позаботится" о том, чтобы этот элемент по своим параметрам соответствовал трубопроводу, а по ориентации – предыдущему элементу. Красными кружками будут отмечены свободные концы создаваемого трубопровода.

Если присоединяемый элемент не поддерживает параметры соединения, на экране появится запрос о продолжении трубопровода. Если Вы хотите вставить элемент несмотря на то, что он не соответствует параметрам трубопровода, нажмите кнопку Да. Фантом элемента подсветится, и на экране появится диалог ввода его параметров. При вставке "неподходящего" элемента все без исключения его параметры доступны для изменения. Введите нужные параметры и нажмите кнопку ОК для подтверждения ввода элемента. Для выхода из диалога без создания элемента нажмите кнопку Отмена.

Внимание! Параметры, заданные при вставке "неподходящего" элемента, автоматически используются для создания изображения следующей за ним части трубопровода независимо от того, какие параметры имела предыдущая часть.

Продолжайте создание изображения трубопровода, присоединяя к нему нужные элементы и изменяя при необходимости их параметры.

Если будут исчерпаны все точки присоединения (свободные концы трубопровода), библиотека выдаст сообщение о том, что все точки соединения трубопровода исчерпаны, и автоматически выйдет из режима создания трубопровода.

Чтобы прервать создание изображения трубопровода при наличии у него свободных концов, нажмите клавишу <Esc> или кнопку Прервать команду на Панели специального управления.

В одном графическом документе можно создать изображения нескольких трубопроводов. Это требуется, например, для формирования чертежа трубопровода из нескольких частей с последующим их соединением условной линией трубопровода или с помощью команды Построение по двум точкам.

Кроме того, при построении трубопровода имеется возможность расстановки элементов, позволяющая разместить в чертеже изображения отдельных элементов трубопроводной арматуры по заданным координатам или с использованием привязок. Эти элементы являются частями создаваемого трубопровода и имеют "открытые концы" для присоединения других элементов.


Диалог настройки конфигурации библиотеки

Позволяет настроить создание спецификации и условия редактирования вставленных в графический документ библиотечных макроэлементов.

Если Вы работаете со спецификацией КОМПАС-3D, то при вставке макроэлементов из библиотеки в графический документ Вы можете автоматически размещать сведения о них в спецификации, относящейся к этому документу.

Например, Вы вставили в чертеж тройник, и среди объектов спецификации в этом чертеже в разделе "Стандартные изделия" появилась запись с обозначением этого тройника (с учетом выбранных Вами диаметра, толщины стенок и т.д.).

Для того чтобы автоматическое формирование объекта спецификации при вставке его из библиотеки было возможным, библиотеку нужно соответствующим образом настроить.

Опции диалога

Пользовательский стиль спецификации

При вставке в документ макроэлемента из библиотеки в этот же документ могут быть добавлены и объекты спецификации, соответствующие этим макроэлементам.

Чтобы задать стиль спецификации, в которой будут расположены эти объекты спецификации, включите опцию Пользовательский стиль спецификации.

Нажмите кнопку Выбрать, чтобы указать нужную библиотеку стилей спецификаций (*.lyt). Полный путь к указанному файлу и его имя отображаются в поле Библиотека.

Из списка стилей указанной библиотеки стилей выберите нужный стиль спецификации. Название выбранного стиля спецификации отображается в поле Стиль.

При выключенной опции Пользовательский стиль спецификации объекты спецификации, соответствующие библиотечным макроэлементам, располагаются в спецификации, стиль которой установлен в системе КОМПАС для новых документов.

Номер раздела деталей

Укажите номер, который присвоен разделу "Детали" в выбранном Вами стиле спецификации. Благодаря указанию этого номера автоматически созданные объекты спецификации, соответствующие некоторым библиотечным макроэлементам (например, отводам), разместятся в разделе спецификации "Детали".

Номер раздела стандартных изделий

Укажите номер, который присвоен разделу "Стандартные изделия" в выбранном Вами стиле спецификации. Благодаря указанию этого номера автоматически созданные объекты спецификации, соответствующие библиотечным стандартным изделиям (например, тройникам, фланцам, заглушкам и т.п.), разместятся в разделе спецификации "Стандартные изделия".

