Copyright: Copyright (c)1996-2002 ASCON Ltd. Russia


Окно КОМПАС RPS Клиент
Окно КОМПАС-RPS Клиент

Это окно появляется на экране после запуска КОМПАС-RPS Клиент. Оно содержит различные информационные и управляющие элементы.

Элементы окна КОМПАС-RPS Клиент

Список продуктов

В этом поле показан список программных продуктов КОМПАС. Модули, работа с которыми разрешена, помечены. При выборе модулей для дополнительного заказа эти модули также будут помечаться.

Тип ключа

В этом поле отображается тип текущего ключа (локальный, сетевой или TimeHASP с ограничением времени работы).

Идентификатор
Уникальный идентификатор ключа (HASP ID).

Поставщик

В этом поле отображается код поставщика ключа.

Серийный номер

В этом поле отображается серийный номер ключа.

Лицензий

Поле только для сетевого ключа. В нем отображается количество лицензий для текущего модуля из списка продуктов КОМПАС.

Предельная дата

Поле только для ключа TimeHASP. В нем отображается дата, до которой разрешена работа с текущим модулем из списка продуктов КОМПАС.

Кнопка Прочитать ключ

Позволяет прочитать (идентифицировать) ключ, вставленный в разъем параллельного порта компьютера.

Кнопка Записать запрос...

Позволяет сохранить файл заказа на дополнительные модули КОМПАС. После нажатия на эту кнопку на экране появляется диалог, в котором нужно указать папку для размещения файла запроса (*.rps) и его имя. По умолчанию имя файла запроса составляется из кода поставщика и серийного номера ключа.

Кнопка Прочитать ответ...

Позволяет прочитать файл ответа (*.rps), подготовленный в одном из офисов АСКОН.

Кнопка Записать в ключ

Позволяет установить заказанные дополнительные модули КОМПАС, то есть записать в ключ информацию, прочитанную из файла ответа.

Кнопка Создать отчет...
Позволяет получить отчет о ключе и лицензиях на нем.


Как работать с системой КОМПАС RPS Клиент
Как работать с утилитой КОМПАС-RPS Клиент

Для чего нужна утилита КОМПАС-RPS Клиент

Окно КОМПАС-RPS Клиент

Как подготовить запрос на перепрограммирование Вашего ключа аппаратной защиты

Как перепрограммировать ключ после получения ответа

Техническая поддержка и сопровождение


Назначение системы КОМПАС RPS Клиент
Назначение утилиты КОМПАС-RPS Клиент

При покупке программного обеспечения КОМПАС Вы получаете аппаратный ключ для каждого рабочего места. На этом ключе зашифрован набор модулей КОМПАС, которые были оплачены и с которыми, следовательно, разрешено работать пользователю.

В дальнейшем у Вас может возникнуть необходимость приобрести дополнительные модули КОМПАС и установить их на тот же компьютер. Таким образом, появляется необходимость перепрограммировать электронный ключ с добавлением новых продуктов.

КОМПАС-RPS Клиент (RPS - Remote Protection System, система удаленной защиты) обеспечивает простой и удобный способ добавления продуктов на ключ самим пользователем. Вам нужно только сформировать запрос на те системы, которые Вы хотите докупить, и отправить этот файл запроса в офис компании АСКОН по электронной почте. Затем, после оплаты дополнительных модулей, Вы получите из АСКОН файл ответа и в течение нескольких секунд с помощью КОМПАС-RPS Клиент перепрограммируете Ваш ключ.

КОМПАС-RPS Клиент обеспечивает работу с различными типами ключей HASP - локальными (однопользовательскими), сетевыми, а также ключами TimeHASP (с ограничением действия лицензии).

___________________

Смотрите также

Отчет о ключе и лицензиях на нем


Подготовка запроса на перепрограммирование
Вашего ключа аппаратной защиты

Для подготовки запроса выполните следующие действия.

1. Вставьте аппаратный ключ в разъем компьютера.

2. Запустите программу КОМПАС-RPS Клиент. На экране появится окно программы.

3. Нажмите кнопку Прочитать ключ. В списке будут помечены модули, уже установленные на данном ключе. В случае сетевого ключа для каждого из установленных модулей будет указано количество лицензий, а в случае ключа c ограничением времени работы - предельный срок работы.

4. Щелкая левой кнопкой мыши на квадратиках рядом с названиями модулей, отметьте те модули, которые Вы хотите заказать. Можно также нажать клавишу <Пробел>, чтобы отметить выделенный модуль. Названия заказанных модулей будут выделяться синим цветом.

Замечание. При подготовке заказа для сетевого ключа Вы не сможете ввести количество лицензий на модули. Это могут сделать только специалисты АСКОН при подготовке файла ответа на Ваш запрос или специалисты дилерского центра при редактировании запроса. Поэтому при передаче файла запроса в АСКОН или дилеру сообщите нужное количество сетевых лицензий для каждого модуля.

