Добро пожаловать
Добро пожаловать!

Компания АСКОН благодарит вас за приобретение системы КОМПАС-3D V8 и надеется, что она будет верным и надежным помощником в вашей повседневной работе и позволит значительно расширить круг задач, решаемых на вашем предприятии при помощи САПР.

Основная задача, решаемая системой КОМПАС-3D V8 - моделирование изделий с целью существенного сокращения периода проектирования и скорейшего их запуска в производство. Эти цели достигаются благодаря возможностям

-	быстрого получения конструкторской и технологической документации, необходимой для выпуска изделий (сборочных чертежей, спецификаций, деталировок и т.д.),

-	передачи геометрии изделий в расчетные пакеты,

-	передачи геометрии в пакеты разработки управляющих программ для оборудования с ЧПУ,

-	создания дополнительных изображений изделий (например, для составления каталогов, создания иллюстраций к технической документации и т.д.).

Основные компоненты КОМПАС-3D V8 - собственно система трехмерного твердотельного моделирования, чертежно-графический редактор и модуль проектирования спецификаций.

Система трехмерного твердотельного моделирования предназначена для создания трехмерных ассоциативных моделей отдельных деталей и сборочных единиц, содержащих как оригинальные, так и стандартизованные конструктивные элементы. Параметрическая технология позволяет быстро получать модели типовых изделий на основе однажды спроектированного прототипа. Многочисленные сервисные функции облегчают решение вспомогательных задач проектирования и обслуживания производства.

Чертежно-графический редактор (КОМПАС-График) предназначен для автоматизации проектно-конструкторских работ в различных отраслях деятельности. Он может успешно использоваться в машиностроении, архитектуре, строительстве, составлении планов и схем - везде, где необходимо разрабатывать и выпускать чертежную и текстовую документацию.

Совместно с любым компонентом КОМПАС-3D V8 может использоваться модуль проектирования спецификаций, позволяющий выпускать разнообразные спецификации, ведомости и прочие табличные документы.

Документ-спецификация может быть ассоциативно связан со сборочным чертежом (одним или несколькими его листами) и трехмерной моделью сборки.

При разработке функций и интерфейса КОМПАС-3D V8 учитывались приемы работы, присущие машиностроительному проектированию.

Мы уверены, что вы сделали правильный выбор, начав сотрудничество с компанией АСКОН - одной из лидирующих фирм в области разработки систем автоматизированного проектирования!


Новые возможности КОМПАС-3D V8

 Пользовательский интерфейс

 Общие усовершенствования

 Трехмерное моделирование

 Графические документы

 Текстовый процессор

 Спецификация


Новые возможности КОМПАС-3D V8 (польз. интерфейс)
Пользовательский интерфейс

-	Проведена оптимизация пользовательского интерфейса, направленная на повышение удобства и ускорение ввода параметров объектов. Основные доработки коснулись Панели свойств.

-	Удержание числовых значений в полях. Теперь значение числового параметра, не подтвержденное нажатием клавиши <Enter>, не сбрасывается при переводе фокуса в окно документа.

-	Предопределенный порядок задания параметров.

-	Доработка "корешков" вкладок. Если включено объемное отображение "корешков", то

-	кроме надписей на них отображаются пиктограммы, символизирующие назначение вкладок

-	ширина "корешков" изменяется в соответствии с шириной Панели свойств, благодаря чему отпадает необходимость в прокрутке "корешков".

-	Появились новые инструментальные панели:

-	Глобальные привязки, содержащая кнопки включения глобальных привязок в текущем окне,

-	Локальные привязки, содержащая кнопки включения локальных привязок в текущем процессе построения объекта.


Новые возможности КОМПАС-3D V8 (общие усовершенств.)
Общие усовершенствования

-	Существенно переработан механизм параметризации в графических документах и эскизах.

-	В графических документах и эскизах появилась визуализация ограничений, наложенных на объекты, и имеющихся у объектов степеней свободы. Пользователь может:

-	с помощью команд Отображать ограничения и Отображать степени свободы включать и отключать отображение соответствующих значков,

-	настраивать отображение значков в разделе Графический редактор - Ограничения и степени свободы на вкладке Система настроечного диалога.

-	Команда Создать объект теперь доступна в меню Редактор. Умолчательная комбинация клавиш для ее вызова - <Ctrl>+<Enter>.


Новые возможности КОМПАС-3D V8 (3D-моделирование)
Трехмерное моделирование

-	Новые команды формирования листовых деталей:

-	Закрытая штамповка,

-	Открытая штамповка,

-	Буртик,

-	Жалюзи.

Кнопки для вызова команд расположены на панели Элементы листового тела.

-	У трехмерных объектов появились характерные точки.

-	Характерные точки доступны в режиме редактирования и позволяют динамически изменять числовые параметры объектов.

-	Как и при работе с характерными точками графических объектов, имеется возможность округления значений параметров до величин, кратных текущему шагу курсора. По умолчанию округление включено.

-	Появилась возможность плавного изменения изображения модели на экране при смене ее ориентации или масштаба. По умолчанию плавное изменение изображения включено. Кроме того, стала возможна автоматическая смена ориентации модели

-	при создании эскиза - установка ориентации Нормально к (по умолчанию включена),

-	при создании операции - установка указанной пользователем ориентации (по умолчанию выключена).

Управление этими новыми возможностями и их настройка производится в диалоге настройки параметров управления изображением.

-	Появилась новая команда создания вспомогательных плоскостей - Средняя плоскость.

-	Доработана команда построения пространственной ломаной:

-	появилась возможность построения вершин ломаной указанием их положения курсором в окне модели или вводом значений координат в полях Панели свойств,

-	появилась возможность построения сегментов ломаной параллельно координатным осям.

-	Реализован режим упрощенного отображения сборок, предназначенный для сокращения времени отрисовки модели при изменении ее положения или масштаба. Если данный режим включен, то во время изменения положения или масштаба сборки ее компоненты заменяются параллелепипедами соответствующих габаритов и цветов. По завершении изменения положения отображение компонентов восстанавливается.
Управление режимом упрощенного отображения сборок осуществляется в диалоге настройки упрощения компонентов сборки. Дополнительные настройки можно сделать в диалоге прочих настроек режима упрощения.

-	Появилась возможность оптимизации размеров в эскизах. Оптимизация состоит в следующем:

-	геометрические параметры размеров (длина стрелки, высота шрифта надписи и т.п.) остаются постоянными при любом масштабе отображения эскиза,

-	размерные надписи остаются параллельными плоскости экрана при любом положении плоскости эскиза.

Включение и отключение оптимизации размеров в эскизах производится в диалоге настройки оптимизации. По умолчанию оптимизация включена.

-	Появилась возможность настройки цветов, используемых для выделения и подсвечивания объектов модели и возможность закрашивания граней при их выделении. Соответствующие элементы управления включены в диалог настройки цветов компонентов при контекстном редактировании, в связи с чем он переименован в диалог настройки параметров редактирования модели.

-	В окне модели появился специальный символ системы координат, несвязанный с началом координат модели. Он расположен в левом нижнем углу окна и состоит из трех объемных стрелок красного, зеленого и синего цветов, показывающих положительные направления осей X, Y, Z соответственно. При повороте модели этот символ системы координат поворачивается - так же, как и символ, расположенный в начале координат, но, в отличие от последнего, не сдвигается при перемещении модели и не может быть отключен.

-	Увеличена максимально возможная точность расчетов МЦХ и площадей - точность, соответствующая крайнему правому положению "бегунка" в диалоге настройки точности отрисовки и МЦХ. Использовать максимальную точность без крайней необходимости не рекомендуется, поскольку расчет с такой точностью занимает значительное время. По умолчанию "бегунок" расположен на шкале так, чтобы значение точности было достаточным для большинства расчетов.

-	В режиме редактирования эскиза теперь можно использовать все прикладные библиотеки и библиотеки фрагментов, которые ранее могли применяться только в графических документах (Конструкторская библиотека, Библиотека элементов станочных приспособлений, Библиотека трубопроводной арматуры, Элементы сосудов и аппаратов, Библиотека конструктивных элементов, Библиотека электротехнических обозначений и др.).


Новые возможности КОМПАС-3D V8 (графика)
Графические документы

-	Появилась возможность создания многолистовых чертежей - документов *.cdw, содержащих несколько листов с различными оформлениями и форматами.

Умолчательная настройка листов производится в разделах Параметры первого листа и Параметры новых листов диалога настройки параметров (на вкладке Новые документы - для новых чертежей, на вкладке Текущий документ - для текущего чертежа).

Добавление и удаление листов, а также их настройка (смена формата, оформления и т.п.) осуществляется в Менеджере видов и слоев, в связи с чем он переименован в Менеджер документа.

Перемещение по документу производится с помощью кнопок новой инструментальной панели Управление листами.

-	Появилась возможность размещения на листе чертежа спецификаций различных стилей. Выбор спецификаций, которые будут отображаться на листе, осуществляется в диалоге управления описаниями спецификаций.

-	Появилась возможность автоматической сортировки буквенных обозначений объектов оформления.

-	Появилась возможность связывания различных текстовых объектов между собой, т.е. создания ссылок.

-	Доработана команда Преобразовать в NURBS: символы, введенные векторными шрифтами, теперь преобразуются в наборы отрезков.

-	Усовершенствованы команды Линия разреза, Стрелка взгляда, Выносной элемент: появилась возможность ввода дополнительного текста (номера листа или обозначения зоны, где находится изображение). Для линии разреза можно также указать стрелку, рядом с которой он должен располагаться.

-	Доработан процесс простого (без вызова специальной команды) выделения объектов:

-	если курсор мыши с нажатой левой кнопкой перемещается справа налево, то формируется секущая рамка выделения; при перемещении слева направо формируется, как и раньше, обычная рамка,

-	появилась возможность снятия выделения рамкой - для этого при формировании рамки необходимо удерживать нажатой клавишу <Shift>.

-	Появилась возможность изменения приоритета глобальных привязок. Настройка приоритета осуществляется путем изменения порядка следования названий привязок в диалоге установки глобальных привязок.


Новые возможности КОМПАС-3D V8 (текст. процессор)
Текстовый процессор

Появилась возможность проверки правописания в текстах (текстовых документах, надписях на чертежах, ячейках таблиц и т.п.). Для запуска проверки служит команда Сервис - Правописание. После ее вызова на экране появляется диалог управления проверкой, аналогичный использующемуся в MS Word.


Новые возможности КОМПАС-3D V8 (спецификация)
Модуль проектирования спецификаций

-	Появилась возможность явного задания порядка сортировки значений в строковых полях шаблона. Благодаря этому стала возможной сортировка, отличная от алфавитной. Пример...

-	Появилась возможность создания вложенных и дополнительных разделов.


Новые возможности КОМПАС-3D V7 Plus (импорт из AutoCAD)
Импорт

Появилась возможность импорта файлов форматов DXF и DWG, созданных в системе AutoCAD 2004/2005. Импорт документов производится в обычном порядке (команда Файл - Открыть...). Никаких дополнительных действий по указанию версии формата не требуется.


Новые возможности КОМПАС-3D V7 Plus (общие усовершенств.)
Общие усовершенствования

-	В системную библиотеку оформлений graphic.lyt добавлены оформления текстовых документов:

-	Лист регистр. измен. (вертик.) Первый лист. ГОСТ 2.503-90 Ф3 (№43),

-	Лист регистр. измен. (вертик.) Посл. листы. ГОСТ 2.503-90 Ф3 (№44),

-	Лист регистр. измен. (горизонт.) Первый лист. ГОСТ 2.503-90 Ф3 (№45),

-	Лист регистр. измен. (горизонт.) Посл. листы. ГОСТ 2.503-90 Ф3 (№46).

Аналогичные оформления добавлены в системную библиотеку vector.lyt.

-	Возможность использования клавиш-акселераторов для доступа к элементам управления Панели свойств теперь не зависит от языка ввода и раскладки клавиатуры (при нажатии клавиши анализируется ее scan-код).


Новые возможности КОМПАС-3D V7 Plus (польз. интерфейс)
Пользовательский интерфейс

В диалоге выбора стиля приложения появился новый вариант стиля - Microsoft® Visual Studio® 2005 ("Whidbey"). При его выборе появляются новые элементы управления документами и панелями.

-	Кнопка Открытые документы, отображающаяся на экране, если включено использование закладок документов. Она заменяет кнопки прокрутки закладок и находится справа от закладок. Кнопка Открытые документы вызывает перечень открытых в данный момент окон документов.

-	Кнопка Состояние, появляющаяся в заголовках зафиксированных панелей (Панели свойств, Менеджера библиотек и т.п.). Она вызывает меню команд управления состоянием панели.


Новые возможности КОМПАС-3D V7 Plus (графика)
Графические документы

-	Усовершенствована работа с видами и слоями в графических документах: появился Менеджер видов и слоев - новый инструмент работы с видами и слоями. Диалог Менеджера видов и слоев появляется на экране при нажатии кнопки Состояние видов или Состояние слоев (диалоги состояния видов и состояния слоев удалены). В этом диалоге доступны все имевшиеся ранее возможности работы с видами и слоями. При работе со слоями появились следующие новые возможности.

-	Использование групп слоев. Это обеспечивает быструю настройку "графического пространства" документа посредством изменения состояния сразу нескольких (или всех) слоев. Доступны два варианта группирования.

-	Группирование слоев. Состояния слоев изменяются путем изменения состояния группы. Например, погашение группы означает погашение всех входящих в нее слоев.

-	Группирование свойств слоев. Состояния слоев изменяются путем применения той или иной группы свойств. Например, применение одной группы свойств гасит Слой1 и активизирует Слой2, а применение другой группы - наоборот, активизирует Слой1 и гасит Слой2. Состояния слоев для каждой группы настраиваются заранее.

Выбор варианта группирования слоев производится в разделе Группирование слоев диалога настройки параметров (на вкладке Новые документы - для новых графических документов, на вкладке Текущий документ - для текущего графического документа).

-	Использование фильтров слоев, т.е. отображение в диалоге Менеджера видов и слоев перечня слоев, удовлетворяющих условиям фильтра (фильтров).

-	Поиск слоев по номеру и по имени.

-	Появилась команда Автоосевая, предназначенная для быстрого построения различных вариантов прямолинейных осевых линий.

-	Усовершенствована работа с разрывами видов.

-	При выполнении команды Вид с разрывом на Панели свойств появились поле Амплитуда, %, позволяющее задать амплитуду волнистой линии разрыва, и опция Показать разрывы, управляющая отображением разрывов текущего вида. В связи с добавлением этой опции команда Вид с разрывом в контекстном меню вида с разрывами переименована в Показать разрывы.

-	В диалоге настройки параметров линии разрыва для новых и текущего чертежей появилась группа Тип линии разрыва и поле Зазор, позволяющие задать соответственно умолчательный тип линий разрыва и умолчательное значение зазора.

-	Появились новые системные клавиши-ускорители:

-	</> - для активизации поля Текущий шаг курсора,

-	<Alt>+<X> - для активизации полей текущих координат курсора.

-	Появилась возможность очистки фона под следующими объектами:

-	линия-выноска,

-	обозначение позиции,

-	знак клеймения,

-	знак маркировки,

-	знак изменения,

-	обозначение выносного элемента,

-	обозначение базы,

-	обозначение допуска формы и расположения.

-	Доработана команда Собрать контур: на Панели свойств появилась группа Режим, позволяющая управлять исходными объектами.

-	В контекстное меню при создании или редактировании штриховки (заливки) добавлена команда Цвет штриховки..., позволяющая настроить цвет текущей штриховки (заливки).

-	Контроль и изменение масштаба вида стали более удобными:

-	текущий масштаб вида включен в имя вида, отображающееся в Дереве построения чертежа,

-	текущий масштаб вида отмечен "галочкой" в списке масштабов (подменю команды Масштаб контекстного меню вида в Дереве построения).

-	В контекстное меню первого элемента Дерева чертежа включена команда Создать новый вид.

-	Доработан процесс простановки обозначения шероховатости и базы: стало возможным перемещение обозначения за пределы базового объекта (контурной линии, осевой линии и др.). При этом изображение базового объекта автоматически продолжается тонкой линией.

-	Настройка отображения параметров сетки (сделанная с помощью команды Отображать параметры или Отображать параметры, если сетка активна), сохраняется между сеансами работы.


Новые возможности КОМПАС-3D V7 Plus (переменные)
Работа с переменными

Улучшено представление данных в окне Переменные при работе с документами-моделями. Теперь отображающаяся в этом окне структура объектов совпадает со структурой Дерева построения: на первом уровне списка расположена сама модель, на следующих - составляющие ее объекты с учетом иерархии и последовательности создания.


Новые возможности КОМПАС-3D V7 Plus (таблицы)
Работа с таблицами

-	Команды Вставить столбец и Вставить строку заменены соответственно парами команд Вставить столбец слева, Вставить столбец справа и Вставить строку сверху, Вставить строку снизу.

-	Появилась возможность выделения произвольного диапазона смежных ячеек таблицы. Выделять ячейки можно двумя способами:

-	удерживая нажатой левую кнопку мыши, перемещать курсор по таблице,

-	установить курсор в угловую ячейку диапазона, нажать клавишу <Shift> и, не отпуская ее, щелкнуть мышью в противоположной угловой ячейке.

Содержимое выделенных ячеек можно отформатировать или удалить.

-	С помощью клавиши <Shift> и мыши теперь выделяются диапазоны смежных строк и столбцов. Для этого необходимо выделить первый столбец (строку) диапазона, нажать клавишу <Shift> и, не отпуская ее, щелкнуть мышью в любой ячейке последнего столбца (строки) диапазона.
Выделенные столбцы и строки можно копировать через буфер обмена. При вставке столбцы, находящиеся в буфере, размещаются слева от текущего, а строки, находящиеся в буфере - над текущей.
Нажатие клавиши <Delete> удаляет содержимое ячеек выделенных столбцов (строк). Сами столбцы (строки) остаются в таблице.

-	Форматирование текста в новых ячейках таблицы (ячейках, возникающих при вставке строк и столбцов, а также при разбиении текущей ячейки) совпадает с форматированием текста в исходных ячейках.

-	Появилась возможность хранения параметров форматирования текста в пустой ячейке.

-	Текущий стиль линии границ и настройка показа выключенных границ, сделанные в режиме редактирования таблицы, сохраняются в течение сеанса работы и используются при очередном переходе в этот режим.

-	Настройка отрисовки границ с помощью Панели свойств стала такой же, как с помощью инструментальной панели Таблицы и границы. Вместо кнопки Границы на вкладке Таблица теперь находятся кнопка Границы, вызывающая панель включения/выключения границ, и список Стиль.


Новые возможности КОМПАС-3D V7 Plus (3D-моделирование)
Трехмерное моделирование

-	Моделирование листовых деталей

-	Появилась команда Подсечка, позволяющая создать в детали сразу два сгиба по прямой линии.

-	Появились новые способы определения длины развертки сгиба: задание величины сгиба и задание уменьшения сгиба (ранее длина развертки определялась с помощью коэффициента положения нейтрального слоя). Кроме того, возможно использование таблиц сгибов.
В связи с этим изменен диалог настройки свойств листового тела для новых деталей: поле Коэффициент, определяющий положение нейтрального слоя заменено группой опций Развертка.

-	Появился диалог настройки свойств листового тела для текущей детали.

-	Сгибы теперь рассматриваются как отдельные объекты. Пиктограммы сгибов отображаются в Дереве построения. Имеется возможность редактирования параметров сгиба. Отредактированный сгиб со своими параметрами отображается в окне переменных.

-	Команда Разогнуть в контекстном меню листового элемента заменена двумя командами: Разогнуть и Согнуть. После вызова одной из них для какого-либо элемента в его контекстном меню появляется другая команда. Для нескольких выделенных элементов доступны обе команды.