Номер раздела материалов

Укажите номер, который присвоен разделу "Материалы" в выбранном Вами стиле спецификации. Благодаря указанию этого номера автоматически созданные объекты спецификации, соответствующие материалам из библиотеки (например, трубы водогазопроводные, электросварные и др., если они созданы как прямолинейные сегменты) разместятся в разделе спецификации "Материалы".

Номер раздела прочих изделий

Укажите номер, который присвоен разделу "Прочие изделия" в выбранном Вами стиле спецификации. Благодаря указанию этого номера автоматически созданные объекты спецификации, соответствующие прочим изделиям из библиотеки (например, затвор обратный) разместятся в разделе спецификации "Прочие изделия".

При вставке в документ из библиотеки макроэлементов, для которых должен быть создан объект спецификации, необходимо включать опцию Создать объект спецификации в диалоге выбора параметров объекта. Если эта опция включена, сразу после указания положения макроэлемента в графическом документе будет создан объект спецификации, и Вам останется только ввести нужные данные в колонку Количество.

Создавать объекты спецификации

Чтобы не включать опцию Создать объект спецификации при вставке каждого объекта из библиотеки, включите опцию Создавать объекты спецификации в диалоге настройки конфигурации библиотеки. В этом случае опция Создать объект спецификации окажется по умолчанию включенной во всех диалогах, где она есть; а в каждом отдельном диалоге ее можно будет при необходимости выключить.

Для выхода из диалога с сохранением сделанных настроек нажмите кнопку OK, для выхода без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки конфигурации библиотеки

На этой вкладке Вы можете продолжить настройку спецификации.

Опции диалога

Для автоматического формирования в спецификации обозначения вставляемого из библиотеки объекта необходимо знать его параметры (например, условный проход, толщину стенки трубы и т.д.). Причем параметры должны быть известны не только при создании макроэлемента, но и при его редактировании (например, Вы изменили толщину стенок отвода, и новое значение толщины требуется передать в обозначение этого отвода в спецификации). Для этого параметры должны храниться вместе с изображением объекта из библиотеки. Такое хранение параметров реализовано при помощи атрибутов.

Объект, Тип атрибута объекта

Эта пара опций позволяет указать, какого типа атрибуты должны создаваться при вставке в документ макроэлементов из библиотеки.

Будьте внимательны при изменении номера типа атрибута! Ошибка в его задании может привести к невозможности создания атрибута объекта, а, следовательно, и к невозможности создания объекта спецификации.

Если Вы не редактировали поставляемые в составе системы типы атрибутов, не изменяйте значения опции Тип атрибута объекта.

Если Вы создавали собственные типы атрибутов, то последовательно выберите объекты, для которых создавались типы атрибутов, и введите соответствующие им номера типов атрибутов.

Для выхода из диалога с сохранением сделанных настроек нажмите кнопку OK, для выхода без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки конфигурации библиотеки

Иногда после создания изображения трубопровода в него требуется внести изменения. Вы можете отредактировать библиотечный элемент (изменить его параметры и/или положение), дважды щелкнув мышью по изображению элемента в окне чертежа.

Чтобы после редактирования параметров библиотечного макроэлемента можно было заново указать его положение (точку вставки и угол поворота), включите опцию Указывать новое положение при редактировании.

Если опция выключена, то после редактирования макроэлемента его положение не изменяется.

Для выхода из диалога с сохранением сделанных настроек нажмите кнопку OK, для выхода без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог выбора трубопровода для продолжения
Диалог выбора трубопровода для продолжения построения

Этот диалог появляется после вызова команды Продолжение построения трубопровода... из окна библиотеки трубопроводной арматуры.

В первом столбце диалога перечислены названия трубопроводов, изображения которых существуют в активном документе. В остальных столбцах отображены значения Условного прохода, Наружного диаметра, Условного давления и других параметров трубопроводов, а также Количество элементов в каждом из них.