5. После того, как все нужные модули отмечены, нажмите кнопку Записать запрос... На экране появится диалог, в котором требуется указать папку для размещения файла и его имя. По умолчанию имя файла запроса составляется из кода поставщика и серийного номера ключа. Стандартное расширение файлов запросов - RPS.

6. Если Вы хотите сформировать запрос для следующего ключа, вставьте его в разъем компьютера и повторите описанную выше последовательность действий пунктов 3-5.

7. После того, как подготовка файла запроса закончена, передайте этот файл в офис компании АСКОН по адресам электронной почты kompas@ascon.ru (офис в Санкт-Петербурге) или kompas@asconm.ru (офис в Москве), сопроводив соответствующим комментарием. Рекомендуется контактировать с тем офисом, в котором выполнялась первоначальная закупка систем КОМПАС. Если Вы приобретаете системы КОМПАС у регионального дилера, можно выполнить процедуру обновления ключей с его помощью.

___________________

Смотрите также

Отчет о ключе и лицензиях на нем


Перепрограммирование ключа после получения ответа

После того, как Вы оплатили заказанные дополнительные модули КОМПАС, компания АСКОН высылает Вам файл ответа на запрос.

Для перепрограммирования одного или нескольких ключей с использованием файла ответа выполните следующие действия.

1. Вставьте аппаратный ключ в разъем компьютера.

2. Запустите программу КОМПАС-RPS Клиент. На экране появится окно программы.

3. Нажмите кнопку Прочитать ключ. В списке будут помечены модули, уже установленные на данном ключе.

4. Нажмите кнопку Прочитать ответ. На экране появится диалог, в котором нужно ввести или выбрать имя полученного от компании АСКОН файла ответа. По умолчанию для файлов ответов предусмотрено расширение *.RPS (как и для файлов запросов).

5. Нажмите кнопку Записать в ключ. Данные о дополнительных продуктах, содержащиеся в файле ответа и соответствующие текущему ключу, записываются в этот ключ. При успешной записи в ключ на экран выдается сообщение.

6. Если Вы хотите перепрограммировать другие ключи (в том случае, если Вы готовили для них запросы), поочередно вставляйте их в разъем компьютера и повторяйте для каждого ключа описанную выше последовательность действий пунктов 3-5.

___________________

Смотрите также

Отчет о ключе и лицензиях на нем


Техническая поддержка и сопровождение

При возникновении каких-либо проблем с установкой и эксплуатацией систем КОМПАС, а также с работой ключей аппаратной защиты, рекомендуем придерживаться такой последовательности действий.

-	Обратитесь к документации по системе и попробуйте найти сведения об устранении возникших неполадок.

-	Обратитесь к интерактивной Справочной системе.

-	По возможности посетите Сайт Службы технической поддержки компании АСКОН, содержащий ответы на часто возникающие у пользователей вопросы.

Сайт Службы технической поддержки в Интернет:

http://www.kompas.kolomna.ru

- Вы также можете обратиться в Интернет-конференцию пользователей систем КОМПАС. В ней пользователи обмениваются заметками о проблемах, с которыми они столкнулись, а также своими советами и подсказками.

WWW-конференция пользователей систем КОМПАС:

http://www.kompas.kolomna.ru/forum

-	Если указанные источники не содержат рекомендаций по возникшей проблеме, прибегните к услугам технического персонала Вашего поставщика программных продуктов КОМПАС (регионального дилера).

-	В том случае, если специалисты Вашего поставщика не смогли помочь в разрешении проблемы, свяжитесь непосредственно с офисами компании АСКОН.

Санкт-Петербург

Телефон (812) 103-39-33, 103-39-34

E-mail: kompas@ascon.ru

Для корреспонденции: 198095, Санкт-Петербург, а/я 107, АСКОН

Москва

Телефон/факс (095) 784-74-92, 452-07-47

E-mail: kompas@asconm.ru

Для корреспонденции: 125212, Москва, Ленинградское шоссе, 58, АСКОН-М

Перед обращением подготовьте, пожалуйста, подробную информацию о возникшей ситуации и Ваших действиях, приведших к ней, а также о конфигурации используемого компьютера и периферийного оборудования.

АСКОН в сети Internet

http://www.ascon.ru


Отчет о ключе и лицензиях на нем

В любой момент работы с утилитой КОМПАС-RPS Клиент Вы можете сформировать отчет о ключе и лицензиях на нем. Отчет о ключе и лицензиях - это текстовый файл *.txt со следующей информацией:

-	название утилиты,

-	режим работы с утилитой (подготовка запроса или просмотр ответа),

-	тип ключа,

-	идентификатор ключа,

-	код поставщика,

-	серийный номер ключа,

-	перечень включенных на данный момент модулей (для каждого модуля указывается название и идентификатор),

-	предельный срок работоспособности модуля (в случае временного ключа),

-	количество лицензий на работу с модулем (в случае сетевого ключа).

Для записи файла отчета нажмите кнопку Создать отчет... В появившемся диалоге укажите папку для размещения файла и его имя. По умолчанию имя файла отчета составляется из кода поставщика и серийного номера ключа.