-	Доработана команда Вырез в листовом теле. При ее выполнении на Панели свойств появилась вкладка Вырезание, позволяющая выбрать результат операции: вычитание элементов или пересечение элементов.

-	Увеличена скорость вращения моделей.

-	При выполнении формообразующих операций в сборке (вырезание, сечение, построение круглого отверстия) появилась возможность определения области применения, т.е. выбора компонентов, на которые должно распространяться действие операции. Для перехода в режим указания области применения служит кнопка Область применения на Панели специального управления..

-	Доработана команда Массив компонентов по концентрической сетке: появилась возможность управления способом выбора базовой точки копирования.

-	Появилась команда Создать чертеж из модели, позволяющая создать новый чертеж с ассоциативным видом текущей трехмерной модели.

-	Усовершенствована работа с массивами элементов детали.

-	Появилась возможность копирования условного изображения резьбы.

-	Экземпляры массива отображаются в Дереве построения как отдельные объекты, подчиненные массиву. Экземпляру, в свою очередь, подчиняются копии объектов.

-	Появилась возможность работы с трехмерными макроэлементами.

-	В диалоге настройки точности отрисовки появилась группа элементов Точность МЦХ. В связи с этим старое название диалога Точность отрисовки заменено новым - Точность отрисовки и МЦХ.

-	Доработана операция Скругление: стало возможным скругление большего числа ребер, исходящих из одной и той же вершины.

-	Появилась команда Вид - Скрыть пространственные кривые, позволяющая одновременно скрыть все спирали, сплайны и ломаные, присутствующие в модели.


Новые возможности КОМПАС-3D V7 Plus (коды и наименования)
Работа с кодами и наименованиями

Реализована работа с кодами и наименованиями документов. Благодаря этому при работе с КОМПАС-документами появились следующие возможности.

-	Вставка кода и наименования в основные надписи документов и текстовую часть объектов спецификации.

-	Обработка кода и наименования при передаче данных между спецификацией и подключенными к ней документами.

-	Обработка кода и наименования при отображении объектов спецификации.

-	Передача обозначения и наименования изделия из чертежа, содержащего ассоциативные виды модели, в эту модель. Передача данных происходит автоматически при сохранении чертежа.

Перечень кодов и наименований, необходимый для использования перечисленных возможностей, хранится в файле кодов и наименований.


Новые возможности КОМПАС-3D V7 Plus (спецификация)
Модуль проектирования спецификаций

-	Передача обозначения и наименования между спецификацией и подключенными к ней документами.

-	Появилась возможность использования дополнительных листов в документе-спецификации. Порядок работы с дополнительными листами в спецификации такой же, как в текстовом документе.


Новые возможности КОМПАС-3D V7 Plus (предв. просмотр)
Предварительный просмотр перед печатью

В диалоге настройки параметров вывода появилась группа элементов, управляющая порядком вывода страниц.


Новые возможности КОМПАС-3D V7 Plus (констр. библ.)
Конструкторская библиотека

Вместо компактной панели Конструкторская библиотека появились:

-	компактная панель Крепежные элементы, включающая в себя инструментальные панели:

-	Винты,

-	Болты,

-	Гайки,

-	Шайбы,

-	Шпильки,

-	Шурупы,

-	Заклепки,

-	инструментальная панель Конструктивные элементы,

-	инструментальная панель Профили.

Кнопки вызова однотипных команд собраны в расширенные панели команд, например, кнопки, вызывающие команды отрисовки стопорных шайб.

Указанные панели доступны, если Конструкторская библиотека подключена к системе КОМПАС-3D V8.


Новые возможности КОМПАС-3D V7 (общие усовершенств.)
Общие усовершенствования

-	Проведена оптимизация системы КОМПАС-3D V7 для использования на ПК с процессорами Intel. Наибольший прирост производительности при работе с оптимизированной системой наблюдается во время перестроения деталей на компьютерах с процессором Intel Pentium 4.

-	Увеличена скорость открытия сборок.

-	Появилась возможность сохранения настроек рабочего окна. При включенном сохранении создается файл *.dsk, содержащий информацию о состоянии рабочего окна.

-	Для размещения файлов конфигурации (*.cfg, *.prj, *.dsk) и обращения к системным папкам (Sys, Libs и т.п.) по умолчанию (при отсутствии файла Kompas.ini или отсутствии в нем необходимых сведений) используется инфраструктура операционной системы Windows 2000/XP (системная папка "Documents and settings" и ее подпапки).

-	Появилась возможность просмотра текущих путей к конфигурационным файлам и системным папкам. Эти пути могут быть записаны в файл Kompas.ini.

-	В файлах профилей, помимо настроек рабочего окна, возможно сохранение настроек системы и новых документов. Перед применением профиля можно указать, какую именно из трех групп настроек требуется применить. Опции, управляющие сохранением и применением профиля, расположены в диалоге Профили пользователя.

-	Появилась возможность настройки точности отображения чисел и выбора единиц измерения углов.
Замечание. При необходимости единицы измерения углов можно выбрать в процессе работы (без активизации настроечного диалога). Для этого следует воспользоваться контекстным меню на свободном месте любой вкладки Панели свойств.

-	Появилась возможность настройки общих свойств новых документов.

-	При просмотре содержимого папок в Проводнике Windows 2000/XP в режиме "Таблица" появилась возможность включения столбца Версия. В нем отображается номер версии системы КОМПАС, в которой был записан КОМПАС-документ.


Новые возможности КОМПАС-3D V7 (польз. интерфейс)
Пользовательский интерфейс

-	Появилась Стартовая страница.

-	В меню Справка добавлена команда КОМПАС в Интернете. После ее вызова на экране появляется подменю, содержащее следующие команды:

-	Сайт компании АСКОН,

-	Сайт Службы технической поддержки,

-	Форум пользователей систем КОМПАС.

-	Удален заголовок Панели свойств, отображавшийся при ее горизонтальном расположении, что увеличивает полезную площадь экрана.

-	Диалоги открытия и сохранения файлов приведены к стандарту Windows 2000: появилась область, содержащая значки мест на компьютере или в сети (пример…).

-	Появилась возможность настройки количества файлов в списке последних открывавшихся.

-	Появилась возможность настройки цветов отображения элементов документов и системы.

-	Появилась возможность работы с закладками документов


Новые возможности КОМПАС-3D V7 (графика)
Графические документы

-	Появилась возможность управления порядком отрисовки графических объектов.

-	Усовершенствована технология работы с растровыми объектами.

-	Появилась возможность настройки редактирования растровых объектов, взятых в документ.

-	Изменен внутренний формат хранения внедренных растров. Благодаря этому значительно уменьшился объем дискового пространства, занимаемый документами с внедренными растровыми объектами.

-	Увеличен предельный размер растровых изображений, вставляемых в КОМПАС-документы.

-	При создании вида с разрывом появилась возможность использования волнистой линии разрыва.

-	При выборе этого типа линии, а также линии с изломом на Панели свойств становится доступно поле Амплитуда, max.

-	Задание умолчательной и максимальной амплитуд производится в диалоге настройки линии разрыва.

-	Доработан геометрический калькулятор:

-	появилась команда Диаметр,

-	после вызова любой команды геометрического калькулятора изменяется вид Панели свойств: удаляются все вкладки текущей команды и появляется вкладка выбранной команды геометрического калькулятора.

-	Появилась возможность настройки отрисовки засечек и стрелок размеров высоты.

-	Появилась возможность создания обычной засечки и засечки с наклоном влево на концах простых линий-выносок.

-	Появилась возможность создания засечки с наклоном влево при простановке обозначений шероховатости на полке линии-выноски.

-	При использовании линий-выносок с засечками выноска не продолжается за засечку.

-	В диалоге настройки фильтров вывода на печать можно установить вывод OLE-объектов рамками, а также включить или отключить печать обозначений изменений и выносных элементов.

-	В диалоге настройки параметров нового вида появилась вкладка Линии, позволяющая настроить отрисовку ассоциативных видов.

-	В диалоге настройки упрощенной отрисовки можно включить вывод вместо OLE-объектов их габаритных прямоугольников.

-	Появилась возможность восстановления связи между чертежом, содержащим ассоциативные виды модели и этой моделью. Если при открытии чертежа не обнаруживается изображенная в нем модель, то на экране появляется диалог, позволяющий изменить ссылку на модель, проигнорировать ее или отказаться от открытия чертежа.

-	Появилась возможность переноса объектов на погашенные и фоновые слои.


Новые возможности КОМПАС-3D V7 (переменные)
Работа с переменными

-	Ячейка колонки Псевдоним в строке внешней переменной выделяется синим цветом в списке переменных модели.

-	В окне переменных теперь отображаются:

-	числовые параметры сопряжений компонентов сборки,

-	параметр Направление уклона для операции уклона граней

-	параметр Положение для касательной плоскости,

-	параметр Угол для нормальной плоскости.


Новые возможности КОМПАС-3D V7 (текст. процессор)
Текстовый процессор

-	Усовершенствован процесс настройки границ ячеек в таблицах. Управление отображением и стилем линий возможно с помощью новых элементов инструментальной панели Таблицы и границыили диалога настройки границ.

-	Появилась возможность отображения отключенных границ ячеек таблицы.

-	Создание новой строки внизу таблицы теперь возможно путем нажатия клавиши <Tab> при нахождении курсора в крайней позиции правой нижней ячейки.


Новые возможности КОМПАС-3D V7 (3D-моделирование)
Трехмерное моделирование

-	Появилась возможность моделирования деталей, полученных из листового материала с помощью гибки. Кнопки для вызова команд создания и редактирования листовых деталей расположены на новой инструментальной панели Элементы листового тела.

-	Создание листовой детали начинается с построения листового тела. К нему добавляются элементы листового тела: сгибы, пластины, отверстия, вырезы.

-	К листовой детали можно приклеивать формообразующие элементы любого типа и вырезать из нее формообразующие элементы. Кроме того, к листовой детали можно добавлять конструктивные элементы (скругления, фаски, ребра, отверстия и т.п.). Для листового тела, пластин, отверстий и вырезов доступны операции копирования.

-	Сгибы, имеющиеся в листовой детали, могут отображаться как в согнутом, так и в разогнутом состоянии. Управление состоянием сгибов осуществляется пользователем.

-	Возможно замыкание смежных углов листовой детали.

-	Имеется возможность показа листовой детали в развернутом состоянии. Это специальный режим отображения, в котором выбранные пользователем сгибы показываются согнутыми, а остальные - разогнутыми. Переход в режим развертки возможен после настройки параметров развертки - выбора сгибов, которые должны оставаться согнутыми.

-	Ассоциативные виды листовой детали в чертеже создаются так же, как и ассоциативные виды обычной детали. При этом, если в листовой детали настроены параметры развертки, то в чертеже возможно формирование изображения развертки этой детали.

-	Появилась команда Заплатка, позволяющая создать поверхность, ограниченную замкнутой последовательностью ребер и/или контуров, находящихся в одной плоскости или на одной поверхности

-	Доработана команда Массив вдоль кривой. Появились следующие возможности:

ручное указание начальной точки копирования, если траектория замкнута,

-	управление способом выбора базовой точки копирования элементов и компонентов

-	Появился новый тип отображения моделей - полутоновое с каркасом.

-	Показ фона с градиентным переходом теперь возможен при любом типе отображения модели.

-	В контекстом меню компонента сборки в Дереве построения появились команды Включить фиксацию и Отключить фиксацию.


Новые возможности КОМПАС-3D V7 (констр. библ.)
Конструкторская библиотека

-	Появилась новая компактная инструментальная панель Конструкторская библиотека. Она доступна, если Конструкторская библиотека подключена к системе КОМПАС-3D V7.

-	В документ-спецификацию можно вставлять объекты, соответствующие элементам Конструкторской библиотеки. Для вставки объекта необходимо запустить из библиотеки команду создания нужного элемента, настроить его параметры в появившемся диалоге и нажать кнопку ОК. Объект спецификации, содержащийся в этом элементе, будет добавлен в соответствующий ему раздел спецификации. На экране появится запрос на добавление следующего объекта.


Новые возможности КОМПАС-3D V7 (прикл. библ.)
Прикладная библиотека КОМПАС

В разделе Прочие операции появилась команда Скрыть выделенные объекты. После первого вызова этой команды в текущем фрагменте или виде чертежа создается новый слой с очередным номером и с именем "Скрытые объекты". На этот слой переносятся выделенные объекты документа, после чего слой гасится. При повторных вызовах команды выделенные объекты переносятся на этот же слой.


Новые возможности КОМПАС-3D V7 (импорт и экспорт)
Импорт и экспорт

-	Усовершенствован экспорт КОМПАС-документов в форматы DWG и DXF:

-	при записи слоев сохраняются присвоенные им имена,

-	возможно объединение слоев с одинаковыми параметрами в один слой,

-	возможен выбор цветов элементов и макроэлементов (установленный для слоя или установленный для объекта),

-	основная надпись теперь передается в системный слой документа AutoCAD,

-	многослойный макроэлемент преобразуется в многослойный блок AutoCAD с учетом слоев.

-	Доступен экспорт в формат КОМПАС-3D V6 Plus.


Новые возможности КОМПАС-3D V6 Plus (польз. интерфейс)
Пользовательский интерфейс

-	Управление Панелью свойств стало аналогичным управлению остальными панелями. Ее можно прикреплять к верхней границе окна. В этом положении, а также в положении "внизу" Панель свойств имеет заголовок. Пользователь может изменять ее высоту.

-	Появилась возможность сохранения информации о текущей настройке окна системы в файлах профилей. Сохранение и смена профиля производится в диалоге, вызываемом командой Сервис - Профили....

-	Появилась возможность добавления в меню Сервис системы КОМПАС-3D V6 Plus команд для вызова утилит. Эта настройка производится на вкладке Утилиты диалога настройки интерфейса.

-	Появилась возможность выбора стиля отображения элементов окна системы в специальном диалоге.

-	Кнопка Создать реализована в виде разворачивающегося списка типов документов.

-	Изменился порядок работы с компактными панелями. Теперь, чтобы включить инструментальную панель в состав компактной (системной или пользовательской), необходимо перемещать эту инструментальную панель, удерживая нажатой клавишу <Alt>. Когда во время наложения панелей рядом с курсором появится знак «+», следует отпустить кнопку мыши, а затем - клавишу <Alt>. Перемещаемая панель будет включена в состав компактной.

-	Меню Вид - Панели инструментов теперь не содержит команды для вызова панелей, включенных в какую-либо компактную панель.

-	Появилась возможность управления отображением на панели кнопок, составляющих эту панель. Пример…


Новые возможности КОМПАС-3D V6 Plus (общие усовершенств.)
Общие усовершенствования

-	Появились следующие возможности при просмотре содержимого папок в Проводнике Windows 2000/XP:

-	показ миниатюрных изображений содержимого файлов КОМПАС-документов в режиме "Эскизы страниц" (пример…),

-	отображение сведений о КОМПАС-документах в столбцах Автор, Комментарий, Обозначение, Наименование в режиме "Таблица" (пример…),

-	вывод расширенной информации о файле КОМПАС-документа в подсказке, появляющейся при наведении на файл курсора мыши (пример…).

-	Появилась возможность использования 3D-манипулятора.

-	Доработан механизм перехода системы КОМПАС-3D V6 Plus в демонстрационный режим. Теперь, когда система обнаруживает необходимость такого перехода, на экране появляется предупреждение. После этого система в течение 5 минут работает в обычном режиме, что позволяет сохранить текущие документы, а затем переходит в деморежим.

-	В диалоге настройки управления документами появилась опция Приводить имена документов к UNC, управляющая способом записи файлов, расположенных на сетевых дисках.


Новые возможности КОМПАС-3D V6 Plus (3D-моделирование)
Трехмерное моделирование

-	Появились команды, позволяющие создавать поверхности четырех типов: выдавливания, вращения, по сечениям, кинематическая.

-	Появились команды Удалить грани, позволяющая удалять грани тел и поверхностей, и Сшивка поверхностей, позволяющая объединять грани.

-	Появилась команда Условное изображение резьбы, позволяющая создавать изображения резьбы в трехмерных моделях. Изображения резьбы, созданные в моделях, могут быть переданы в ассоциативные виды, содержащие эти модели.

-	При работе с трехмерными моделями появилась возможность ввода выражений, связывающих:

-	переменные, принадлежащие различным эскизам, между собой,

-	параметры операций между собой и с переменными, принадлежащими эскизам,

-	внешние переменные вставленных в сборку деталей между собой и с параметрами сборки.

-	Доработана команда скругления ребер детали: появилась возможность задания переменного радиуса скругления.

-	Появился новый тип ориентации модели - Диметрия.

-	Кнопка Ориентация реализована в виде разворачивающегося списка типов ориентаций модели.

-	Появилась команда Быстрое отображение линий, позволяющая управлять режимом быстрого отображения. При включенном режиме ускоряется отрисовка линий, изображающих модель.


Новые возможности КОМПАС-3D V6 Plus (графика)
Графические документы

-	Появилась команда Авторазмер, предназначенная для быстрого создания размеров различных типов. При этом тип размера определяется системой автоматически в зависимости от того, какие объекты указаны.

-	Появилась возможность отображения рядом с курсором геометрических параметров объектов при их создании и редактировании. Опция, управляющая отображением параметров, расположена в диалоге настройки курсора.

-	Появилась возможность округления линейных величин до значений, кратных текущему шагу курсора.

-	Появилась команда Осевая линия по двум точкам, позволяющая построить осевую линию, указав точки ее пересечения с контуром детали. После этого автоматически строится отрезок осевой линии, выступающий за указанные точки. Задание умолчательных параметров осевой линии производится в диалоге настройки осевой линии.

-	В диалоге настройки параметров текста технических требований для новых и текущего чертежа появилась опция Устанавливать нумерацию при создании. Включение ее означает, что при вводе пунктов технических требований они будут автоматически нумероваться.

-	При создании обозначения центра с помощью одноименной команды появилась возможность настройки параметров обозначения.

-	Появилась возможность автоматического прерывания штриховок и линий, перекрываемых размерными стрелками, размерными надписями и обозначениями - очистки фона под этими объектами. Умолчательная настройка очистки фона для текущего и новых графических документов производится в диалоге настройки отображения перекрывающихся объектов. При необходимости очистку можно включить или выключить для каждого размера или обозначения в отдельности.

-	Появилась команда Местный разрез, позволяющая создавать местные разрезы на ассоциативных видах.

-	Появилась команда Вид с разрывом, позволяющая условно удалять указанную часть (части) изображения в виде, а оставшиеся части придвигать друг к другу на заданное расстояние.

-	При редактировании ассоциативных видов на Панели свойств появилась вкладка Объекты, позволяющая настроить отображение объектов модели в ассоциативном виде.

-	Во всех диалогах, содержащих списки стилей (линий, штриховок, текстов), а также списки оформлений и стилей спецификаций, перечни стилей и оформлений заменены таблицами из двух столбцов: Имя стиля и Номер. Стили (оформления) в таблицах могут быть отсортированы по именам или по номерам.

-	В диалогах работы с библиотеками стилей, оформлений и атрибутов надписи на кнопках заменены пиктограммами.

-	Во всех диалогах, где производится выбор оформления документа или стиля спецификации из библиотеки *.lyt, разворачивающийся список оформлений (стилей) заменен кнопкой с многоточием.

-	Доработан процесс просмотра связей и ограничений параметризованных графических объектов. Теперь, чтобы просмотреть ограничения следующего объекта, не нужно вызывать команду Указать заново. Требуемый объект следует просто указать мышью в окне документа.

-	Чертежу, содержащему ассоциативные виды трехмерной модели, присваиваются атрибуты, в которых содержатся сведения о массе и материале модели.

-	Появились две новые локальные привязки: Касание и Нормаль.