Чтобы приступить к продолжению трубопровода, выберите его из списка (при указании трубопровода его изображение подсвечивается в окне графического документа) и нажмите кнопку ОК диалога.

На экране появится окно выбора элементов трубопроводной арматуры.

Выберите в этом окне элемент для продолжения изображения трубопровода и нажмите клавишу <Enter>. Система перейдет в режим продолжения построения трубопровода - такой же, как и режим создания изображения трубопровода.


Построение по двум точкам

На практике при проектировании производственных участков обычно сначала размещают крупные объекты, а потом соединяют их изогнутыми или прямолинейными трубопроводами.

Для этого при работе с библиотекой трубопроводной арматуры можно использовать способ построения по двум точкам.

Его суть в том, что между двумя указанными точками чертежа автоматически отрисовывается изображение трубы нужной конфигурации.

Труба может быть:

-	прямой;

-	с одним изгибом;

-	с двумя изгибами (S-образная).

В качестве первой точки указывается свободный конец проектируемого трубопровода, а в качестве второй – любая точка чертежа.

Длина прямолинейных участков трубы подбирается автоматически в зависимости от расстояния между выбранными точками; угол изгиба (при использовании труб с изгибами) – 90 градусов.

Вы можете выбрать способ создания по двум точкам как при построении трубопровода, так и при продолжении построения трубопровода.

Переход к этому способу возможен во время создания элемента типа "труба". Чтобы начать построение по двум точкам, выберите одну из труб в окне элементов трубопроводной арматуры:

-	Труба гнутая S-образная;

-	Труба с отводом;

-	Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75;

-	Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91;

-	Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78.

Совет...

На экране появится фантом изображения трубы и окно управления построением. Для перехода к построению по двум точкам вызовите из него команду Построение по двум точкам.

Подведите фантом элемента к одному из свободных концов трубопровода. Когда курсор превратится в стрелку, щелкните левой кнопкой мыши для фиксации первой точки вставки элемента.

 Вид курсора при совпадении точки привязки вставляемого элемента и открытого конца предыдущего элемента

Перемещая мышь, наблюдайте за изображением на экране. Вы увидите, что фантом вставляемой трубы "растягивается" и изгибается вслед за курсором. Укажите вторую точку вставки трубы (ею может служить любая точка чертежа, в том числе свободный конец создаваемого трубопровода) и нажмите левую кнопку мыши для ее фиксации.

Замечание. Если расстояние между выбранными точками не позволяет разместить между ними участок трубы выбранной конфигурации, на экране появится сообщение: "Соединение невозможно". Нажмите кнопку ОК в диалоге этого сообщения и укажите точки вставки трубы заново.

Если в качестве второй точки будет указана точка, лежащая на оси трубопровода, библиотека сформирует изображение прямолинейного участка трубы (для всех труб, кроме S-образной).

Если в качестве второй точки будет указана точка, не принадлежащая оси, библиотека сформирует изображение трубы с изгибом.

После фиксации второй точки вставки Трубы с отводом можно изменить угол отвода. Для этого перемещайте курсор вдоль оси трубопровода. Наблюдая за фантомом, Вы увидите, что угол отвода составной трубы будет поочередно принимать значения 90, 60, 45 градусов.

Подберите нужное изображение трубы и щелкните левой кнопкой мыши.

Созданный элемент будет подсвечен. На экране появится диалог ввода его параметров – такой же, как при создании изображения отдельного элемента. Однако при построении по двум точкам большинство опций диалога ввода параметров элемента недоступны, так как их значения определяются автоматически.

При необходимости Вы можете изменить состояние опций Разрез, Параметры штриховки, Ось рисовать и Создать объект спецификации. После этого нажмите кнопку ОК, чтобы зафиксировать изображение элемента в графическом документе.

Продолжайте построение трубопровода по двум точкам, добавляя к нему новые элементы типа "труба". Для выбора конфигурации трубы используйте команду Элементы трубопроводной арматуры... из окна управления.

Чтобы завершить построение трубопровода по двум точкам, вызовите из окна управления команду Закончить построение по двум точкам.


Окно выбора элементов трубопровода по двум точкам
Окно выбора элементов трубопроводной арматуры
при построении по двум точкам

В окне представлен перечень элементов библиотеки, с использованием которых возможно построение трубопровода по двум точкам:

Труба гнутая S-образная;

Труба с отводом;

Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75;

Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91;

Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78.

Для выбора нужного элемента выберите его название в списке и нажмите клавишу <Enter>. Можно также произвести двойной щелчок мыши на названии элемента.


Окно выбора элементов трубопроводной арматуры

Позволяет выбрать нужный элемент трубопроводной арматуры для вставки в чертеж.

В левой части окна отображены названия элементов (Задвижка, Тройник, Фланец и т.п.). В правой части - слайды с изображениями этих элементов.

Чтобы вставить в чертеж элемент трубопровода, выберите его в списке и нажмите клавишу <Enter> или дважды щелкните левой кнопкой мыши.

В окне чертежа появится фантом выбранного элемента. Укажите его точку вставки.

Если Вы вставляете отдельный элемент или начинаете построение изображения трубопровода, точкой вставки может быть произвольная точка поля чертежа. В этом случае необходимо также задать угол поворота элемента трубопровода.

Если Вы продолжаете трубопровод, точкой вставки может быть свободный конец существующего трубопровода (эти места отмечены красными кружками в окне чертежа). Угол поворота элемента определяется системой автоматически.

При выборе одной из труб (водогазопроводной, электросварной прямошовной, бесшовной горячедеформированной, S-образной или с отводом), в режиме построения трубопровода появится возможность построения по двум точкам. Суть этого способа в том, что между двумя указанными точками чертежа автоматически отрисовывается изображение трубы нужной конфигурации.

В режиме построения трубопровода имеется также возможность расстановки элементов, позволяющая разместить в чертеже изображения отдельных элементов трубопроводной арматуры по заданным координатам или с использованием привязок. Эти элементы являются частями создаваемого трубопровода и имеют открытые концы для присоединения других элементов.


Расстановка элементов

Создавая (или продолжая) трубопровод, Вы можете разместить в любых местах поля чертежа отдельные элементы трубопроводной арматуры. Эти элементы будут иметь параметры, заданные при настройке трубопровода (т.е. будут являться частями создаваемого трубопровода) и открытые концы для присоединения других элементов.

Чтобы начать расстановку элементов, укажите нужный элемент в окне элементов трубопроводной арматуры и вызовите команду Расстановка элементов... из окна Построение трубопровода....

Совет...

На экране появится фантом изображения элемента и окно управления построением. Укажите курсором точку вставки элемента и задайте его угол поворота.

Совет. Для точного позиционирования элемента используйте вспомогательные построения или привязку.

Вы можете также ввести координаты точки вставки и угол поворота в соответствующие поля Строки параметров объектов.

Замечание. При расстановке элементов присоединение их к открытым концам имеющихся элементов невозможно.

Элемент будет вставлен в чертеж; открытые концы элемента будут выделены красными кружками.

Вызвав команду Расстановка элементов..., Вы можете вставить в документ несколько изображений выбранного элемента.

Для перехода к вставке следующего элемента вызовите из окна библиотеки команду Элементы трубопроводной арматуры. Из появившегося на экране окна элементов выберите нужный элемент и вставьте его в документ необходимое количество раз.

Когда все элементы будут расставлены, вызовите из окна библиотеки команду Закончить расстановку элементов, чтобы продолжить построение трубопровода.


Режимы работы с библиотекой

КОМПАС-3D обеспечивает четыре различных режима работы с подключенной библиотекой - окно, диалог, меню и панель. В каждом конкретном случае режим работы выбирается пользователем из соображений удобства. Переключение режима работы с библиотекой может быть выполнено в любой момент, даже во время выполнения какой-либо библиотечной функции.

В режиме меню структура библиотеки отображается в виде стандартного иерархического меню.