Новые возможности КОМПАС-3D V6 Plus (предв. просмотр)
Предварительный просмотр перед печатью

-	Появилась возможность одновременного выделения нескольких документов и применения к ним команд перемещения, поворота, масштабирования, удаления.

-	Появилась возможность изменения масштаба отображения документов в окне предварительного просмотра.

-	Появилась возможность печати части документа, ограниченной прямоугольником произвольных размеров.

-	Появилась возможность удаления из предварительного просмотра отдельных листов текстовых документов и спецификаций с помощью команды Удалить документ из просмотра.


Новые возможности КОМПАС-3D V6 Plus (импорт и экспорт)
Импорт и экспорт

-	Появилась возможность чтения PROXY-объектов, содержащихся в файлах формата DXF(DWG).

-	В диалоге настройки параметров импорта файлов формата DXF(DWG) появилась вкладка Полилиния, позволяющая настраивать чтение объектов типа "Полилиния".

-	Доработан процесс чтения блоков при импорте файлов формата DXF(DWG). Если блок в импортируемом документе содержит объекты, находящиеся на нулевом слое, в полученном КОМПАС-документе эти объекты размещаются не на нулевом слое, а на слое блока. Это позволяет добиться идентичности внешнего вида документов, если в документе DXF(DWG) слои, содержащие блоки, погашены.

-	Появилась возможность чтения файлов формата SAT, записанных в 7 и 8 версиях этого формата.


Новые возможности КОМПАС-3D V6

Пользовательский интерфейс

-	Реализованы перемещаемые панели инструментов.

-	Возможно изменение состава команд на панелях и в Главном меню.

-	Возможно добавление пользовательских панелей.

-	Введена Компактная панель - особый объект, на котором можно разместить несколько инструментальных панелей. Доступ к ним осуществляется кнопками-переключателями панелей. Аналог в КОМПАС 5 - Инструментальная панель и Панель переключения.

-	Возможна настройка клавиш-ускорителей для вызова команд.

-	Вместо Строки параметров объектов введена Панель свойств. Режим работы и положение Панели свойств можно менять. В зависимости от размещения Панели свойств ее элементы располагаются в столбец или в строку.

Общие усовершенствования

-	Реализована запись документов в растровые форматы BMP, TIFF, GIF, JPEG, PNG, TGA (по команде Сохранить как...).

-	Появилась возможность создания документов по шаблонам.

Трехмерное моделирование

-	Усовершенствован процесс отображения трехмерных моделей: увеличена скорость формирования изображения и "плавность" вращения модели.

-	В командах наложения сопряжений добавлена опция Ориентация, позволяющая сразу в процессе наложения сопряжения задать взаимную ориентацию сопрягаемых компонентов.

-	Доработана операция Скругление: появилась опция Автоопределение сохранения кромки. Она позволяет включить автоматический выбор способа построения скругления в случаях его пересечения с соседними гранями.

-	Появилась возможность указывать проекционную или вспомогательную плоскость в качестве опорной для построения отверстия (операция Отверстие). Кроме того, возможна смена направления построения отверстия.

-	В операциях создания массивов элементов деталей появилась опция, позволяющая создавать геометрический массив - массив, при формировании которого копируются только грани и ребра элементов.

-	При создании массивов элементов деталей по сетке появилась возможность задавать направление осей сетки указанием объектов (ребер, осей и т.д.).

-	Появилась возможность использования импортированной поверхности в качестве поверхности отсечения. В связи с этим операция Сечение плоскостью переименована в Сечение поверхностью.

-	Ориентация Изометрия заменена вариантами Изометрия XYZ, Изометрия YZX, Изометрия ZXY.

Графические документы

-	Поддерживается вставка OLE-объектов.

-	Усовершенствована вставка в документы растровых изображений.

-	Появилась возможность оформления обозначений шероховатости в соответствии с изменением №3 от 2003 г в ГОСТ 2.309-73.

Импорт и экспорт

-	Реализован экспорт трехмерных моделей в формат VRML.

-	При импорте трехмерных моделей из формата IGES реализована "сшивка" поверхностей (если в исходном файле существуют поверхности, образующие замкнутую область, то после импорта образуется тело, ограниченное этими поверхностями).


Изменения

Наиболее заметные изменения в КОМПАС-3D V6 претерпели следующие возможности и инструменты, знакомые пользователям КОМПАС-3D 5.11.

Менеджер библиотек

Окно Менеджера библиотек может быть "плавающим" или "прикрепленным" к любой из границ главного окна системы.

Окно Менеджера теперь содержит несколько вкладок. На первой из них (Библиотеки КОМПАС) показана структура Менеджера библиотек. На остальных вкладках Менеджера отображается содержимое подключенных на данный момент библиотек фрагментов, моделей. Прикладные библиотеки, работающие в режиме панели, также отображаются в виде вкладок Менеджера.

Команды управления библиотеками (подключение, выбор режима работы и др.) и настройки отображения элементов на вкладках Менеджера, а также команды создания и редактирования библиотек документов (моделей и фрагментов) находятся в контекстных меню вкладок.

Работа с уравнениями и переменными

В КОМПАС-3D V6 появилось окно работы с переменными и уравнениями.

При работе с графическими документами это окно содержит две вкладки - Уравнения и Переменные. Их аналогами в КОМПАС-3D 5.11 являлись соответственно Диалог ввода и редактирования уравнений и неравенств и Диалог просмотра переменных.

При работе с документами-моделями это окно содержит одну вкладку - Переменные. Она предоставляет возможности работы с переменными, которые в КОМПАС-3D 5.11 были доступны при использовании Диалога просмотра переменных модели и Диалога параметров объекта.

Кроме облегчения доступа к переменным и уравнениям, имеющимся в документе, окно Переменные предоставляет дополнительные сервисные возможности.

Работа с текстовыми шаблонами

Файлы предопределенных текстов (*.pdt) в КОМПАС-3D V6 не используются. Вставка готовых текстовых строк производится из файлов текстовых шаблонов (*.tdp).

Для работы с ними используется Библиотекарь текстовых шаблонов. Он автоматически запускается в тех случаях, когда в КОМПАС-3D 5.11 появлялся Диалог вставки в текст предопределенных фраз.

По умолчанию для вставки и записи текстовых шаблонов используется поставляемый вместе с системой файл graphic.tdp. Он включает в себя тексты, имевшиеся в файлах graphic.tdp и graphic.pdt, поставлявшихся с КОМПАС-3D 5.11.

Если, работая в КОМПАС-3D 5.11, вы отредактировали файл graphic.pdt или создали собственные файлы предопределенных текстов, то их необходимо конвертировать в формат файлов текстовых шаблонов. Для этого любым способом запустите Библиотекарь текстовых шаблонов. Из его меню Файл вызовите команду Открыть и укажите файл *.pdt, который требуется конвертировать. Подтвердите конвертацию и задайте имя файла. В окне Библиотекаря появится новая вкладка, содержащая шаблоны, имеющиеся в конвертированном файле.

Импорт и экспорт

Импорт и экспорт осуществляются соответственно с помощью команд Файл - Открыть... и Файл - Сохранить (Файл - Сохранить как...). В появляющемся диалоге необходимо выбрать нужный тип файлов.


Как работать со справочной системой

Основные разделы Справочной системы перечислены в Содержании. Оно расположено на соответствующей вкладке в левой части окна, появляющегося на экране сразу после вызова справки.

Главы и входящие в них разделы представлены в оглавлении в виде пиктограмм ("книжек" и "страниц"). Чтобы увидеть содержимое главы, дважды щелкните мышью на ее пиктограмме или выделите ее название и нажмите клавишу <Enter>. Повторение этого действия приведет к сворачиванию содержимого главы в окне содержания. Для просмотра нужного раздела щелкните мышью на его названии.

Для поиска разделов справочной системы по ключевым словам активизируйте вкладку Индекс. В ней вы можете выбрать из предложенного списка ключевое слово или фразу. Для ускорения поиска можно ввести в соответствующем поле первые буквы искомого ключевого слова. После выбора ключевого слова щелкните на нем мышью или выделите его и нажмите кнопку Показать. На экране появится раздел Справочной системы, который ассоциируется с выбранным ключевым словом. Если таких разделов несколько, на экране появится список их названий; выберите в нем нужный раздел и нажмите клавишу <Enter>.

Если список ключевых слов не содержит нужного слова или выражения, можно произвести полнотекстовый поиск. В этом случае будут найдены разделы, текст которых содержит введенное слово (или фразу). Для полнотекстового поиска активизируйте вкладку Поиск и в появившихся диалогах выберите нужный вариант поиска (обычно бывает достаточно минимальных возможностей поиска). После указания варианта поиска на вкладке Поиск появляются поля для выбора слова и содержащих его разделов (до тех пор, пока ни одно слово не выбрано, в списке видны названия всех разделов Справочной системы). Для просмотра нужного раздела щелкните мышью на его названии.

Вы можете изменить ширину области, содержащей вкладки выбора раздела. Для этого "перетащите" мышью границу, отделяющую ее от области просмотра раздела. Чтобы отключить отображение этой области выбора в окне справки, нажмите кнопку Разделы на инструментальной панели окна.

Как правило, разделы содержат "всплывающие подсказки", определения и ссылки на другие разделы. Для их вызова нужно щелкнуть мышью по выделенному цветом термину или названию раздела.

Признаком возможности вызова подсказки или другого раздела является появление курсора [image] при прохождении его над текстом ссылки или термина. Для последовательного перебора подсказок и ссылок в разделе пользуйтесь клавишей <Tab>.

________________

Смотрите также

Как получить справку при работе

Использование всплывающих подсказок


Как получить Помощь при работе
Как получить справку при работе

При возникновении затруднительных ситуаций во время работы в системе КОМПАС-3D Вы можете быстро получить необходимую справочную информацию. Для этого разработана справочная система, которая содержит сведения о командах меню и панелях кнопок, клавиатурных комбинациях, типовых последовательностях выполнения различных операций и т.д.

Получить справочную информацию можно одним из следующих способов:

-	Вызовите подходящую команду из меню Справка.

-	Нажмите клавишу <F1> для получения раздела справки о текущем действии, активном элементе интерфейса, или элементе, на который указывает курсор.

-	 Нажмите кнопку Объектная справка на Стандартной панели для получения справки по произвольно выбранному элементу.

Курсор мыши изменит свой внешний вид (превратится в вопросительный знак со стрелкой). Укажите интересующий вас элемент (например, команду меню или кнопку).

Вы можете также быстро получить краткую информацию о какой-либо кнопке с помощью всплывающих подсказок (см. раздел Использование всплывающих подсказок).


Использование всплывающих подсказок

Если вы только приступаете к освоению КОМПАС-3D, очень полезной может оказаться возможность быстро узнать о назначении кнопки, поля ввода и т.д. Для этого в системе предусмотрен вызов так называемых всплывающих подсказок.

Чтобы увидеть такую подсказку, подведите курсор к интересующему вас элементу и задержите на некоторое время. Рядом с курсором появится "ярлычок" с кратким описанием назначения этой кнопки.

Если сдвинуть курсор с кнопки, подсказка автоматически исчезнет с экрана.

 Пример всплывающей подсказки


PIC_001


PIC_002


PIC_003


Если курсор превратился в "перст указующий", значит, в данный момент доступна всплывающая подсказка или возможен переход к другому разделу.


Техническая поддержка и сопровождение

При возникновении каких-либо проблем с установкой и эксплуатацией систем КОМПАС рекомендуем придерживаться такой последовательности действий.

-	Обратитесь к документации по системе и попробуйте найти сведения об устранении возникших неполадок.

-	Обратитесь к интерактивной Справочной системе.

-	По возможности посетите Сайт Службы технической поддержки компании АСКОН, содержащий ответы на часто возникающие у пользователей вопросы.

Сайт Службы технической поддержки в Интернет:

http://www.support.ascon.ru

- Вы также можете обратиться в Интернет-конференцию пользователей систем КОМПАС. В ней пользователи обмениваются заметками о проблемах, с которыми они столкнулись, а также своими советами и подсказками.

Форум пользователей систем КОМПАС:

http://www.forum.ascon.ru

-	Если указанные источники не содержат рекомендаций по возникшей проблеме, прибегните к услугам технического персонала вашего поставщика программных продуктов КОМПАС (дилера АСКОН).

-	В том случае, если специалисты вашего поставщика не смогли помочь в разрешении проблемы, свяжитесь непосредственно с офисами АСКОН.

Прямая техническая поддержка:

E-mail: support@kompas.kolomna.ru

Санкт-Петербург

Телефон (812) 703-39-33, 703-39-34

E-mail: kompas@ascon.ru

Для корреспонденции: 198095, Санкт-Петербург, а/я 107, АСКОН

Москва

Телефон/факс (095) 784-74-92, 452-07-47

E-mail: kompas@asconm.ru

Для корреспонденции: 125212, Москва, Ленинградское шоссе, 58, АСКОН-М

Перед обращением подготовьте, пожалуйста, подробную информацию о возникшей ситуации и ваших действиях, приведших к ней, а также о конфигурации используемого компьютера и периферийного оборудования.

АСКОН в сети Internet

http://www.ascon.ru


Лицензия на работу со спецификацией
Порядок получения и освобождения лицензии
на работу со спецификацией

Чтобы работа со спецификацией была возможна, в памяти ключа аппаратной защиты должна присутствовать информация о разрешении (лицензии) на работу со спецификацией. Если используется локальный ключ, лицензия на работу со спецификацией должна быть записана в его память. Если используется сетевой ключ, необходимое количество лицензий должно быть записано в нем.

В меню Спецификация при работе с фрагментом или чертежом, а при работе со спецификацией в меню Сервис находится команда Включить работу со спецификацией.

Логика ее работы следующая.

-	Если лицензия на работу со спецификацией на локальном ключе определяется при запуске КОМПАС-3D, то команда Включить работу со спецификацией недоступна. Все команды работы со спецификацией и ее объектами доступны.

-	Если лицензия на локальном ключе не обнаружена при запуске КОМПАС-3D или в процессе работы (например, ключ вынули из порта), то команда Включить работу со спецификацией доступна. В этом случае лицензия может быть обнаружена по данной команде или автоматически при следующем такте проверки ключа.

-	При работе с сетевым ключом после запуска КОМПАС-3D команда Включить работу со спецификацией доступна, а команды работы со спецификацией и ее объектами недоступны. Чтобы начать работу со спецификацией, нужно получить одну из записанных в память сетевого ключа лицензий на эту работу. Для получения лицензии вызовите команду Включить работу со спецификацией. Если на сетевом ключе есть свободная лицензия (количество рабочих мест, на которых идет одновременная работа со спецификацией, меньше, чем количество приобретенных лицензий на такую работу), станут доступны все команды работы со спецификацией и ее объектами. О том, что работа со спецификацией включена (т.е. занята одна из лицензий), свидетельствует "галочка" слева от названия команды в меню.

-	Если лицензия на сетевом ключе не обнаружена в процессе работы (например, в результате сбоев в работе сети), то она не может быть повторно обнаружена автоматически. Для возобновления работы со спецификацией требуется перезапустить КОМПАС-3D и включить работу со спецификацией.

-	Отказаться от лицензии на работу со спецификацией (освободить лицензию, полученную с сетевого ключа) можно, вызвав команду Включить работу со спецификацией. Для возобновления работы со спецификацией требуется вызвать ее повторно. При этом "галочка" около названия команды исчезает, что свидетельствует об отключении работы со спецификацией (освобождении лицензии).


Лицензия на работу с КОМПАС-3D
Порядок получения и освобождения лицензии
на работу с КОМПАС-3D

Если на компьютере установлена система КОМПАС-3D и в памяти ключа аппаратной защиты записана лицензия на ее использование, то при запуске КОМПАС занимаются сразу две лицензии - КОМПАС-График и КОМПАС-3D. Лицензия на КОМПАС-3D не освобождается автоматически. Освобождение лицензии КОМПАС-3D производится только по завершении сеанса работы КОМПАС.


Интерфейс системы

КОМПАС-3D - многооконная и многодокументная система. В ней могут быть одновременно открыты окна всех типов документов КОМПАС - моделей, чертежей, фрагментов, текстово-графических документов и спецификаций. Каждый документ может отображаться в нескольких окнах.

Команды вызываются из страниц Главного меню, контекстного меню или при помощи кнопок на Инструментальных панелях.

При работе с документом любого типа на экране отображаются Главное меню и несколько панелей инструментов: Стандартная, Вид, Текущее состояние, Компактная.

Состав меню и панелей зависит от типа активного документа. Команды, управляющие отображением инструментальных панелей, находятся в меню Вид - Панели инструментов.

Пользователь может изменять состав Главного меню и системных Инструментальных панелей, а также создавать собственные панели. Для вызова диалога, позволяющего произвести эту настройку, служит команда Сервис - Настройка интерфейса....

Для ввода параметров и задания свойств объектов при их создании и редактировании служит Панель свойств.

Работа с переменными и уравнениями ведется с помощью окна Переменные.

Для управления библиотеками и их использования предназначен Менеджер библиотек.

В Строке сообщений (если ее показ не отключен при настройке системы) отображаются подсказки по текущему действию или описание выбранной команды.

Вызов Справки по текущему действию или активному элементу интерфейса производится нажатием клавиши <F1>, вызов других типов Справки - через страницу меню Справка.


Использование контекстных меню

Команды для выполнения многих часто используемых действий можно вызвать из контекстного меню.

Эти меню появляются на экране при нажатии правой кнопки мыши. Состав меню будет разным для различных ситуаций. В нем будут собраны наиболее типичные для данного момента работы команды.

Например, если в документе выделено несколько объектов, то при щелчке правой кнопкой мыши на одном из них будет выдано меню со следующими командами обработки этих выделенных объектов:

Таким образом, при выполнении различных действий можно быстро обратиться к нужной команде не только через Главное меню или Инструментальные панели, но и через контекстные меню, причем последний способ является наиболее быстрым.


Создание, открытие и сохранение
документов КОМПАС-3D

Используя КОМПАС-3D, вы можете работать с различными типами документов - деталями, сборками, чертежами, фрагментами, текстово-графическими документами.

Каждый документ хранится в отдельном файле на диске и при необходимости загружается в систему для редактирования, вывода на бумагу, использования в качестве прототипа и т.д.

Работа с файлами в КОМПАС-3D практически ничем не отличается от подобной работы в других приложениях Windows. Поэтому вы можете с успехом использовать все приемы открытия и сохранения файлов, уже знакомые по другим системам.

О работе с файлами документов рассказано в следующих разделах:

Создание нового документа

Открытие существующего документа

Сохранение документа

Сохранение документа под другим именем

Сохранение всех документов

Закрытие документа


Создание нового документа

 Чтобы создать новый документ, нажмите кнопку Создать на Стандартной панели или вызовите команду Файл - Создать....

После этого на экране появится диалог создания нового документа.

На вкладке Шаблоны можно выбрать нужный шаблон для нового документа.

Если использование шаблона не требуется, выберите тип документа на вкладке Новые документы.

Нажмите кнопку ОК для создания документа заданного типа или по заданному шаблону.

Каждый вновь созданный документ отображается на экране в новом окне.

При создании новых документов используются установленные параметры по умолчанию (например, для чертежа это формат листа, стиль оформления, стили текстовых надписей в различных объектах, параметры отображения и цвет моделей). Если впоследствии вам будет нужно изменить параметры документа, используйте команду Сервис - Параметры - Параметры текущего документа.


Открытие существующего документа

 Чтобы загрузить для редактирования созданный ранее документ, нажмите кнопку Открыть на Стандартной панели или вызовите команду Файл - Открыть....

В появившемся на экране стандартном диалоге открытия файлов выберите тип документа, а затем укажите нужное имя файла.