Если установлен режим диалога, на экране находится диалоговое окно, в левой части которого отображается список команд текущей библиотеки. Команды могут быть сгруппированы по разделам. В правой части диалога отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Чтобы вернуться к обычной работе с системой, необходимо обязательно завершить диалог библиотеки.

В режиме окна структура библиотеки отображается в стандартном окне Windows. Вы можете изменять размер окна библиотеки, а также сворачивать (минимизировать) его, оставляя на экране только пиктограмму. Основное преимущество режима окна состоит в том, что, в отличие от режимов меню и диалога, библиотека и основная система работают одновременно. Можно динамически переходить от основных команд системы к функциям библиотеки и наоборот.

В режиме панели структура библиотеки представлена на отдельной вкладке в окне Менеджера библиотеке. Вы можете изменять размер любой области вкладки. Преимущество режима панели состоит в возможности просмотра слайдов, соответствующих командам библиотеки. Как и в режиме окна, библиотека и основная система работают одновременно.

________________

Смотрите также

Работа с библиотекой в режиме меню

Работа с библиотекой в режиме диалога

Работа с библиотекой в режиме окна

Работа с библиотекой в режиме панели


Общие сведения о библиотеках

Существует огромное количество деталей и узлов, подобных по форме и отличающихся лишь своими параметрами - размерами.

При работе с КОМПАС-3D Вы можете сохранять созданные изображения и модели в файлах, а затем вставлять их в новые документы. Однако это не всегда удобно, так как каждый раз после вставки фрагмента или модели приходится редактировать объект для получения необходимых размеров.

Для упрощения и ускорения разработки чертежей и сборок, содержащих типовые и стандартизованные детали (крепеж, пружины, подшипники, резьбовые отверстия, канавки, элементы электросхем, строительные конструкции и т.п.) очень удобно применять готовые параметрические библиотеки.

Библиотека - это приложение, созданное для расширения стандартных возможностей КОМПАС-3D и работающее в его среде. Типичными примерами приложений являются поставляемая вместе с системой библиотека KOMPAS.RTW (она содержит команды построения изображений часто встречающихся геометрических фигур, гладких и резьбовых отверстий и т.д.), а также такие продукты семейства КОМПАС, как библиотека стандартных машиностроительных элементов и библиотека крепежа, значительно ускоряющие проектирование сборочных моделей и оформление сборочных чертежей.

Прикладная библиотека может быть создана в одной из стандартных сред программирования для Windows (Borland C++, Microsoft Visual C++, Borland Pascal и т.д.) с использованием функций специального комплекта разработки приложений КОМПАС-МАСТЕР. По своей архитектуре библиотека является стандартным динамически подключаемым модулем (DLL) Windows. По умолчанию файлы библиотек имеют расширения *.DLL или *.RTW.

В прикладных библиотеках через языковые средства могут использоваться все возможности КОМПАС-3D, предоставляемые при интерактивной работе (создание и редактирование объектов, работа с моделью документа, открытие и сохранение чертежей и фрагментов и т.д.)

Следует отметить, что возможности использования библиотек отнюдь не ограничиваются простым вводом в чертеж параметризованных стандартных элементов. Библиотека может представлять из себя сложную, ориентированную на конкретную задачу подсистему автоматизированного проектирования, которая после выполнения проектных расчетов формирует готовые конструкторские документы или их комплекты. Можно сказать, что в виде прикладных библиотек вполне реально разрабатывать целые СAПP объектов определенного класса.

КОМПАС-3D не накладывает никаких ограничений на размер и сложность функций библиотек, а скорость исполнения библиотечных функций зависит в основном от характеристик компьютера (объем оперативной памяти, скорость доступа к жесткому диску и т.д.).

КОМПАС-3D поддерживает одновременную работу с несколькими подключенными библиотеками. Режимы работы с библиотекой могут быть различными (окно, диалог, меню или панель).

После подключения библиотеки к системе пользователь выбирает нужную функцию из ее каталога и запускает на исполнение.


Подключение библиотеки

Прежде чем функции какой-либо прикладной библиотеки можно будет использовать при работе, необходимо подключить эту библиотеку к системе.