В том случае, если вы недавно редактировали документ, а затем закрыли его, повторное открытие можно выполнить более быстрым способом. В нижней части меню Файл отображается список последних девяти документов, с которыми велась работа. Фактически это перечень документов в той последовательности, в которой они закрывались. Для того, чтобы открыть нужный документ, просто выберите его имя в меню.

Если вы попытаетесь открыть уже загруженный для работы документ, КОМПАС-3D не выполнит повторное открытие, а просто активизирует окно этого документа.


Сохранение документа

 Чтобы сохранить документ на диске, нажмите кнопку Сохранить на Стандартной панели или вызовите команду Файл - Сохранить.

При сохранении документ записывается в файл с именем и расширением, которые были установлены при самом первом сохранении этого документа.

Если документ сохраняется на диске в первый раз, то действия аналогичны записи под другим именем.


Сохранение документа под другим именем

Иногда требуется записать документ после его редактирования, оставив неизменной старую редакцию файла. В этом случае применяется сохранение документа под другим именем и в другом месте на диске.

1.	Вызовите команду Файл - Сохранить как....

2.	В появившемся на экране стандартном диалоге записи файлов задайте нужное имя и путь для записи документа.

Если вы попытаетесь сохранить документ в уже существующем файле, на экран будет выдан дополнительный запрос для подтверждения перезаписи.

 Не рекомендуется изменять без крайней необходимости стандартное расширение у имени файла документа, так как впоследствии это сильно затруднит поиск файла (он не будет отображаться в списке документов данного типа).


Сохранение всех документов

Иногда бывает нужно сохранить сразу все документы, которые открыты для работы. Чтобы сделать это, вызовите команду Файл - Сохранить все.

При сохранении документов, которые записываются на диск впервые, на экране будет появляться стандартный диалог, в котором следует задать имя файла и путь для записи.


Закрытие документа

Чтобы закрыть документ, вызовите команду Файл - Закрыть.

Если в документ вносились изменения, которые не были сохранены, на экране появится запрос на выполнение записи закрываемого документа.

Если документ отображался в нескольких различных окнах, закрываются все эти окна.

Если требуется закрыть только одно окно и оставить все остальные окна, в которых отображается документ, дважды щелкните мышью на кнопке системного меню закрываемого окна.


Завершение работы в КОМПАС-3D

Чтобы закончить сеанс работы с КОМПАС-3D, вызовите команду Файл - Выход.

Если в каких-либо открытых документах не были сохранены изменения, будут выдаваться запросы на запись этих документов. Если документ сохраняется впервые, появится соответствующий диалог для ввода имени файла и пути для записи.

При нормальном завершении работы КОМПАС-3D запоминает свое состояние (открытые документы, размер их окон, текущие вид и слой, масштаб отображения, шаг курсора и ряд других параметров). Эти данные сохраняются в специальном файле, и при следующем запуске система восстановит то состояние рабочей среды, которое было при выходе из предыдущего сеанса.


Управление окнами документов

КОМПАС-3D V8 позволяет работать одновременно с несколькими различными документами.

Каждый документ, который создается вновь или открывается для редактирования, отображается в отдельном окне.

При необходимости с одним и тем же графическим документом (чертежом или фрагментом) можно работать в нескольких окнах. Чтобы открыть дополнительно окно документа, вызовите команду Окно - Новое окно документа. В разных окнах могут отображаться разные части документа в разных масштабах.

Каждое окно имеет заголовок, который содержит название отображающегося в нем документа, кнопку системного меню и кнопки управления окном.

Приемы работы с окнами стандартны (перетаскивание окна за его заголовок мышью, изменение границ окна и т.д.) и ничем не отличаются от принятых в других Windows-приложениях. Чтобы разместить на экране окна документов удобным образом, используйте команды Каскад и Мозаика... из меню Окно.

Любое окно документа можно минимизировать до условного значка - пиктограммы. Это может быть удобным в случае, когда документ не нужен только на какое-то время, и желательно не закрывать его совсем. Для рационального размещения пиктограмм документов (они обычно отображаются в нижней части главного окна КОМПАС-3D V8) используйте команду Окно - Упорядочить значки.

Для последовательного переключения между окнами документов можно использовать комбинацию клавиш <Ctrl>+<F6>, а для произвольного - команды меню Окно. Кроме того, для выбора текущего документа можно пользоваться закладками документов.

Управление документами и окнами возможно также в диалоге, вызываемом командой Окно - Все окна.


Закладки документов

Закладки служат для управления документами.

Для включения и отключения закладок предназначена команда Окно - Показать закладки. Если рядом с этой командой в меню отображается "галочка", то закладки находятся на экране. На закладках документов написаны их имена. Способ отображения имен - полные или короткие - зависит от настройки заголовков окон.

Чтобы активизировать окно документа, щелкните мышью по его закладке.

Если открытых документов много, все закладки не умещаются на экране. Для доступа к закладкам, которые не видны, служат кнопки прокрутки закладок.

Замечание. Если текущий стиль приложения - Microsoft® Visual Studio® 2005 ("Whidbey"), то вместо кнопок прокрутки закладок справа от закладок отображается кнопка Открытые документы, вызывающая перечень открытых в данный момент окон документов (выбор стиля приложения производится в диалоге настройки вида приложения).

Контекстное меню закладки содержит команды для управления документом (Сохранить и Закрыть) и самими закладками (Вверху, Внизу, Показать закладки).

Совет. Чтобы закрыть активное окно, нажмите кнопку Закрыть, расположенную рядом с кнопками прокрутки закладок.

При выборе стиля приложения Microsoft Office 2003 в диалоге настройки вида приложения можно установить стиль OneNote®.


Управление курсором
Курсор и управление им

Курсор - это главный инструмент при работе с КОМПАС-3D. С помощью курсора пользователь вызывает команды, вычерчивает и редактирует различные объекты, указывает точки и выполняет множество других действий.

Основной способ управления курсором - это его перемещение мышью.

Вы можете также передвигать курсор, используя клавиши со стрелками на основной или расширенной клавиатуре. В этом случае перемещение будет не произвольным, как в случае использования мыши, а дискретным.

Замечание. При работе с документами-моделями перемещение курсора возможно только мышью.

В графических документах минимальное перемещение курсора при нажатии на кнопку со стрелкой зависит от установленного шага курсора. Для изменения шага курсора используйте специальное поле на панели Текущее состояние.

В текстовых документах и спецификациях при нажатии на кнопку со стрелкой курсор перемещается на один символ или на одну строку.

В зависимости от того, какое действие выполняется в системе, изменяется внешний вид курсора (стрелка, перекрестие, вопросительный знак со стрелкой и т.д.). Форма и размер курсора могут быть настроены пользователем с помощью команды Сервис - Параметры - Система - Графический редактор - Курсор.


Принципы ввода и редактирования чертежных объектов
Принципы ввода и редактирования объектов

Основная задача, решаемая при помощи любой САПР - создание и выпуск документации. Скорость решения этой задачи, а значит, и эффективность работы с системой во многом определяется тем, насколько удобные средства создания и редактирования объектов она предоставляет пользователю.

Создать объект - значит определить все его параметры. При разработке моделей и чертежей с помощью КОМПАС-3D все параметры создаваемых объектов отображаются на Панели свойств.

Параметры можно разделить на числовые (координаты точки, длина, угол, количество вершин и т.п.) и нечисловые (стиль линии, наличие осей симметрии и т.п.) Рядом с названием большинства числовых параметров на Панели свойств находится переключатель, на котором отображается значок, соответствующий состоянию параметра:

 Зафиксированный

 Активный

 Вспомогательный

Если нечисловые параметры объекта можно задать только одним способом - выбрав нужный вариант на Панели свойств, то для задания числовых параметров доступно несколько способов.

-	Первый, наиболее простой и наглядный способ задания параметров - указание нужных точек в окне документа. Этот способ может применяться в основном для графических объектов, так как среди трехмерных объектов очень мало таких, чьи параметры можно было бы задать, указав лишь точки.

-	Второй способ - ввод параметров в предопределенном порядке - позволяет более гибко управлять параметрами объектов. Этот способ доступен при создании большинства объектов - как графических, так и трехмерных.

-	Третий способ - задание значений параметров на Панели свойств - менее нагляден, но универсален и может применяться при создании объектов всех типов.

Все описанные способы задания параметров объектов можно комбинировать.

Отредактировать объект - значит изменить один или несколько его параметров. Для перехода в режим редактирования дважды щелкните мышью по объекту. После этого на Панели свойств появляются те же элементы управления, что и при создании объекта. Вы можете изменить любой параметр, используя вышеописанные способы.

После того, как все параметры объекта будут заданы, необходимо подтвердить его создание (или редактирование). Это можно сделать одним из следующих способов:

-	нажать кнопку Создать объект на Панели специального управления,

-	вызвать команду Создать объект из меню Редактор или из контекстного меню,

-	нажать комбинацию клавиш, соответствующую команде Создать объект (по умолчанию - <Ctrl>+<Enter>).

В большинстве команд создания графических объектов имеется возможность автоматического создания. По умолчанию автосоздание включено.

________________

Смотрите также

Запоминание параметров


Зафиксированный параметр объекта (определение)
Зафиксированный параметр

 На переключателе зафиксированного параметра отображается перекрестие. Значение этого параметра принято системой. Оно остается постоянным при изменении остальных параметров и отображается на фантоме объекта. Зафиксированными могут быть любые числовые параметры.


Активный параметр объекта (определение)
Активный параметр

 На переключателе активного параметра отображается "галочка". Система ожидает, что значение этого параметра будет введено путем указания точки мышью в окне документа. Активными могут быть только параметры, представляющие собой координаты точек.


Вспомогательный параметр объекта (определение)
Вспомогательный параметр

 Переключатель вспомогательного параметра пустой. Значение этого параметра либо не еще задано, либо зависит от значений других параметров (в этом случае оно фиксируется автоматически после фиксации параметра, от которого зависит). Вспомогательный параметр можно в любой момент задать и зафиксировать. До фиксации значение вспомогательного параметра удерживается в поле. Вспомогательными параметрами могут быть любые числовые параметры.


Указание точек в окне документа

Указать точку в окне документа - значит установить в нее курсор мыши и зафиксировать.

Для точной установки курсора можно использовать привязки или поля координат курсора на панели Текущее состояние.

 Поля координат курсора на панели Текущее состояние

Фиксация точки, в которой находится курсор, необходима для того, чтобы координаты этой точки были переданы в поля Панели свойств (т.е. стали параметрами объекта). Точку можно зафиксировать двумя способами:

-	щелкнув левой кнопкой мыши (этот способ фиксации удобен, если точка указана мышью - "на глаз" либо с применением глобальной или локальной привязки),

-	нажать клавишу <Пробел> или <Enter> (этот способ удобен, если точка указана с помощью клавиатуры - путем ввода координат курсора или с применением клавиатурной привязки).

Например, для создания отрезка достаточно указать и зафиксировать две точки: начальную и конечную. Обратите внимание на то, что при этом в поля Панели свойств будут занесены не только координаты концов отрезка, но также его длина и угол (они рассчитываются автоматически).


Ввод параметров в предопределенном порядке

Этот способ задания параметров объектов состоит в следующем.

Порядок ввода параметров, не являющихся координатами точек (длина, угол, расстояние, наименование и т.п.), для различных объектов определен заранее и хранится в системе. Поэтому значение (число или текст), введенное с клавиатуры во время создания или редактирования объекта, сразу воспринимается системой как значение предопределенного параметра и заносится в предопределенное поле. Чтобы отказаться от введенного значения, необходимо нажать клавишу <Esc>, а чтобы зафиксировать и перейти к следующему предопределенному полю - <Enter>.При указании точки или объекта в окне документа фиксация введенного значения и переход к следующему параметру происходят автоматически.

Параметры для предопределенного ввода можно задавать в произвольном порядке. Для перемещения между предопределенными полями в прямом направлении служит клавиша <Tab>, в обратном - комбинация клавиш <Shift>+<Tab>. После фиксации значения в выбранном поле производится автоматический переход к следующему полю для предопределенного ввода.

Если текущим предопределенным полем является поле Текст (например, в процессе простановки обозначения шероховатости), то при вводе первых символов надписи на экране появляется соответствующий диалог.

Рассмотрим способ ввода параметров в предопределенном порядке подробнее на примере построения отрезка, для которого известны начальная точка, длина и угол наклона. Очевидно, что строить его указанием начальной и конечной точек по меньшей мере нерационально.

Предопределенную последовательность ввода параметров отрезка составляют поля Длина и Угол. После вызова команды Отрезок на Панели свойств выделено поле Длина - оно обведено рамкой и имеет отличающийся фон (см. рисунок). Наберите значение длины отрезка. Вы увидите, что это значение попало в поле Длина. Обратите внимание на то, что выделение поля исчезло. Это произошло потому, что при вводе значения активизировалась Панель свойств, а режим предопределенного ввода параметров действует только тогда, когда активно окно документа. Укажите начальную точку отрезка мышью в окне. Вы увидите, что в окне документа появился фантом отрезка указанной длины с зафиксированной первой точкой. Поскольку при указании точки активизировалось окно документа, вновь включился режим предопределенного ввода: на Панели свойств выделилось следующее поле последовательности - Угол. Наберите значение угла. Оно будет занесено в поле Угол. Нажмите клавишу <Enter>. Значение угла и сам отрезок будут зафиксированы.

Замечание. Начальную точку отрезка не обязательно указывать после ввода длины. Это можно сделать как до задания длины, так и после задания угла.

Если по каким-либо причинам необходимо ввести сначала угол наклона отрезка, а затем его длину, нужно действовать следующим образом.

1.	Вызвать команду Отрезок. Не выходя из режима предопределенного ввода - т.е. не вводя значение длины, нажать клавишу <Tab>.
Выделение переместится с поля Длина на следующее предопределенное поле - Угол.
Замечание. Поскольку при вводе значения предопределенного параметра активизируется Панель свойств, нажатие в это время клавиши <Tab> или комбинации <Shift>+<Tab> приводит к активизации следующего или предыдущего элемента управления Панели свойств.

2.	Ввести значение угла и нажать клавишу <Enter>.
Угол будет зафиксирован, выделение автоматически перейдет на поле Длина.

3.	Ввести значение длины и нажать клавишу <Enter>.
Отрезок будет зафиксирован.


1.	Вызовите команду построения отрезка. Сразу после вызова команды активно окно документа и, следовательно, включен режим предопределенного ввода: на Панели свойств выделено поле Длина.

2.	Укажите начальную точку. Поскольку Панель свойств при этом не активизируется, поле Длина остается выделенным.

3.	Наберите значение длины. Оно попадает в поле Длина. Панель свойств активизируется, поэтому выделение поля исчезает.

4.	Нажмите клавишу <Enter>. Значение длины фиксируется, активным становится окно документа. В нем появляется фантом отрезка указанной длины с зафиксированной первой точкой. Включается режим предопределенного ввода, поэтому на Панели свойств выделяется поле Угол.

5.	Наберите значение угла. Оно попадает в поле Угол.

6.	Нажмите клавишу <Enter>. Угол и сам отрезок фиксируются.


1.	Вызовите команду построения отрезка. Сразу после вызова команды активно окно документа и, следовательно, включен режим предопределенного ввода: на Панели свойств выделено поле Длина.

2.	Наберите значение длины. Оно попадает в поле Длина. Панель свойств активизируется, поэтому рамка вокруг поля исчезает.

3.	Нажмите клавишу <Enter>. Значение длины фиксируется, активным становится окно документа. Фантом отсутствует. Включается режим предопределенного ввода, поэтому на Панели свойств выделяется поле Угол.

4.	Наберите значение угла. Оно попадает в поле Угол.

5.	Нажмите клавишу <Enter>. Значение угла фиксируется, активным становится окно документа. В нем появляется фантом отрезка с заданными длиной и углом.

6.	Укажите начальную точку. Отрезок фиксируется.


Переключение между Панелью свойств и окном документа

Сразу после вызова команды создания графического или трехмерного объекта активным является окно документа, т.е. система ожидает задания параметров объекта путем указания точек или базовых объектов в окне.

В момент перехода к заданию параметров объекта с помощью Панели свойств становится активной Панель свойств. Это происходит при:

-	вводе значений в предопределенные поля,

-	активизации элемента управления Панели свойств с помощью мыши или клавиши-акселератора,

-	щелчке мышью на свободном месте вкладки,

-	переключении между вкладками с помощью области выбора вкладки.

Обратите внимание на то, что Панель свойств не активизируется при щелчке по ее заголовку, использовании ее контекстного меню, нажатии какой-либо кнопки Панели специального управления, а также при использовании геометрического калькулятора.

Во время, когда активна Панель свойств, переключение на окно документа происходит при:

-	нажатии клавиши <Enter> или <Esc>,

-	щелчке мышью в окне,

-	переходе в окно другого приложения Windows.


Ввод значений в поля Панели свойств

Чтобы явно задать значение параметра в поле Панели свойств, щелкните в этом поле левой кнопкой мыши. Оно станет доступно для редактирования. Введите нужное число.

Другим способом доступа к полю параметра является нажатие клавиши <Alt> и клавиши с подчеркнутым в названии параметра символом (например, <Alt>+<У> для ввода угла наклона отрезка).

Значения числовых параметров графических объектов можно "снимать" с уже существующих объектов с помощью геометрического калькулятора. Обратите внимание на то, что вызов геометрического калькулятора для поля параметра возможен, если это поле не активизировано.

Описанные приемы можно использовать для параметров, находящихся в различных состояниях: зафиксированных, активных, вспомогательных.

При переходе к следующему параметру значение текущего параметра автоматически фиксируется.

Числовые значения в полях Панели свойств отображаются с точностью, установленной в диалоге настройки представления чисел. Эта точность не влияет на значение параметра, хранящееся внутри системы - оно всегда равно числу, заданному пользователем.

Замечание. Установка курсора в поле с уже заданным параметром и нажатие клавиши <Enter> означает повторный ввод значения этого параметра. При этом внутри системы сохраняется то значение, которое отображалось в поле в момент нажатия клавиши <Enter>, т.е. число записывается с точностью, установленной для отображения.


Приемы работы с Панелью свойств

Панель свойств может содержать различные элементы управления: поля для ввода или выбора числовых значений, группы переключателей, списки, панели и др. Чтобы поучить информацию о назначении элементов, используйте объектную справку.

Для работы с элементами управления используются общепринятые приемы - активизация переключателей, ввод значений в поля и ячейки таблиц, выбор значений из списков или с помощью счетчиков.

Дополнительные приемы работы описаны в следующих разделах.

Активизация параметров

Фиксация параметров

Освобождение параметров

Для работы с элементами управления Панели свойств можно использовать клавиатуру. Основные действия и используемые для их выполнения клавиши представлены в таблице.

Действия	Клавиши
Переход от одного элемента управления к другому	<Tab> (в прямом направлении) <Shift>+<Tab> (в обратном направлении)
Перебор значений списка	<Стрелка вниз>, <Стрелка вверх>
Перебор переключателей в группе	<Стрелка вправо>, <Стрелка влево>
Активизация переключателя, на котором находится фокус	<Пробел>


Фокус - выделение переключателя. Отображается в виде пунктирной рамки вокруг пиктограммы на переключателе.


Фиксация параметров

Любой из параметров вводимого объекта можно зафиксировать. При этом значение данного параметра будет неизменным, а остальные параметры останутся доступны для варьирования. Признаком того, что параметр зафиксирован, является отображение перекрестия на переключателе рядом с полем параметра.

Пусть нужно вычертить отрезок, длина которого должна точно равняться 60 мм. Зафиксируйте начальную точку отрезка, а затем введите значение 60 в поле длины отрезка и нажмите клавишу <Enter>. Теперь при всех перемещениях курсора будет изменяться только угол наклона отрезка, а длина останется равной 60.

Отметим, что при любом вводе значения в поле параметра его фиксация выполняется автоматически.

Если в процессе перемещения курсора вы достигли нужного значения какого-либо параметра и хотите его зафиксировать, активизируйте поле этого параметра с помощью соответствующей комбинации клавиш (например, <ALT>+<У> для угла наклона отрезка) и затем нажмите клавишу <Enter>.

________________

Смотрите также

Освобождение параметров

Активизация параметров


Освобождение параметров

Чтобы отменить фиксацию значения параметра, установите курсор на переключателе рядом с полем этого параметра и щелкните левой кнопкой мыши. Признаком того, что фиксация снята, является отсутствие перекрестия на соответствующем переключателе.

Пусть при вычерчивании отрезка была введена первая точка, а затем зафиксировано значение длины, равное 60 мм. После этого при всех перемещениях курсора изменялся только угол наклона отрезка. Если теперь освободить длину отрезка, то можно будет вновь изменять как угол наклона, так и длину.

В процессе построения объекта вы можете многократно выполнять фиксацию и освобождение значений его параметров.

________________

Смотрите также

Активизация параметров

Фиксация параметров


Активизация параметров

Значения некоторых параметров могут быть введены только с клавиатуры (то есть заданы явно) или (для графических объектов) сняты с уже существующих объектов с помощью геометрического калькулятора (к таким параметрам относятся, например, длина фаски, угол штриховки).

Значения других параметров могут задаваться также путем фиксации курсора в определенной точке поля документа (например, координаты точки, начальный и конечный углы дуги).

Во время задания параметра, относящегося к последней группе, на переключателе, соответствующем параметру, отображается "галочка", означающая, что параметр активный, т.е. система ожидает ввода именно его значения. После ввода этого значения активным становится следующий параметр.

При создании объектов их параметры активизируются в порядке, установленном в системе по умолчанию. Однако при необходимости пользователь может изменить его.

Чтобы активизировать параметр объекта, щелкните левой кнопкой мыши на его названии (не на переключателе и не в поле ввода!). Параметр станет активным, и вы сможете задать его значение.

Пусть необходимо построить отрезок заданной длины, параллельный данному и оканчивающийся в заданной точке. Вызовите команду построения параллельного отрезка, укажите данный отрезок, введите значение длины отрезка и зафиксируйте его. По умолчанию точка, которую вы укажете в поле документа, будет восприниматься как начальная точка отрезка, поэтому сейчас "галочкой" отмечен параметр т1. Чтобы можно было указать эту же точку в качестве конечной точки отрезка, активизируйте параметр т2, щелкнув по его названию мышью. "Галочка" на переключателе параметра т1 исчезнет, а на переключателе параметра т2 появится; фантом вводимого отрезка "повернется" на 180 градусов. Теперь укажите положение конца отрезка, выполнив привязку к нужной точке.

Вы можете активизировать не только параметры, еще не имеющие значений, но и зафиксированные параметры (например, при редактировании объектов). В этом случае активизация параметра равносильна его освобождению.

________________

Смотрите также

Фиксация параметров

Освобождение параметров


Запоминание параметров

Очень часто требуется создать несколько объектов, которые имеют ряд одинаковых параметров. Типичным примером является построение концентрических окружностей, у которых совпадающим параметром будет точка центра.

КОМПАС-3D предоставляет возможность запомнить значение параметра и использовать его при построении следующих объектов, но только до завершения текущей команды.

Вызовите команду построения окружности.

 Зафиксируйте точку центра окружности, а затем нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления. Кнопка останется в нажатом состоянии, что свидетельствует о запоминании параметра.

Теперь последовательно указывайте точки, лежащие на окружностях. Все эти окружности будут строиться от одного центра, причем система не будет ожидать указания центра для каждой новой окружности.

Если освободить координаты центра, а затем указать другую центральную точку, можно построить новое семейство концентрических окружностей.

Для сброса запомненных ранее параметров отожмите кнопку Запомнить состояние.

Итак, для использования одинаковых параметров при вводе объектов действуйте следующим образом.

1.	Введите значения параметров, которые должны быть запомнены.

2.	Нажмите кнопку Запомнить состояние.

3.	Выполняйте построения до тех пор, пока нужны запомненные параметры.

Если введенные параметры однозначно определяют объект (например, уже зафиксированы точка центра и радиус окружности), кнопка Запомнить состояние будет недоступна для нажатия.


Автоматическое и ручное создание объектов

Когда вы изменяете параметры объекта, зачастую бывает не нужно создавать объект сразу после ввода всех определяющих его параметров. Удобнее сначала оценить, правильно ли заданы значения параметров, а уже затем подтвердить создание объекта.

После вызова большинства команд ввода объектов на Панели специального управления отображаются две кнопки, управляющие способом создания объекта.

 Одна из них, Автоматическое создание объекта, по умолчанию нажата. Если оставить эту кнопку нажатой, то все объекты будут создаваться немедленно после задания минимально необходимого количества параметров.

Если не требуется, чтобы объекты создавались автоматически, отожмите эту кнопку. Теперь вы можете варьировать любые параметры, оценивая их правильность по фантому объекта.

 Для того, чтобы подтвердить создание объекта, нужно нажать кнопку Создать объект.


Выбор совпадающих и близко расположенных объектов
Выбор скрытых, совпадающих
или близко расположенных объектов

Иногда объект, который требуется выбрать, расположен близко к другим объектам, или наложен на них, или скрыт под ними. При этом трудно (а иногда и вовсе невозможно) указать его курсором.

Для выбора любого из близко расположенных (в том числе наложенных друг на друга) объектов служит режим перебора объектов. Перебор возможен, когда система ожидает выделения или указания объекта, а в ловушку курсора попадает сразу несколько объектов.

Перебор при выделении и указании трехмерных объектов и при указании графических объектов

Перебор при выделении графических объектов


Перебор объектов (выделение и указание трехмерных объектов, указание графических объектов)
Перебор объектов
(при выделении и указании трехмерных объектов,
при указании графических объектов)

1.	Наведите курсор на группу объектов, содержащую нужный объект.

2.	Не указывая ни один из них, вызовите из контекстного меню команду Перебор объектов. Можно также нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<t>.

3.	Перебирайте объекты, нажимая клавишу <Пробел> или вызывая команду Следующий объект из контекстного меню. Объекты, на которые указывал курсор в момент вызова команды перебора, будут поочередно подсвечиваться.

4.	После подсвечивания нужного объекта выйдите из режима перебора с подтверждением выбора. Для этого вызовите команду Выбрать подсвеченный объект из контекстного меню или нажмите клавишу <Enter>. Можно также щелкнуть мышью на подсвеченном объекте или в любом свободном месте окна документа.

5.	Для выхода из режима перебора без указания объекта вызовите из контекстного меню команду Отказ от перебора. Можно также нажать клавишу <Esc>.
Если перебор использовался для указания объекта при выполнении какой-либо команды, система вернется к этой команде.


Перебор объектов (выделение графических объектов)
Перебор объектов
(при выделении графических объектов)

1.	Наведите курсор на группу объектов, содержащую нужный, и выделите любой из них.

2.	Вызовите из контекстного меню команду Перебор объектов или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<t>.

3.	Перебирайте объекты, нажимая клавишу <Пробел> или вызывая команду Следующий объект из контекстного меню. Объекты, попавшие в ловушку курсора в момент выделения первого объекта, будут поочередно подсвечиваться.

4.	После подсвечивания нужного объекта вызовите команду Закончить перебор объектов. Можно также нажать клавишу <Enter> или <Esc> либо щелкнуть мышью на выделенном объекте. Перебор закончится на текущем объекте.

Совет. Заканчивать перебор не обязательно. Вы можете вызвать команду, для выполнения которой выделяется объект, сразу после того, как он подсветится.


Изменение масштаба изображения
Изменение масштаба изображения модели

Для управления масштабом изображения модели предназначены команды Увеличить масштаб рамкой, Увеличить масштаб, Уменьшить масштаб, Масштаб по выделенным объектам, Приблизить/отдалить, Показать все. Эти команды расположены в меню Сервис, а кнопки для их быстрого вызова – на Панели управления.

 Кнопка Увеличить масштаб рамкой

 Кнопка Увеличить масштаб

 Кнопка Уменьшить масштаб

 Кнопка Масштаб по выделенным объектам

 Кнопка Приблизить/отдалить

 Кнопка Показать все

Вы можете управлять коэффициентом изменения масштаба, использующимся при выполнении команд Увеличить масштаб и Уменьшить масштаб. Для того, чтобы настроить его величину, вызовите из меню Сервис команду Настройка системы, в появившемся диалоге выберите пункт Редактор детали – Параметры управления изображением. Введите в поле Коэффициент изменения масштаба нужное значение коэффициента или выберите его из списка. Выйдите из диалога, нажав кнопку OK. После этого масштабирование изображения будет производиться с указанным вами коэффициентом.

________________

Смотрите также

Сдвиг изображения

Поворот детали


Сдвиг изображения

 Чтобы передвинуть изображение модели в окне, нажмите кнопку Сдвинуть на панели Вид или вызовите соответствующую команду из меню Вид.

Для быстрого сдвига изображения (без вызова специальной команды) можно воспользоваться клавиатурными комбинациями <Shift> + <стрелки>. Нажатие на любую из них вызывает перемещение изображения в соответствующую сторону.

Величина перемещения изображения при однократном нажатии управляющей клавиатурной комбинации называется шагом перемещения. Чтобы настроить его величину, вызовите команду Сервис - Параметры... - Система - Редактор моделей - Параметры управления изображением. Введите в поле Шаг перемещения изображения детали нужное значение шага или выберите его из списка. Выйдите из диалога, нажав кнопку OK. После этого сдвиг модели при помощи клавиатурных комбинаций будет производиться с указанным шагом.

________________

Смотрите также

Поворот модели

Изменение масштаба изображения


Система координат, плоскости проекций

В каждом файле модели (в том числе в новом, только что созданном) существует система координат и определяемые ею проекционные плоскости. Название этих объектов отображается вверху Дерева построения.

Изображение системы координат модели показывается посередине окна в виде трех ортогональных отрезков красного, синего и зеленого цветов. Общее начало отрезков - это начало координат модели, точка с координатами 0, 0, 0.

Чтобы увидеть изображение проекционных плоскостей, нужно выделить их в Дереве построения.

Плоскости показываются на экране условно – в виде прямоугольников, лежащих в этих плоскостях. По умолчанию прямоугольники расположены так, что их центры совмещены с началом координат - такое отображение позволяет пользователю увидеть размещение плоскостей в пространстве. Иногда для понимания расположения плоскости требуется, чтобы символизирующий ее прямоугольник был больше (меньше) или находился в другом месте плоскости. Вы можете изменить размер и положение этого прямоугольника, перетаскивая мышью его характерные точки (они появляются, когда плоскость выделена).

Плоскости проекций и систему координат невозможно удалить из файла модели. Их можно переименовать, а также отключить их показ в окне модели.

В левом нижнем углу окна модели отображается еще один символ системы координат. Он состоит из трех объемных стрелок красного, зеленого и синего цветов, показывающих положительные направления осей X, Y, Z соответственно. При повороте модели он поворачивается - так же, как и значок, расположенный в начале координат, но, в отличие от последнего, не сдвигается при перемещении модели и не может быть отключен.

________________

Смотрите также

Вспомогательные построения

Вспомогательные оси

Вспомогательные плоскости


Создание основания детали

Построение трехмерной модели детали начинается с создания основания – ее первого формообразующего элемента. Основание есть у любой детали; оно всегда одно.

В качестве основания можно использовать любой тип формообразующих элементов:

- элемент выдавливания,

- элемент вращения,

- кинематический элемент,

- элемент по сечениям.

В начале создания модели всегда встает вопрос о том, какой элемент использовать в качестве основания детали. Для ответа на него нужно хотя бы приблизительно представлять конструкцию будущей детали.

Мысленно исключите из этой конструкции фаски, скругления, проточки и прочие мелкие конструктивные элементы, разбейте деталь на составляющие ее формообразующие элементы (параллелепипеды, призмы, цилиндры, конусы, торы, кинематические элементы и т.д.).

Чаще всего в качестве основания используют самый крупный из этих элементов. Если в составе детали есть несколько сопоставимых по размерам элементов, в качестве основания выбирают тот из них, к которому потребуется непосредственно добавлять (вырезать) наибольшее количество дополнительных объемов.

Иногда в качестве основания используют простой элемент (например, параллелепипед, цилиндр), описанный вокруг проектируемой детали (или ее части).

В некоторых случаях можно выбрать основание (а также наметить дальнейший порядок проектирования детали), представив технологический процесс ее изготовления.

Вообще говоря, дать универсальные рекомендации по выбору основания детали невозможно. Любой конструктор вырабатывает представления об удобном ему порядке моделирования  после самостоятельного создания нескольких моделей.

Построение любого основания начинается с создания эскиза. Эскиз располагается на плоскости. Как правило, для построения эскиза основания выбирают одну из существующих в файле детали проекционных плоскостей.

Создание нового эскиза

________________

Смотрите также

Использование детали-заготовки


Создание нового эскиза

Перед созданием эскиза выберите в Дереве построения детали плоскость, на которой он будет расположен. Для этого щелкните мышью на ее названии. Пиктограмма плоскости в Дереве построения будет выделена зеленым цветом, а в окне детали будет подсвечено условное обозначение плоскости (квадрат с характерными точками).

Замечание. Выбор плоскости для построения эскиза основания не влияет на дальнейший порядок построения модели и ее свойства. Однако от этого выбора зависит положение детали в стандартной ориентации. Например, если эскиз-сечение элемента выдавливания построен в плоскости XY, то проекция элемента на виде спереди будет совпадать с формой эскиза.

Эскиз удобно строить, когда его плоскость совпадает с плоскостью экрана (если плоскость эскиза перпендикулярна плоскости экрана, построение совершенно невозможно).

Совет...

 Чтобы создать эскиз в выделенной плоскости, вызовите из контекстного меню команду Эскиз или нажмите кнопку Эскиз на Панели текущего состояния.

Кнопка Эскиз останется нажатой. Это свидетельствует о том, что система находится в режиме редактирования эскиза.

После перехода в режим редактирования эскиза изменяется набор кнопок Компактной панели и состав Главного меню). В плоскости эскиза находится его система координат. Кроме нее в этой плоскости может присутствовать также вспомогательный фантом. По умолчанию он показывается черным пунктиром.

Режим редактирования эскиза мало отличается от режима редактирования фрагмента КОМПАС-График. В нем доступны все команды построения и редактирования графических объектов, выделения, измерений, простановки размеров, наложения параметрических связей и ограничений.

Исключение составляют команды создания таблиц и технологических обозначений во фрагменте - в режиме редактирования эскиза они отсутствуют. Это связано с тем, что в отличие от графических примитивов эти объекты при перемещении эскиза не участвуют в образовании формы трехмерного элемента и в отличие от размеров они не определяют конфигурацию эскиза. Поэтому таблицы и технологические обозначения в эскизах не используются.

Замечание. Если в эскиз все же попали таблица или технологическое обозначение (например, они были скопированы через буфер обмена из графического документа), это не препятствует дальнейшей работе. Такие объекты не учитываются при образовании объемного элемента. В эскизе они сохраняются; их можно просмотреть при редактировании эскиза.

Эскиз может содержать текст. При выходе из режима редактирования эскиза все тексты в нем преобразуются в один или несколько контуров, состоящих из кривых NURBS (неpегуляpный paционaльный В-сплaйн).

По умолчанию в новом эскизе включен параметрический режим. Чтобы настроить параметрический режим в текущем эскизе, вызовите команду Сервис - Параметры... - Текущий эскиз - Параметризация. В правой части появившегося диалога произведите необходимые настройки.

Для настройки параметрического режима эскизов во всех вновь создаваемых деталях пользуйтесь командой Сервис - Параметры... - Новые документы - Модель - Эскиз - Параметризация.

Создайте в эскизе изображение сечения основания детали (или траектории перемещения сечения), при необходимости наложите параметрические связи и ограничения.

Общие требования к эскизам

Когда создание эскиза закончено, необходимо перейти в режим трехмерных построений.

Выйдите из последней использовавшейся в режиме эскиза команды.

 Для этого нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

Затем вызовите из контекстного меню команду Эскиз или отожмите кнопку Эскиз на панели текущего состояния.

Система вернется в режим трехмерных построений.

Эскиз, построение которого только что закончено, будет подсвечен в окне детали и выделен в Дереве построения.

После этого необходимо указать, каким способом требуется перемещать эскиз в пространстве для получения основания нужного типа, т.е. выбрать вид формообразующей операции. О построении элементов разных типов можно прочитать в следующих разделах:

Элемент выдавливания

Элемент вращения

Кинематический элемент

Элемент по сечениям

________________

Смотрите также

Вариационная параметризация эскиза

Приклеивание и вырезание дополнительных элементов


Чтобы разместить выделенную плоскость параллельно плоскости экрана, выберите команды Нормально к… из меню кнопки Ориентация на панели Текущее состояние.

Замечание. Команда Нормально к... доступна в контекстном меню эскиза, если не активна ни одна из команд геометрических построений. Поэтому удобнее всего вызывать ее сразу после перехода в режим эскиза.


Вспомогательный фантом (определение)
Вспомогательный фантом

Вспомогательный фантом - проекция на грань или плоскость, выбранную для построения эскиза, исходных объектов этой грани или плоскости.

Например, если эскиз строится на грани детали, то вспомогательный фантом будет включать все ребра детали, находящиеся в плоскости этой грани. Другой пример: если эскиз строится во вспомогательной плоскости, расположенной параллельно грани или под углом к грани, то фантомом является проекция этой грани на вспомогательную плоскость.
Замечание. Если эскиз строится в проекционной плоскости или в плоскости, базирующейся на проекционной, то вспомогательный фантом отсутствует, так как проецируемых объектов нет.

Вспомогательный фантом служит для удобства создания эскиза: линии и вершины фантома можно использовать для привязки или в качестве базовых. Например, можно привязаться к центру фантомного отверстия или построить прямую, параллельную фантомному отрезку.

Выделить, отредактировать или удалить линии вспомогательного фантома нельзя.

Использование вспомогательного фантома при создании эскиза не является обязательным.


Система координат эскиза

Как и фрагмент КОМПАС-График, эскиз имеет собственную систему координат.

Направления осей координат в пространстве задаются единичными векторами. Условимся считать векторы X, Y и Z задающими направления осей координат модели, векторы x, y и z задающими направления осей координат эскиза, а точку начала системы координат эскиза - точкой 0.

Положение и ориентация системы координат эскиза определяются следующим образом.

1.	Точка 0 получается проецированием начала системы координат модели на плоский объект, выбранный для построения эскиза (далее - плоскость эскиза).

2.	Направление вектора z совпадает с направлением нормали плоскости эскиза.

3.	Направление вектора x определяется по-разному в зависимости от ориентации плоскости эскиза в системе координат модели.

-	Если плоскость эскиза перпендикулярна оси X системы координат модели, то вектор х находится как векторное произведение векторов z и Y.

-	Если плоскость эскиза не перпендикулярна оси X системы координат модели, то для определения положения вектора х выполняются следующие действия.

1.	Находится вектор X' - проекция вектора Х на плоскость эскиза и принимается за вектор х.

2.	Уточняется направление вектора х. Это делается следующим образом.

•	Находится вектор z' - составляющая вектора z, параллельная вектору Z.

•	Если векторы Z и z' направлены в противоположные стороны, то направление вектора х изменяется на противоположное.

4.	Вектор y строится так, чтобы образовывать с векторами z и х правую тройку векторов.

Замечание. Описанным образом определяется умолчательное местонахождение системы координат эскиза. После того, как эскиз создан, его система координат может быть сдвинута и/или повернута относительно умолчательной позиции с помощью команды Разместить эскиз.