Для подключения библиотеки к КОМПАС-3D выполните следующие действия.

1.	Вызовите команду Сервис - Менеджер библиотек.

На экране появится окно Менеджера библиотек.

2.	В списке библиотек (он находится в правой части первой вкладки) выделите имя нужной библиотеки и вызовите команду Подключить из контекстного меню.

Для быстрого подключения выбранной библиотеки можно щелкнуть мышью в поле рядом с ее названием.

3.	Выбранная библиотека подключается в установленном для нее режиме: меню, окно, диалог или панель. В поле рядом с названием библиотеки появляется красная "галочка" - признак того, что библиотека подключена.

Названия всех подключенных к системе прикладных библиотек отображаются как команды в меню Библиотека.

________________

Смотрите также

Изменение режима работы с библиотекой


Изменение режима работы с библиотекой

При добавлении библиотеки в Менеджер Вы можете установить нужный режим, выбрав соответствующую опцию в диалоге свойств добавляемой библиотеки.

Когда библиотека уже добавлена в Менеджер, для изменения режима ее работы можно использовать команды Меню, Диалог, Окно и Панель из контекстного меню названия библиотеки. Вы можете изменить режим работы как подключенной, так и неподключенной библиотеки. При этом не имеет значения, какой режим установлен для библиотеки в настоящий момент.

Замечание. Изменение режима работы возможно только для прикладных библиотек; библиотеки моделей *.l3d и библиотеки фрагментов *.lfr имеют только один режим - панель.


Одновременная работа с несколькими библиотеками

КОМПАС-3D позволяет подключить и использовать при работе с документами до двадцати пяти прикладных библиотек одновременно. Однако следует помнить, что каждое подключение библиотеки приводит к уменьшению свободных системных ресурсов.

Список всех подключенных библиотек отображается в виде команд в меню Библиотека. Чтобы перейти к работе с какой-либо библиотекой, достаточно выбрать команду с ее названием из этого меню.

Наиболее удобно при работе с несколькими библиотеками установить для каждой из них режим окна или панели. Тогда Вы сможете видеть окна библиотек одновременно с окном документа и быстро переключаться между ними.

Если некоторые библиотеки не нужны в данный момент, но Вы не хотите отключать их от системы, освободите место на экране, минимизируя окна этих библиотек. Когда они вновь понадобятся, Вы сможете быстро восстановить нормальное отображение окон и обратиться к библиотечным функциям.


Отключение библиотеки

Если прикладная библиотека, подключенная ранее к системе, больше не требуется для работы, можно отключить ее. При отключении библиотеки высвобождаются ресурсы компьютера (в первую очередь оперативная память), выделенные для работы с ней.

1.	Вызовите команду Сервис - Менеджер библиотек.

На экране появится окно Менеджера библиотек.

2.	В списке библиотек (он находится в правой части первой вкладки Менеджера) выделите имя нужной библиотеки и вызовите команду Подключить из контекстного меню.

Для быстрого отключения выбранной библиотеки можно щелкнуть мышью в поле рядом с ее названием в списке (когда библиотека подключена, в этом поле отображается "галочка").

При работе в режиме диалога можно также отключить текущую библиотеку от системы, нажав кнопку Отключить.


Работа с библиотекой в режиме диалога
Работа с прикладной библиотекой в режиме диалога

В левой части диалога отображается список команд текущей библиотеки, которые могут быть сгруппированы по разделам. Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания раздела.

В правой части диалога отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите кнопку ОК. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

Чтобы изменить режим работы с библиотекой, нажмите кнопку Режим.

Вы можете отключить текущую библиотеку от системы, нажав кнопку Отключить.

Для завершения диалога работы с библиотекой без запуска какой-либо команды нажмите кнопку Отмена.


Работа с библиотекой в режиме окна
Работа с прикладной библиотекой в режиме окна

Работа с библиотекой ведется как со стандартным окном Windows. Вы можете изменять размер окна библиотеки, а также сворачивать (минимизировать) его, оставляя на экране только пиктограмму.