Направление нормали

Векторы нормалей граней твердого тела всегда направлены наружу по отношению к телу. Направления нормалей вспомогательных и проекционных плоскостей, а также граней поверхностей определяются системой на основе ряда факторов (способа построения и порядка указания исходных объектов, способа построения самого плоского объекта и других).

При выборе ориентации Нормально к... модель разворачивается так, чтобы выбранный плоский объект оказался параллелен экрану монитора, а нормаль этого плоского объекта была направлена к наблюдателю.


Создание библиотеки эскизов

 Чтобы создать собственную библиотеку эскизов, нажмите кнопку Менеджер библиотек на панели Стандартная.

На экране появится окно Менеджера библиотек.

С помощью команды Создать раздел из контекстного меню создайте в Менеджере раздел для размещения пользовательской библиотеки эскизов.

Замечание. Библиотеки эскизов могут располагаться в любом существующем разделе, однако рекомендуется создать для них отдельный раздел Менеджера. Это никак не влияет на порядок работы с библиотеками эскизов, но упрощает, например, поиск нужной библиотеки для редактирования эскизов из нее.

Раскройте (выделите) созданный раздел и вызовите команду Создать... из контекстного меню.

На экране появится стандартный диалог выбора файла для открытия. Перейдите в нем в каталог, где должна размещаться новая библиотека, и введите в поле Имя файла несуществующее в текущем каталоге имя файла. В поле Тип файлов выберите строку "КОМПАС-библиотеки фрагментов (*.lfr)". Нажмите кнопку Открыть диалога. На экране появится сообщение о том, что указанный файл не существует, и вопрос "Создать его?". Нажмите кнопку Да.

Новый файл будет создан, на экране появится диалог настройки свойств библиотеки. Введите в этом диалоге название библиотеки, которое будет отображаться в окне Менеджера и нажмите кнопку ОК диалога.

Созданная библиотека появится в списке библиотек Менеджера.

Запустите новую библиотеку фрагментов двойным щелчком мыши на ее названии. В окне Менеджера свойств появится вкладка, соответствующая этой библиотеке.

Пользуясь командами Создать раздел и Новый фрагмент контекстного меню, создайте в библиотеке структурированный список фрагментов и изображение в каждом фрагменте.

Графические объекты во фрагменте создаются стандартными средствами чертежного редактора КОМПАС-График. Они могут быть параметрическими. Если фрагменты в библиотеке создаются с целью использования их в качестве эскизов в КОМПАС-3D, они должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к эскизам для конкретных операций.

После сохранения и закрытия нового фрагмента изображение из него попадает в библиотеку.

Новые фрагменты можно вносить и в существующую библиотеку фрагментов.

________________

Смотрите также

Подключение библиотеки эскизов

Использование библиотеки эскизов


Подключение библиотеки эскизов

Чтобы использовать любую библиотеку фрагментов в качестве библиотеки эскизов КОМПАС-3D, нужно указать системе путь к этой библиотеке.

Вызовите команду Сервис - Параметры... - Система - Редактор деталей - Библиотеки конструкторских элементов. Нажмите кнопку Изменить рядом с полем Имя файла библиотеки эскизов. В стандартном диалоге открытия файлов укажите файл библиотеки фрагментов, который должен использоваться в качестве библиотеки эскизов; нажмите кнопку Открыть. Название выбранного файла и путь к  нему появятся в поле Имя файла библиотеки эскизов. Закройте диалог настройки, нажав кнопку OK.

________________

Смотрите также

Использование библиотеки эскизов


Использование библиотеки эскизов

Если на выделенной плоскости или плоской грани требуется создать не новый, а уже существующий в библиотеке эскиз, вызовите из контекстного меню команду Эскиз из библиотеки.

После этого на вкладке Параметры Панели свойств появляется панель выбора эскиза из библиотеки.

Фантом выделенного в библиотеке эскиза отображается в окне детали. При этом начало координат библиотечного фрагмента совмещается с началом координат плоскости или грани, на которой размещается эскиз.

Вы можете изменить положение эскиза на плоскости (сместить или повернуть его). На Панели свойств находятся поля для задания положения начала координат библиотечного эскиза в системе координат плоскости эскиза (т) и угла поворота эскиза (Угол).

Вы можете ввести в эти поля значения с клавиатуры.

Чтобы задать положение начала координат фрагмента мышью, расфиксируйте поля координат и укажите нужную точку в окне модели. Координаты выбранной точки будут определены автоматически и занесены в соответствующие поля.

Таким же образом можно указать угол поворота фрагмента.

После задания требуемого положения эскиза нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Графические объекты из библиотечного фрагмента будут скопированы в новый эскиз, и система вернется в режим работы с деталью.

Вставленный из библиотеки эскиз теряет связь со своим источником. Порядок его дальнейшего редактирования не отличается от порядка редактирования других эскизов.

________________

Смотрите также

Подключение библиотеки эскизов

Приклеивание элементов

Вырезание элементов


Добавление компонентов в сборку

В КОМПАС-3D существует два способа включения компонентов в сборку:

1.	Добавление уже готовых (созданных заранее и хранящихся на диске) компонентов. Этот способ применяется при проектировании сборки "снизу вверх". Разновидностью этого способа является добавление в сборку стандартных изделий и моделей из библиотеки.

2.	Создание компонентов в контексте сборки или создание компонентов "на месте". Этот способ применяется при проектировании сборки "сверху вниз".

Если указанные способы включения компонентов в сборку сочетаются (часть компонентов добавляется с диска, другая часть строится на месте), то проектирование сборки называется смешанным.

Кроме того, в КОМПАС-3D можно без вызова специальной команды вставить в сборку несколько одинаковых компонентов.

Добавление компонента из файла

Создание компонента на месте

Добавление в сборку стандартного изделия

Вставка в сборку одинаковых компонентов

______________

Смотрите также

Вставка в сборку моделей из библиотеки


Добавление стандартного изделия

Если в сборке используются стандартные изделия (болты, гайки, винты и т.д.), вам не требуется моделировать их как уникальные детали. В сборку могут быть вставлены модели стандартных изделий из Библиотеки крепежа.

Для подключения Библиотеки крепежа выполните следующее.

1.	Вызовите команду Сервис - Менеджер библиотек. На экране появится окно Менеджера библиотек.

2.	На вкладке Библиотеки КОМПАС щелкните мышью в поле рядом с названием Библиотека крепежа.

Библиотека будет подключена в установленном для нее режиме: меню, окно, диалог или панель.

Чтобы вставить в сборку стандартное изделие раскройте соответствующий раздел библиотеки (например, Винты) и выберите нужный тип изделия. В появившемся на экране диалоге укажите параметры вставляемого изделия; нажмите кнопку OK.

В окне сборки укажите точку вставки изделия (приблизительно или с использованием привязки) или цилиндрическую (коническую) поверхность, с которой должен быть связан вставляемый стандартный элемент.

Нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Если в окне текущей сборки была указана точка привязки стандартного компонента, то он будет вставлен в указанное место.

Если в сборке была указана поверхность, то при создании нового стандартного изделия в ней добавится сопряжение, а это изделие разместится так, чтобы условие сопряжения не нарушалось. Тип сопряжения зависит от типа указанной поверхности: если был выбран плоский объект, то создается сопряжение Совпадение; если была указана цилиндрическая грань - сопряжение Соосность. Например, перед созданием Болта в сборке была указана внутренняя поверхность отверстия под этот болт. Новый болт будет вставлен в сборку соосно с выбранным отверстием.

 При добавлении в сборку стандартного изделия в Дереве построения появляется соответствующая ему пиктограмма.

Основные приемы работы со стандартным изделием (перемещение, создание сопряжений) - такие же, как при работе с уникальным компонентом (деталью, подсборкой).

______________

Смотрите также

Добавление компонента из файла

Создание компонента на месте

Вставка в сборку одинаковых компонентов

Вставка в сборку моделей из библиотеки


Вариационная параметризация эскиза

В эскизах реализована вариационная идеология параметризации, знакомая пользователям по работе с чертежами и фрагментами КОМПАС-График.

Каждый эскиз, участвующий в образовании трехмерной модели, может быть параметрическим. На его графические объекты могут быть наложены следующие типы параметрических связей и ограничений:

-	Вертикальность прямых и отрезков

-	Горизонтальность прямых и отрезков

-	Коллинеарность отрезков*

-	Параллельность прямых и отрезков*

-	Перпендикулярность прямых и отрезков*

-	Выравнивание характерных точек объектов по вертикали*

-	Выравнивание характерных точек объектов по горизонтали*

-	Зеркальная симметрия графических объектов (в том числе относительно проекции ребра детали на плоскость эскиза)

-	Равенство радиусов дуг и окружностей

-	Равенство длин отрезков*

-	Касание кривых*

-	Объединение характерных точек объектов*

-	Принадлежность точки кривой*

-	Фиксация характерных точек объектов

-	Фиксация и редактирование размеров

-	Присвоение размеру имени переменной

-	Задание аналитических зависимостей (уравнений и неравенств) между переменными

Связи и ограничения, отмеченные звездочкой, устанавливаются также между объектами, непосредственно принадлежащими эскизу, и линиями вспомогательного фантома или специально созданными проекциями вершин и ребер детали на плоскость этого эскиза.

По умолчанию для всех эскизов включен параметрический режим. Поэтому многие связи и ограничения накладываются автоматически при выполнении команд построения и осуществлении привязок.

При редактировании любого графического объекта не должны нарушаться существующие в нем параметрические связи и ограничения. Поэтому при редактировании одного объекта другие объекты автоматически перестраиваются так, чтобы соблюдались связи и ограничения.

При этом совершенно неважно, в каком порядке создавались объекты, каким способом (автоматически или отдельной командой) накладывались связи и ограничения – любой объект может "потянуть за собой" любые другие объекты, создававшиеся как до, так и после него.

Следует отметить, что любой эскиз можно сделать непараметрическим, разрушив все связи и ограничения (или не формируя их).

________________

Смотрите также

Иерархическая параметризация детали

Отображение ограничений и степеней свободы


Иерархия элементов

Помимо Дерева построения, отражающего историю создания детали, КОМПАС-3D запоминает иерархию элементов модели.

Под иерархией понимается порядок подчинения элементов модели друг другу.

Элемент считается подчиненным другому элементу, если для его создания использовались любые части и/или характеристики этого другого элемента.

Например, эскиз построен на грани основания - эскиз подчиняется основанию. В эскизе есть проекции ребер приклеенного формообразующего элемента - эскиз подчиняется этому элементу. Вырезанный формообразующий элемент построен путем операции над эскизом - элемент подчиняется эскизу. При приклеивании формообразующего элемента глубина его выдавливания задавалась до вершины элемента вращения - элемент выдавливания подчиняется элементу вращения. Фаска построена на ребре кинематического элемента - фаска подчиняется кинематическому элементу. Вспомогательная ось проведена через вершины формообразующих элементов - ось подчиняется этим элементам. Вспомогательная плоскость проведена через ось перпендикулярно грани формообразующего элемента - плоскость подчиняется оси и формообразующему элементу. И так далее.

В иерархии КОМПАС-3D существует два типа отношений между элементами. Если элемент подчинен другому элементу, он называется производным по отношению к подчиняющему элементу. Если элементу подчинен другой элемент, то подчиняющий элемент называется исходным по отношению к подчиненному.

Плоскости проекций, существующие в модели детали сразу после ее создания, всегда являются исходными элементами (только опираясь на них, можно построить первый эскиз и другие элементы модели) и никогда не являются производными элементами (их параметры не зависят от других элементов).

Последний в Дереве построений элемент никогда не является исходным (т.к. после него не строились элементы, которые могли бы на нем основываться).

Все остальные элементы могут быть как исходными, так и производными. Один и тот же элемент может быть производным и исходным для разных элементов. Например, отверстие является производным элементом собственного эскиза и исходным элементом для фаски, построенной на ребре этого отверстия.

Элемент всегда является производным от одного или нескольких элементов, находящихся выше него в Дереве построения, и может являться исходным для одного или нескольких элементов, находящихся ниже его в Дереве построения.

Однако это правило не определяет однозначно отношения конкретных элементов, и по положению элементов в Дереве невозможно судить о том, какие из них являются исходными и/или производными по отношению к данному элементу.

Для того, чтобы просмотреть отношения, в которых участвует какой-либо элемент, выделите его в Дереве построения или любую его часть (например, грань формообразующего элемента) в окне детали. Затем вызовите из контекстного меню команду Отношения.

На экране появится диалог, содержащий сведения об иерархии отношений указанного объекта.

В верхней строке диалога показано название элемента, отношения которого рассматриваются.

В двух окнах диалога в виде структурированных списков отображаются элементы, входящие в иерархию рассматриваемого элемента. Разделы в этих списках можно раскрывать и закрывать, щелкая мышью на значках "+" и "–" рядом с их названиями. Для просмотра длинных списков можно пользоваться линейками прокрутки.

В верхнем окне показан список исходных объектов, в нижнем - производных. Каждый список начинается с выбранного объекта. Названия объектов в диалоге совпадают с  их названиями в Дереве построения (если вы вводили новые имена элементов взамен сформированных по умолчанию, эти имена будут показаны в диалоге просмотра иерархии).

В списке исходных объектов на уровне, следующем за выбранным объектом, находятся элементы, непосредственно подчиняющие данный. Если эти элементы в свою очередь подчиняются другим элементам, то на следующем уровне списка находятся вышестоящие исходные элементы.

В списке производных объектов на уровне, следующем за выбранным объектом, находятся элементы, непосредственно подчиненные данному. Если эти элементы в свою очередь подчиняют другие элементы, то на следующем уровне списка находятся нижестоящие производные элементы.

Таким образом, диалог иерархии отношений позволяет проследить не только прямые (непосредственные), но и  косвенные (опосредованные) отношения подчинения.

Эскиз всегда имеет один исходный элемент – плоскость или формообразующий элемент, на грани которого построен этот эскиз. Остальные объекты могут иметь несколько исходных элементов.

Иерархию элемента требуется знать, как правило, для того, чтобы установить, изменение (редактирование или удаление) каких элементов может прямо или косвенно повлиять на данный элемент, и на какие элементы может повлиять изменение данного элемента.

________________

Смотрите также

Иерархическая параметризация модели


Иерархическая параметризация модели

Благодаря тому, что иерархическая структура трехмерных элементов постоянно хранится в файле модели, возможно осуществление иерархической параметризации модели.

При иерархической параметризации (как и при вариационной) постоянно сохраняются существующие в модели связи между ее элементами.

К связям между элементами трехмерной модели в КОМПАС-3D относятся

-	принадлежность эскиза плоскости или плоской грани,

-	тип формообразующего элемента, построенного на основе эскиза,

-	существование в эскизе проекции ребра (вершины) формообразующего элемента,

-	связь вспомогательной оси или плоскости с опорными (базовыми) элементами, использовавшимися для ее построения,

-	автоматическое определение глубины выдавливания формообразующего элемента (через все или до указанной вершины),

-	соответствие всех параметров элементов массива (по сетке, вдоль кривой) и зеркальных копий параметрам исходных элементов,

-	принадлежность круглого отверстия грани,

-	участие определенных ребер в образовании фаски или скругления,

-	отсечение части детали плоскостью или профильной поверхностью,

-	участие определенных граней в образовании тонкостенной оболочки

-	ориентация ребра жесткости относительно плоскости эскиза этого ребра (ортогонально или параллельно),

-	участие определенных граней в образовании уклона.

Все эти связи (вернее, те из них, которые существуют в модели) сохраняются при любом перестроении модели.

Любой элемент участвует в параметрических связях со своими исходными и производными элементами. Причем перечисленные выше связи обладают следующим свойством: при изменении исходного элемента меняется производный, производный элемент можно изменить путем редактирования исходного элемента и собственных, независимых параметров этого производного элемента.

Таким образом, при иерархической параметризации (в отличие от вариационной) имеет большое значение порядок создания объектов, точнее, порядок их подчинения - иерархия. Редактирование элемента вызывает перестроение только производных элементов.

Иерархические параметрические связи между элементами модели являются неотъемлемой частью этой модели. Вы не можете отказаться от формирования этих связей или удалить их (в отличие от параметрических связей графических объектов в эскизе). Связи автоматически возникают по мере выполнения команд создания элементов модели и существуют, пока эти элементы не будут удалены или отредактированы. Например, при создании эскиза на грани формообразующего элемента возникает соответствующая иерархическая связь. В результате этот эскиз при любых изменениях модели будет оставаться на "своей" грани (до тех пор, пока его не удалят или не перенесут на другую грань).

________________

Смотрите также

Иерархия элементов

Вариационная параметризация эскиза


Сопряжение компонентов сборки

Сопряжение - это параметрическая связь между компонентами сборки, формируемая путем задания взаимного положения их элементов (например, после установления двух граней разных компонентов параллельно друг другу сами эти компоненты оказываются сопряженными; после расположения на одной оси двух отверстий разных компонентов эти компоненты оказываются сопряженными и т.д.). В сопряжениях могут участвовать грани, ребра, вершины, графические объекты в эскизах, а также вспомогательные элементы разных компонентов.

Сопряжение компонентов сборки является одним из проявлений вариационной параметризации модели. Пользователь сам решает, на какие компоненты и в каком порядке накладывать сопряжения. Любое сопряжение можно удалить или отредактировать.

В КОМПАС-3D можно задать сопряжения следующих типов:

-	Совпадение элементов;

-	Параллельность элементов;

-	Перпендикулярность элементов;

-	Расположение элементов под заданным углом;

-	Расположение элементов на заданном расстоянии;

-	Касание элементов;

-	Соосность элементов.

При наложении сопряжений на компоненты сборки следует иметь в виду следующие обстоятельства.

1.	Компоненты, элементы которых сопрягаются, автоматически перемещаются так, чтобы выполнялось условие сопряжения. Поэтому в сопряжении не могут участвовать элементы, принадлежащие одному и тому же компоненту либо сборке в целом. Например, нельзя установить совпадение двух осей, являющихся элементами сборки, даже если они проходят через ребра или вершины разных деталей.

2.	По этой же причине нельзя создать связь между двумя зафиксированными компонентами сборки. Напомним, что компонент можно зафиксировать при помощи соответствующего переключателя при настройке его свойств.

3.	Относительное перемещение сопряженных компонентов ограничивается. Например, если на два компонента наложено сопряжение Под углом, то при повороте одного из них второй повернется так, чтобы угол между указанными элементами этих компонентов не изменился.

4.	На компонент, который уже участвует в одном или нескольких сопряжениях, можно наложить только такое сопряжение, которое не будет противоречить наложенным ранее.

5.	Если из двух сопряженных компонентов один зафиксирован, то подвижность второго компонента (а следовательно, и возможность его сопряжения) ограничивается больше, чем если бы он был сопряжен со "свободным" компонентом.

Сопряжения, как правило, существуют в любой сборке, так как другими способами (например, перемещением компонентов мышью, использованием привязок при вставке и др.) трудно расположить компоненты сборки требуемым образом, а при редактировании несопряженных компонентов их взаимное положение легко нарушается. Например, два компонента сборки были каким-либо образом установлены так, чтобы две их грани совпадали. После изменения глубины выдавливания элемента, принадлежащего одному из компонентов, грань, с которой совпадала грань другого компонента, была перемещена. В том случае, если совпадение граней было установлено «вручную», их взаимное положение будет нарушено. Компонент, который не редактировался, останется на своем месте, и его снова придется устанавливать в нужное положение. Если же совпадение граней было достигнуто путем наложения на компоненты сопряжения Совпадение, то после редактирования одного из сопряженных компонентов и перестроения сборки произойдет такое перемещение второго компонента, чтобы условие сопряжения не нарушалось, т. е. так, чтобы грани, участвующие в сопряжении Совпадение, по-прежнему располагались в одной плоскости.

В сборке, "собранной" с использованием сопряжений, рекомендуется фиксировать хотя бы один компонент. Он будет играть роль "неподвижного звена" в цепочке сопряженных компонентов. С ним будут прямо или опосредованно сопрягаться остальные компоненты.