В левой части окна отображается список команд текущей библиотеки, которые могут быть сгруппированы по разделам. Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания раздела.

В правой части окна отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите клавишу <Enter>. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

Для закрытия окна библиотеки нажмите системную кнопку Закрыть в правом верхнем углу окна.


Работа с библиотекой в режиме панели
Работа с прикладной библиотекой в режиме панели

Панель библиотеки располагается на вкладке Менеджера библиотек.

Команды работы с библиотекой находятся в контекстном меню вкладки.

На панели библиотеки может располагаться несколько окон. В одном из них показана структура (список разделов) библиотеки. В другом - список названий команд и набор слайдов (значков), которые соответствуют пунктам выделенного в списке раздела библиотеки. Третье окно служит для просмотра слайда, выделенного в списке команд. Вы можете изменять размер панели или любого окна на ней.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите клавишу <Enter> или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.


Работа с библиотекой в режиме меню
Работа с прикладной библиотекой в режиме меню

В этом режиме структура библиотеки отображается в виде стандартного иерархического меню.

Название библиотеки отображается в виде команды в меню Библиотеки. При вызове этой команды раскрывается вложенное меню, содержащее функции библиотеки в виде команд (они могут быть сгруппированы по разделам).

Для запуска функции на исполнение выберите из меню Библиотеки команду меню с названием нужной функции.


Окно Менеджера библиотек

Менеджер библиотек предназначен для управления библиотеками.

Для включения и отключения окна Менеджера библиотек служит команда Сервис - Менеджер библиотек.

Вы можете прикрепить окно Менеджера к любой из границ Главного окна системы.

Окно Менеджера библиотек содержит несколько вкладок. На первой из них отображается структура (список разделов) Менеджера библиотек.

Если в разделе имеются подключенные библиотеки, то его пиктограмма отображается серым цветом, если нет - голубым.

На остальных вкладках Менеджера отображается содержимое подключенных на данный момент библиотек фрагментов, моделей и прикладных библиотек, работающих в режиме панели.

Подключенные библиотеки отмечены красной "галочкой" на первой вкладке.

Для работы с Менеджером и с библиотеками предназначены команды контекстных меню вкладок.


Библиотека фрагментов

Каждая библиотека фрагментов представляет собой отдельный файл с расширением .lfr. Фрагменты библиотеки не являются отдельными файлами на диске, а входят составными частями в единый файл библиотеки. Фрагменты хранятся в виде упорядоченных списков в подразделах и корневом разделе библиотеки. Имена фрагментов и разделов библиотеки могут состоять из любых символов, количество фрагментов и разделов не ограничено.

При создании раздела библиотеки или добавлении фрагмента можно ввести произвольный комментарий.


Библиотека моделей

Каждая библиотека моделей представляет собой отдельный файл с расширением .l3d. Модели библиотеки не являются отдельными файлами на диске, а входят составными частями в единый файл библиотеки. Модели хранятся в виде упорядоченных списков в подразделах и корневом разделе библиотеки. Имена моделей и разделов библиотеки могут состоять из любых символов, количество моделей и разделов не ограничено.

При создании раздела библиотеки или добавлении модели можно ввести комментарий. Комментарий может быть многострочным и иметь произвольную форму. Допускается многократное редактирование комментария.


Прикладная библиотека (определение)
Прикладная библиотека

Библиотека - это приложение, созданное для расширения стандартных возможностей КОМПАС и работающее в его среде.

Прикладная библиотека может быть создана в одной из стандартных сред программирования для Windows (Borland C++, Microsoft Visual C++, Borland Pascal и т.д.) с использованием функций специального комплекта разработки приложений КОМПАС-МАСТЕР. По своей архитектуре библиотека является стандартным динамически подключаемым модулем (DLL) Windows. По умолчанию файлы библиотек имеют расширения *.DLL или *.RTW.

В прикладных библиотеках через языковые средства могут использоваться все возможности КОМПАС, предоставляемые при интерактивной работе (создание и редактирование объектов, работа с моделью документа, открытие и сохранение чертежей и фрагментов и т.д.)