Напоминаем, что по умолчанию фиксируется первый компонент, вставленный в сборку из файла.

Если ни один из сопряженных компонентов не зафиксирован, то перемещение любого из них или наложение на него очередного сопряжения может привести к нежелательному перемещению остальных компонентов, хотя условия сопряжений по-прежнему будут выполняться.

________________

Смотрите также

Cопряжение На месте


Использование переменных

В КОМПАС-3D V8 существует возможность задания в модели переменных, управляющих ее размерами и топологией. Можно также вводить выражения, связывающие эти переменные между собой.

Часто в сборки приходится вставлять типовые модели, отличающиеся лишь значениями своих параметров. Вы можете не создавать множество файлов таких моделей, имеющих различные комбинации значений параметров, а построить одну параметрическую модель и при вставке в разные сборки изменять ее параметры. Такие модели могут храниться как в библиотеках моделей, так и на диске. Редактирование параметров вставленной модели осуществляется путем изменения значений переменных модели. Переменные формируются в модели при ее создании. Чтобы переменные модели были доступны для редактирования в сборке, содержащей эту модель, они должны быть внешними.

Кроме того, существование в модели переменных позволяет изменить ее размеры и топологию, не прибегая к прямому редактированию элементов или изменению их свойств.

Каждый объект трехмерной модели в КОМПАС-3D V8 обладает набором параметров. Параметрами эскиза являются его внешние переменные. Параметрами компонента сборки также являются его внешние переменные.

Параметры объектов бывают двух типов: входные и выходные.

Общая схема работы с переменными и уравнениями в документе-модели следующая.

-	Первоначальный перечень параметров модели формируется автоматически: в него заносятся все внешние переменные существующих в модели эскизов и параметры созданных в модели операций. В список переменных сборки также включаются внешние переменные вставленных в нее деталей и подсборок.

-	Параметрам, которые будут входить в систему уравнений, определяющую размеры и топологию модели, пользователь присваивает псевдонимы - имена, под которыми параметры будут участвовать в уравнениях. Переменная (параметр), имеющая псевдоним, становится переменной модели.

-	Используя переменные модели, пользователь вводит выражения для вычисления значений других переменных и параметров.

Значения переменных, параметры и выражения, существующие в текущей модели, отображаются в окне Переменные.

Просмотр и редактирование переменных модели

Использование в модели переменных из эскизов

Синтаксис выражений в документе-модели

Переменные и уравнения в документах-деталях

Переменные и уравнения в документах-сборках


Использование в модели переменных из эскиза
Использование в модели переменных из эскизов

Чтобы сделать переменную из эскиза какого-либо элемента доступной в модели, выполните следующие действия.

1.	Войдите в режим редактирования эскиза, переменную из которого вы хотели бы сделать доступной в модели. Для этого выделите эскиз или сформированный на его основе элемент в Дереве построения и вызовите из контекстного меню команду Эскиз.

2.	Если необходимая переменная уже существует в эскизе, вызовите команду Вид - Панели инструментов - Переменные.

На экране появится окно работы с переменными модели.

3.	Во вкладке Переменные сделайте выбранную переменную внешней.

4.	Если необходимой переменной еще нет, создайте ее и сделайте внешней.

5.	Выйдите из режима редактирования эскиза.

Замечание. Вы можете сделать переменную внешней и при создании эскиза.

Переменная, сделанная в эскизе внешней, станет параметром этого эскиза. Поэтому она будет показана в таблице переменных детали на уровне эскиза.


Просмотр и редактирование переменных модели

Все переменные и выражения, существующие в модели, а также параметры всех существующих в модели объектов отображаются в окне работы с переменными. Для включения и выключения отображения этого окна служит команда Вид - Панели инструментов - Переменные.

Список объектов модели структурирован. Его структура совпадает с Деревом построения.

Списки переменных и параметров отображаются под названиями соответствующих объектов. Чтобы увидеть список, раскройте нужный раздел - щелкните по значку "+", расположенному рядом с названием объекта. Списки переменных и параметров показаны в виде таблиц, в столбцах которых перечислены имена переменных и параметров, их псевдонимы, выражения для вычисления значений, сами значения и комментарии пользователя.

В окне работы с переменными и уравнениями вы можете выполнять следующие действия.

1.	Присваивать псевдонимы параметрам объектов, в результате чего образуются переменные модели (переменные, расположенные на самом верхнем уровне списка - на уровне модели в целом).

2.	Задавать значения переменных и параметров или выражения для вычисления этих значений. Значения (выражения) следует вводить в колонку Выражение. При этом в модели формируется уравнение вида "имя переменной = значение (выражение)".

3.	Присваивать переменным модели статус "внешняя". Внешние переменные моделей становятся параметрами этой модели. Они будут доступны для изменения в сборке, содержащей эту модель. Чтобы сделать переменную модели внешней, вызовите из ее контекстного меню команду Внешняя.

4.	Редактировать комментарии к переменным и параметрам.

Чтобы просмотреть перечень элементов, в которых используется выделенная в списке переменная модели, нажмите кнопку Использование переменной на инструментальной панели окна работы с переменными.

После ввода новых значений переменных, а также после редактирования соответствующего выражения пиктограмма элемента в Дереве построения отмечается красной "галочкой". Это означает, что параметры объекта изменены, но изменения не переданы в модель.

 Чтобы перестроить модель, нажмите кнопку Перестроить на панели Вид или вызовите команду Вид - Перестроить.

Замечание. Разные параметры элементов имеют разные диапазоны значений. Например, значение переменой, поставленной в соответствие параметру Угол (этот параметр имеют элементы вращения, выдавливания и другие) не может быть меньше нуля и больше трехсот шестидесяти. Иногда случается так, что параметрам, диапазоны значений которых различны, ставится в соответствие одна и та же переменная (т.е. для них задаются одни и те же имена переменных). Впоследствии этой переменной может быть присвоено значение, выходящее за пределы диапазона, установленного для одного из параметров. В этом случае в модели возникает ошибка, устранить которую можно, либо изменив значение переменной, либо присвоив параметрам переменные с разными именами.

________________

Смотрите также

Использование в модели переменных из эскизов


Редактирование модели

Наличие параметрических связей и ограничений в модели, естественно, накладывает отпечаток на принципы ее редактирования.

При редактировании детали в любой момент возможно изменение параметров любого ее элемента (эскиза, операции, вспомогательной оси или плоскости). После задания новых значений параметров деталь перестраивается в соответствии с ними. При этом сохраняются все существующие в ней связи. Например, пользователь изменяет глубину операции выдавливания и редактирует ее эскиз; в результате другой эскиз, построенный на торце образованного этой операцией тела, все равно остается на этом торце (а не "повисает" в пространстве на своем прежнем месте).

При редактировании сборки возможно изменение любого ее компонента (редактирование параметров элементов деталей, изменение состава подсборок), перемещение компонентов (сдвиг или поворот), а также редактирование сопряжений - отношений между компонентами сборки.

Редактирование сборки может стать причиной нарушения существующих в ней параметрических связей и ограничений. Для их восстановления сборку следует перестроить. При перестроении компоненты сборки перемещаются и/или перестраиваются так, чтобы их форма, параметры и положение соответствовали положению опорных объектов и не противоречили наложенным на них сопряжениям. Например, приклеенный к детали формообразующий элемент был выдавлен до грани другой детали, входящей в сборку. Затем первую деталь переместили так, что расстояние от плоскости эскиза приклеенного элемента до ограничивающего его объекта изменилось. Сразу после перемещения форма детали не меняется. Кроме того, вспомогательные объекты, базировавшиеся на этой детали, остаются на своих прежних местах. Все это нарушает имеющиеся в модели связи. Перестроение модели придает перемещенной детали нужную форму (приклеенный элемент «дотягивается до своей грани») и перемещает вспомогательные объекты так, чтобы их положение соответствовало новому положению базовых объектов.

При редактировании сопряжений система автоматически проверяет, возможно ли наложение указанной связи. Новое сопряжение создается лишь в том случае, если оно не противоречит уже имеющимся.

Следует особо подчеркнуть, что после редактирования объекта, занимающего любое место в иерархии построений, не требуется заново задавать последовательность построения подчиненных элементов и их параметры. Вся эта информация хранится в модели и не разрушается при редактировании отдельных ее частей.


Редактирование параметров элемента

Форму и размеры элемента определяют не только форма и размеры контура в соответствующем эскизе, но и параметры формообразующей операции (например, глубина выдавливания или угол поворота контура в эскизе). Некоторые элементы (например, вспомогательные плоскости и оси) вообще не имеют эскизов и полностью определяются параметрами, заданными в команде их построения.

Чтобы изменить эти параметры, выделите элемент в Дереве построения или в окне модели. Вызовите из контекстного меню команду Редактировать элемент.

Если редактироваться должен формообразующий элемент, можно выделить любую его грань, ребро или вершину в окне модели и вызвать из контекстного меню команду Редактировать исходный элемент.

Система перейдет в режим выполнения команды, использовавшейся для построения выделенного элемента.

При этом в окне модели останутся только те элементы, которые находятся в Дереве построений перед редактируемым элементом. Иначе говоря, модель временно вернется в то состояние, в котором она была в момент создания редактируемого элемента.

На Панели свойств появляются те же элементы управления, что и при создании операции.

Отредактируйте нужные параметры операции и нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления. После этого модель будет перестроена в соответствии с новыми параметрами отредактированного формообразующего элемента.

Вы можете отредактировать некоторые параметры элемента без перехода в режим выполнения команды его построения. Для этого используйте окно работы с переменными модели.

Для вызова этого окна служит команда Вид - Панели инструментов - Переменные.

Чтобы изменить значение переменной или параметра, выделите соответствующее поле щелчком мыши; следующим щелчком сделайте это поле доступным для ввода. Ведите новое значение переменной (параметра) или выражение для его вычисления.

После ввода новых значений переменных пиктограмма элемента в Дереве построения помечается красной "галочкой". Это означает, что параметры элемента изменены, но изменения не переданы в модель.

 Чтобы перестроить модель, нажмите кнопку Перестроить на панели Вид или вызовите команду Вид - Перестроить.

Модель будет перестроена в соответствии с новыми значениями переменных, "галочки" в Дереве построения исчезнут.


Предупреждения об ошибках

Если произведено такое редактирование модели, которое делает невозможным существование каких-либо ее объектов с учетом иерархии и/или параметрических связей, КОМПАС-3D выдает соответствующее диагностическое сообщение. В нем указана конкретная причина конфликта или потери связи между компонентами модели (например, "Операция потеряла опорный объект", "Опорная поверхность видоизменилась", "Пустой эскиз", "Самопересечение контура" и т.д.).

При этом модель не перестраивается, а остается в том состоянии, в котором была перед вызовом команды редактирования. Рядом с пиктограммами элементов, существование которых стало невозможным после произведенного редактирования, появляется восклицательный знак.

Если ошибка возникла после редактирования эскиза, то восклицательный знак появляется не только рядом с пиктограммой самого эскиза, но и рядом с пиктограммой элемента, построенного на основе ошибочного эскиза. Благодаря этому наличие ошибки в элементе заметно даже тогда, когда соответствующий ему раздел Дерева построения свернут.

Аналогично предупреждение об ошибке появляется рядом с пиктограммой модели (детали или сборки), если ошибка есть хотя бы в одном из ее объектов (элементе, компоненте, сопряжении и т. п.). Благодаря этому наличие ошибки в модели заметно даже тогда, когда Дерево построения полностью свернуто.

Чтобы узнать, в чем заключается возникшая ошибка, выделите в Дереве построения отмеченный восклицательным знаком объект и вызовите из контекстного меню команду Что неверно?.

На экране появится диалог, в котором перечислены ошибки, возникшие при перестроении этого объекта.

Ошибки отображаются в диалоге в виде структурированного списка. Описание каждой ошибки находится на уровне, следующем за названием ошибочного объекта.

Если ошибка в эскизе, этот эскиз в списке находится на уровне, следующим за названием использующего этот эскиз элемента.

Если вы просматриваете все ошибки в модели, то ее ошибочные компоненты (формообразующие элементы, вспомогательные оси и плоскости, копии, фаски, оболочки, компоненты, сопряжения и т.д.) в списке находятся на уровне, следующем за названием модели.

Справочная система содержит рекомендации по возможным путям устранения ошибки.

Чтобы получить разъяснение конкретной ошибки и общие рекомендации по ее устранению, выделите описание ошибки в диалоге и нажмите кнопку Справка. Прочитайте появившуюся страницу Справочной системы, подумайте, какой из рассмотренных в ней случаев наиболее похож на ошибку в вашей модели, запомните рекомендации по ее устранению.

Чтобы исправить ошибку, отредактируйте в соответствии с рекомендациями Справочной системы элемент, эскиз или сопряжение, в котором она возникла, или исходные элементы. Часто для исправления ошибки достаточно повторить редактирование модели, повлекшее за собой эту ошибку, установив при этом прежние значения параметров модели.

Если в детали несколько ошибок, производите их исправление в порядке следования ошибочных элементов в Дереве построения.

Некоторые ошибки делают невозможным существование элементов, дальнейшие построения и редактирование детали. Например, после редактирования контура в эскизе исчезли опорные вершины для построения вспомогательных осей и плоскостей, а производный элемент не может быть перестроен (модель «рассыпалась», без устранения ошибки с ней работать нельзя).

Другие ошибки не являются столь критическими и не мешают дальнейшей работе с моделью. Например, при переносе эскиза на другую грань параметрические связи графических объектов эскиза были потеряны. В этом случае графические объекты в эскизе не перестраиваются, контур в эскизе остается прежним, и построенный на его основе элемент не разрушается, благодаря чему остается возможным существование производных элементов.

В любом случае рекомендуется устранять ошибку сразу после ее возникновения.

________________

Смотрите также

Предупреждения о необходимости перестроения модели


Предупреждения о необходимости перестроения модели

Обычно сборка в КОМПАС-3D является параметрической (т. е. в ней существуют параметрические связи и ограничения). Если имеющиеся в модели связи и ограничения нарушаются, то в ней возникают противоречия, для устранения которых необходимо перестроить модель.

Как правило, параметрические связи и ограничения, существующие в сборке, нарушаются в результате ее редактирования. Например, два компонента сборки были сопряжены так, чтобы грань одного из них касалась цилиндрической поверхности другого. Затем второй компонент был отредактирован, и его цилиндрическая грань, участвующая в сопряжении, превратилась в коническую. Очевидно, что в связи с этим положение второго компонента должно измениться. Тем не менее, он остается на прежнем месте. Чтобы второй компонент занял такое положение, при котором существующее сопряжение (касание поверхностей) не нарушалось бы, модель необходимо перестроить. Или, например, в сборке была построена ось, проходящая через вершину компонента. Затем компонент был перемещен так, что положение этой вершины изменилось. Однако ось, базировавшаяся на ней, осталась на прежнем месте. Чтобы ось заняла правильное положение, необходимо перестроить модель.

В некоторых случаях система автоматически определяет, что модель нуждается в перестроении и выдает соответствующий запрос. Например, запрос на перестроение сборки появляется на экране после возвращения из режима редактирования компонента в режим редактирования сборки, содержащей этот компонент.

В окне диалога перечислены компоненты, редактирование которых привело к рассогласованию связей между объектами в сборке.

Если вы хотите перестроить сборку, нажмите кнопку Да диалога. В результате все объекты перестроятся и/или переместятся так, чтобы их форма, параметры и положение соответствовали положению опорных объектов и не противоречили наложенным на них сопряжениям.

В том случае, если сборка состоит из большого числа компонентов, ее перестроение может занять значительное время. Поэтому, если необходимо отредактировать несколько компонентов сложной сборки, целесообразно перестраивать ее один раз - после внесения всех изменений (а не каждый раз после редактирования отдельного компонента).

Чтобы отложить перестроение модели, нажмите кнопку Нет диалога. Запрос на перестроение сборки исчезнет, а пиктограммы элементов или компонентов, которые являются причиной возникших в модели противоречий, будут помечены в Дереве построения красной "галочкой".

"Галочки" - предупреждения о необходимости перестроения модели - могут также возникнуть в Дереве построения после изменения положения компонента или значения переменной, соответствующей параметру элемента

Вы можете в любой момент перестроить сборку.

 Для этого нажмите кнопку Перестроить на панели Вид или вызовите команду Вид - Перестроить.

Иногда после перестроения сборки на месте "галочек" появляются восклицательные знаки, свидетельствующие об ошибке построения компонента, сопряжения или элемента сборки. Например, на грани детали был построен эскиз вырезанного элемента выдавливания. При редактировании эту деталь переместили так, что эскиз, по-прежнему оставаясь в плоскости грани, при выдавливании не пересекает тела детали. Вырезать элемент выдавливания становится невозможно, и после перестроения модели эта операция помечается в Дереве построения как ошибочная. Или, например, при редактировании детали был удален элемент, участвующий в сопряжении. Так как существование этого сопряжения стало невозможным, его пиктограмма помечается восклицательным знаком.

Предупреждения об ошибках

При работе с моделью детали перестроение может потребоваться, если произошло изменение порядка построения детали или изменение значений переменных, соответствующих параметрам элементов.

После вызова команды деталь перестраивается в соответствии с новыми значениями параметров или новым порядком построения.


Общие сведения о библиотеках

Существует огромное количество деталей и узлов, подобных по форме и отличающихся лишь своими параметрами - размерами.

При работе с КОМПАС-3D вы можете сохранять созданные изображения и модели в файлах, а затем вставлять их в новые документы. Однако это не всегда удобно, так как каждый раз после вставки фрагмента или модели приходится редактировать объект для получения необходимых размеров.

Для упрощения и ускорения разработки чертежей и сборок, содержащих типовые и стандартизованные детали (крепеж, пружины, подшипники, резьбовые отверстия, канавки, элементы электросхем, строительные конструкции и т.п.) очень удобно применять готовые параметрические библиотеки.

Библиотека - это приложение, созданное для расширения стандартных возможностей КОМПАС-3D и работающее в его среде. Типичными примерами приложений являются поставляемая вместе с системой библиотека KOMPAS.RTW (она содержит команды построения изображений часто встречающихся геометрических фигур, гладких и резьбовых отверстий и т.д.), а также такие продукты семейства КОМПАС, как библиотека стандартных машиностроительных элементов и библиотека крепежа, значительно ускоряющие проектирование сборочных моделей и оформление сборочных чертежей.

Прикладная библиотека может быть создана в одной из стандартных сред программирования для Windows (Borland C++, Microsoft Visual C++, Borland Pascal и т.д.) с использованием функций специального комплекта разработки приложений КОМПАС-МАСТЕР. По своей архитектуре библиотека является стандартным динамически подключаемым модулем (DLL) Windows. По умолчанию файлы библиотек имеют расширения *.DLL или *.RTW.

В прикладных библиотеках через языковые средства могут использоваться все возможности КОМПАС-3D, предоставляемые при интерактивной работе (создание и редактирование объектов, работа с моделью документа, открытие и сохранение чертежей и фрагментов и т.д.)

Следует отметить, что возможности использования библиотек отнюдь не ограничиваются простым вводом в чертеж параметризованных стандартных элементов. Библиотека может представлять из себя сложную, ориентированную на конкретную задачу подсистему автоматизированного проектирования, которая после выполнения проектных расчетов формирует готовые конструкторские документы или их комплекты. Можно сказать, что в виде прикладных библиотек вполне реально разрабатывать целые СAПP объектов опpеделенного клaссa.

КОМПАС-3D не накладывает никаких ограничений на размер и сложность функций библиотек, а скорость исполнения библиотечных функций зависит в основном от характеристик компьютера (объем оперативной памяти, скорость доступа к жесткому диску и т.д.).

КОМПАС-3D поддерживает одновременную работу с несколькими подключенными библиотеками. Режимы работы с библиотекой могут быть различными (окно, диалог, меню или панель).

После подключения библиотеки к системе пользователь выбирает нужную функцию из ее каталога и запускает на исполнение.


Создание библиотеки моделей

Чтобы создать новую библиотеку моделей, выполните следующие действия.

1.	Вызовите команду Сервис - Менеджер библиотек.

На экране появится окно Менеджера библиотек.

2.	Раскройте раздел Менеджера, в котором должна располагаться библиотека или создайте для нее новый раздел при помощи команды Создать раздел из контекстного меню.

3.	Вызовите из контекстного меню команду Добавить описание - библиотеки документов.
На экране появится диалог открытия файлов.

4.	В списке Тип файлов выберите строку "КОМПАС-библиотеки моделей (*.l3d)", в поле Имя файла наберите имя новой библиотеки и нажмите кнопку Открыть диалога.

5.	В ответ на запрос системы подтвердите создание новой библиотеки.
На экране появится диалог настройки свойств новой библиотеки

6.	Введите в этом диалоге название библиотеки в Менеджере и нажмите кнопку ОК диалога.

Созданная вами библиотека моделей отображается в списке Менеджера.

Чтобы подключить созданную библиотеку, щелкните мышью в поле рядом с ее названием. В окне Менеджера библиотек появится вкладка, соответствующая созданной вами библиотеке.

Создание разделов в библиотеке

Включение моделей в библиотеку


Создание разделов в библиотеке

Чтобы создать в библиотеке новый раздел, вызовите команду Создать раздел из контекстного меню на вкладке библиотеки.

На экране появится диалог создания раздела библиотеки. Введите в нем имя раздела и нажмите кнопку ОК для записи этого раздела в библиотеку. Если необходимо, введите комментарий к разделу в окне комментария библиотеки. Впоследствии вы можете отредактировать комментарий.


Включение моделей в библиотеку

Вы можете создавать новые модели в библиотеке или добавлять в нее уже существующие на диске модели.

Чтобы создать в библиотеке новую модель, выберите раздел, в который вы хотите ее поместить, и вызовите из контекстного команду Новая деталь... или Новая сборка....

На экране появится диалог ввода имени модели в библиотеке. Введите в нем имя модели и нажмите кнопку ОК для записи новой модели в библиотеку. Если необходимо, введите комментарий к модели в окне комментария библиотеки. Впоследствии вы можете отредактировать комментарий.

Новая модель записывается в текущий раздел библиотеки. При этом в КОМПАС-3D открывается окно этой модели (детали или сборки). Создайте модель.

Чтобы во время вставки из библиотеки и после нее модель можно было редактировать (изменять ее размеры и топологию), в ней должны существовать внешние переменные.

В трехмерных моделях могут использоваться переменные, присвоенные размерам в эскизах элементов, а также переменные, соответствующие параметрам элементов.

Использование в модели переменных из эскизов

Переменные и уравнения в документах-деталях

Просмотр и редактирование переменных модели

Сохраните модель и закройте ее окно.

Вставка новой модели в документ возможна только после закрытия окна этой модели.

Чтобы добавить в библиотеку одну или несколько заранее созданных моделей, вызовите из контекстного меню команду Добавить модель в библиотеку....

На экране появится стандартный диалог выбора файлов.

Выберите файл модели из списка или введите его имя в соответствующее поле диалога.

После указания имени нужного файла нажмите кнопку Открыть для добавления модели в библиотеку. В появившемся диалоге задайте имя модели в библиотеке и нажмите кнопку ОК.

Аналогичным образом можно добавить в библиотеку сразу несколько моделей. Для этого в диалоге выбора фалов одновременно укажите несколько нужных файлов.


Вставка моделей из библиотеки в сборку

Чтобы вставить модель из библиотеки в активный документ-сборку, выделите ее во вкладке библиотеки и вызовите из контекстного меню команду Вставить модель в сборку. Можно также дважды щелкнуть мышью по модели в окне библиотеки.

В окне сборки появится фантом вставляемой модели.

Укажите положение ее базовой точки (базовой точкой модели из библиотеки является начало ее системы координат).

Модель будет вставлена в документ так, что ее фронтальная плоскость совпадет с фронтальной плоскостью сборки.

В Дереве построения появится пиктограмма компонента из пользовательской библиотеки моделей.

 Пиктограмма компонента из пользовательской библиотеки моделей

Если необходимо вставить эту же модель еще раз, вызовите команду вставки из библиотеки повторно.

Если вставляется библиотечная модель, содержащая внешние переменные, то на Панели свойств появляется панель работы с переменными.

В нем перечислены все внешние переменные данной модели и их значения. Значения внешних переменных показываются такие, какими они были в момент последнего сохранения модели в библиотеке.

Если значения внешних переменных вставляемой модели не должны меняться, выполняйте вставку в обычном порядке. Когда вставка закончена, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.

В главном документе может быть несколько вставок одной и той же модели с разными значениями одних и тех же переменных (а следовательно, с разными размерами и топологией). Это возможно благодаря тому, что внешние переменные моделей и уравнения, связывающие их с другими переменными, хранятся в самой вставке. Так как каждая переменная управляет своей частью сборки, они не вступают в конфликт, не "мешают" друг другу.

Иногда после вставки библиотечный компонент помечается в Дереве построения как ошибочный. В этом случае модель из библиотеки отображается только в Дереве, в окне сборки она не видна.

Причина ошибки в библиотечном компоненте может заключаться в следующем:

1.	Введение таких значений внешних переменных, при которых система уравнений и неравенств, связывающих переменные модели, не может быть решена.

2.	Присвоение одной или нескольким внешним переменным модели значений, выходящих за пределы допустимого диапазона.

3.	Ошибка в модели библиотеки (т.е. модель, вставленная из библиотеки, содержала ошибку еще на этапе создания этой библиотеки).

Если модель содержит внешние переменные (т.е. если ошибка может быть вызвана первой или второй причинами), войдите в режим редактирования библиотечной модели и восстановите значения переменных модели.

Если после изменения значений переменных ошибка не исчезла (или если в модели нет внешних переменных), эта ошибка вызвана третьей причиной, и для ее исправления необходимо редактирование модели в библиотеке. Чтобы отредактировать модель в библиотеке, подключите эту библиотеку, выделите ошибочную модель и вызовите из контекстного меню команду Редактировать. В КОМПАС-3D откроется окно этой модели. Ее ошибочный объект помечен восклицательным знаком в Дереве построения. Для получения рекомендаций по исправлению ошибки используйте Справочную систему. После редактирования сохраните модель, закройте ее окно и вставьте модель в сборку снова.


Допустимый диапазон значений переменных

Допустимый диапазон значений переменных определяется тем параметром, которому эта переменная соответствует: например, значения переменной, поставленной в соответствие параметру Угол, должны лежать в диапазоне от 0 до 360.


Внешняя переменная модели (определение)
Внешняя переменная модели

Переменная в модели, значение которой можно изменять при вставке этой модели в сборку.

Переменные формируются в модели во время ее создания; при этом могут использоваться как переменные, присвоенные размерам в эскизах элементов, так и переменные, соответствующие параметрам элементов. Любая переменная модели может быть внешней. Основное назначение внешних переменных - управление размерами и топологией модели во время и после вставки ее в сборку.


Редактирование библиотечных моделей
Редактирование моделей,
вставленных из библиотеки

После того, как модель из библиотеки вставлена в сборку, может возникнуть необходимость ее редактирования.

Если во вставленной из библиотеки модели существуют внешние переменные, для изменения размеров и топологии модели следует отредактировать их значения. Для этого вызовите команду Редактировать из контекстного меню пиктограммы библиотечной модели. Измените значения переменных в таблице на Панели свойств.

Если же вставленная модель не имеет внешних переменных, для ее изменения необходимо отредактировать модель-источник в библиотеке. Чтобы отредактировать модель в библиотеке, подключите эту библиотеку, выделите ошибочную модель и вызовите из контекстного меню команду Редактировать.

Обновление вставок моделей (как из библиотек, так и моделей с диска) происходит автоматически при открытии главного документа.

Иногда после редактирования переменных модели она помечается в Дереве построения как ошибочная. Это означает, что введены такие значения внешних переменных, при которых система уравнений, связывающих переменные модели, не может быть решена. Для исправления ошибки отредактируйте значения переменных еще раз.

Кроме описанных способов редактирования библиотечных моделей, существует возможность заменить модель из библиотеки моделью с диска (изменить источник вставки модели).

Чтобы изменить источник вставки модели, выделите ее в Дереве построения и вызовите из контекстного меню команду Свойства компонента. На Панели свойств появятся элементы для настройки параметров модели. Перейдите на вкладку Файл-источник и нажмите кнопку Файл-источник. В появившемся стандартном диалоге открытия файлов выберите нужный документ-модель.

Замечание. Библиотечный компонент-деталь можно заменить только деталью, компонент-сборку - только сборкой.

Выбранная модель будет вставлена в сборку вместо библиотечного компонента с сохранением положения базовой точки. Пиктограмма компонента из библиотеки в Дереве построения исчезнет, на ее месте появится пиктограмма детали или сборки.

Внимание! Если в сборке имеются производные от библиотечной модели объекты, (например, через одну из ее вершин была проведена вспомогательная ось или на одной из граней библиотечной модели была построена деталь в контексте сборки), то при замене источника вставки модели все связи, возникшие при создании производных объектов, будут разрушены, и в модели возникнут ошибки. Поэтому прежде чем изменить источник вставки модели, вызовите диалог иерархии отношений и просмотрите, какие производные элементы имеет данная библиотечная модель.


Работа с библиотеками

В КОМПАС-3D существует специальная система для работы с библиотеками - Менеджер библиотек.

Назначение Менеджера библиотек

Для его включения и отключения служит команда Сервис - Менеджер библиотек....

О работе с библиотеками в КОМПАС-3D рассказано в следующих разделах:

Подключение библиотеки

Режимы работы с библиотекой

Изменение режима работы с библиотекой

Выбор функции из библиотеки и ее запуск

Одновременная работа с несколькими библиотеками

Отключение библиотеки


Подключение библиотеки

Прежде чем функции какой-либо прикладной библиотеки можно будет использовать при работе, необходимо подключить эту библиотеку к системе.

Для подключения библиотеки к КОМПАС-3D выполните следующие действия.

1.	Вызовите команду Сервис - Менеджер библиотек.

На экране появится окно Менеджера библиотек.

2.	В списке библиотек (он находится в правой части первой вкладки) выделите имя нужной библиотеки и вызовите команду Подключить из контекстного меню.

Для быстрого подключения выбранной библиотеки можно щелкнуть мышью в поле рядом с ее названием.

Выбранная библиотека подключается в установленном для нее режиме: меню, окно, диалог или панель. В поле рядом с названием библиотеки появляется красная "галочка" - признак того, что библиотека подключена.

Названия всех подключенных к системе прикладных библиотек отображаются как команды в меню Библиотека.

Замечание. К системе КОМПАС-3D одновременно может быть подключено не более 25 библиотек.

________________

Смотрите также

Изменение режима работы с библиотекой


Режимы работы с библиотекой

КОМПАС-3D обеспечивает четыре различных режима работы с подключенной библиотекой - окно, диалог, меню и панель. В каждом конкретном случае режим работы выбирается пользователем из соображений удобства. Переключение режима работы с библиотекой может быть выполнено в любой момент, даже во время выполнения какой-либо библиотечной функции.

В режиме меню структура библиотеки отображается в виде стандартного иерархического меню.

Если установлен режим диалога, на экране находится диалоговое окно, в левой части которого отображается список команд текущей библиотеки. Команды могут быть сгруппированы по разделам. В правой части диалога отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Чтобы вернуться к обычной работе с системой, необходимо обязательно завершить диалог библиотеки.

В режиме окна структура библиотеки отображается в стандартном окне Windows. Вы можете изменять размер окна библиотеки, а также сворачивать (минимизировать) его, оставляя на экране только пиктограмму. Основное преимущество режима окна состоит в том, что, в отличие от режимов меню и диалога, библиотека и основная система работают одновременно. Можно динамически переходить от основных команд системы к функциям библиотеки и наоборот.

В режиме панели структура библиотеки представлена на отдельной вкладке в окне Менеджера библиотеке. Вы можете изменять размер любой области вкладки. Преимущество режима панели состоит в возможности просмотра слайдов, соответствующих командам библиотеки. Как и в режиме окна, библиотека и основная система работают одновременно.

________________

Смотрите также

Работа с библиотекой в режиме меню

Работа с библиотекой в режиме диалога

Работа с библиотекой в режиме окна

Работа с библиотекой в режиме панели


Изменение режима работы с библиотекой

При добавлении библиотеки в Менеджер вы можете установить нужный режим, выбрав соответствующую опцию в диалоге свойств добавляемой библиотеки.

Когда библиотека уже добавлена в Менеджер, для изменения режима ее работы можно использовать команды Меню, Диалог, Окно и Панель из контекстного меню названия библиотеки. Вы можете изменить режим работы как подключенной, так и неподключенной библиотеки. При этом не имеет значения, какой режим установлен для библиотеки в настоящий момент.

Изменение режима возможно и в процессе работы с библиотекой (за исключением случая, когда работа ведется в режиме меню).

Замечание. Изменение режима работы возможно только для прикладных библиотек; библиотеки моделей *.l3d и библиотеки фрагментов *.lfr имеют только один режим - панель.


Выбор функции из библиотеки и ее запуск

Способ выбора и запуска на исполнение библиотечной функции зависит от режима, в котором работает библиотека.

Если используется режим меню, выберите команду с названием библиотеки из меню Библиотека. При этом раскроется вложенное меню, содержащее функции библиотеки в виде команд (они могут быть сгруппированы по разделам). Для запуска функции на исполнение выберите команду меню с названием этой функции.

Если библиотека работает в режиме диалога, то для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке (при необходимости развернув нужный раздел библиотеки) и нажмите кнопку ОК. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

При работе в режиме окна или панели необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии нужной библиотечной команды для ее выполнения.


Одновременная работа с несколькими библиотеками

КОМПАС-3D позволяет подключить и использовать при работе с документами до двадцати пяти прикладных библиотек одновременно. Однако следует помнить, что каждое подключение библиотеки приводит к уменьшению свободных системных ресурсов.

Список всех подключенных библиотек отображается в виде команд в меню Библиотека. Чтобы перейти к работе с какой-либо библиотекой, достаточно выбрать команду с ее названием из этого меню.

Наиболее удобно при работе с несколькими библиотеками установить для каждой из них режим окна или панели. Тогда вы сможете видеть окна библиотек одновременно с окном документа и быстро переключаться между ними.

Если некоторые библиотеки не нужны в данный момент, но вы не хотите отключать их от системы, освободите место на экране, минимизируя окна этих библиотек. Когда они вновь понадобятся, вы сможете быстро восстановить нормальное отображение окон и обратиться к библиотечным функциям.


Отключение библиотеки

Если библиотека, подключенная ранее к системе, больше не требуется для работы, можно отключить ее. При отключении библиотеки высвобождаются ресурсы компьютера (в первую очередь оперативная память), выделенные для работы с ней.

1.	Вызовите команду Сервис - Менеджер библиотек.
На экране появится окно Менеджера библиотек.

2.	В списке библиотек (он находится в правой части первой вкладки Менеджера) выделите имя нужной библиотеки и вызовите команду Подключить из контекстного меню.

Для быстрого отключения выбранной библиотеки можно щелкнуть мышью в поле рядом с ее названием в списке (когда библиотека подключена, в этом поле отображается "галочка").

Вы можете отключить сразу все библиотеки, подключенные к системе, воспользовавшись командой Отключить все из контекстного меню списка библиотек в окне Менеджера библиотек.

Команда Сервис - Выгрузить все библиотеки позволяет одновременно отключить все прикладные библиотеки, подключенные к системе КОМПАС-3D.

Отдельную прикладную библиотеку, работающую в режиме диалога, можно отключить, нажав кнопку Отключить в ее диалоге.

Отдельную прикладную библиотеку, работающую в режиме панели, можно отключить, вызвав команду Закрыть из контекстного меню окна структуры библиотеки или окна просмотра текущего раздела на панели Менеджера библиотек.

Совет. Вы можете включить автоматическое отключение библиотек, подключенных в "слепом" режиме. Для этого служит диалог настройки отключения библиотек.


Окно Менеджера библиотек

Менеджер библиотек предназначен для управления библиотеками.

Для включения и отключения окна Менеджера библиотек служит команда Сервис - Менеджер библиотек.

Управление состоянием окна Менеджера библиотек

Окно Менеджера библиотек содержит несколько вкладок. На первой из них отображается структура (список разделов) Менеджера библиотек.

Если в разделе имеются подключенные библиотеки, то его пиктограмма отображается серым цветом, если нет - голубым.

На остальных вкладках Менеджера отображается содержимое подключенных на данный момент библиотек фрагментов, моделей и прикладных библиотек, работающих в режиме панели.

Подключенные библиотеки отмечены красной "галочкой" на первой вкладке.

Для работы с Менеджером и с библиотеками предназначены команды контекстных меню вкладок.


Назначение Менеджера библиотек

Менеджер библиотек предназначен для управления библиотеками.

В системе КОМПАС возможна работа с библиотеками трех типов:

-	библиотеки фрагментов *.lfr,

-	библиотеки моделей *.l3d,

-	прикладные библиотеки *.dll или *.rtw.

Предварительно все библиотеки, установленные на вашем компьютере, сгруппированы в одиннадцать разделов Менеджера:

1.	Авиакосмическая промышленность

2.	Машиностроение

3.	Металлоконструкции

4.	Оснастка, инструмент

5.	Примеры библиотек

6.	Прочие

7.	Расчет и построение

8.	Сварка

9.	Строительство, инженерные сети и коммуникации

10.	Трубопроводы, сосуды и аппараты

11.	Электроника и электротехника

Имена разделов, их количество и состав могут быть изменены пользователем.

С помощью Менеджера вы можете подключать, отключать и запускать библиотеки, выбирать режим их работы (меню, окно, диалог или панель), а также создавать библиотеки фрагментов и библиотеки моделей.

Если на момент завершения сеанса работы с КОМПАС-3D окно Менеджера библиотек было пусто (т.е. были удалены все библиотеки и все разделы), то при следующей загрузке системы произойдет автоматическое наполнение Менеджера библиотек в соответствии с файлом graphic.lms. Этот файл расположен в подпапке Sys главной папки системы и содержит сведения об умолчательном составе Менеджера библиотек (названия разделов и перечни входящих в них библиотек). Формат файла - текстовый, поэтому вы можете открыть его в любом текстовом редакторе и изменить хранящуюся в нем информацию.


Прикладная библиотека (определение)
Прикладная библиотека

Библиотека - это приложение, созданное для расширения стандартных возможностей КОМПАС и работающее в его среде.

Прикладная библиотека может быть создана в одной из стандартных сред программирования для Windows (Borland C++, Microsoft Visual C++, Borland Pascal и т.д.) с использованием функций специального комплекта разработки приложений КОМПАС-МАСТЕР. По своей архитектуре библиотека является стандартным динамически подключаемым модулем (DLL) Windows. По умолчанию файлы библиотек имеют расширения *.DLL или *.RTW.

В прикладных библиотеках через языковые средства могут использоваться все возможности КОМПАС, предоставляемые при интерактивной работе (создание и редактирование объектов, работа с моделью документа, открытие и сохранение чертежей и фрагментов и т.д.)


Работа с библиотекой в режиме диалога
Работа с прикладной библиотекой в режиме диалога

В левой части диалога отображается список команд текущей библиотеки, которые могут быть сгруппированы по разделам. Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания раздела.

В правой части диалога отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите кнопку ОК. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

Чтобы изменить режим работы с библиотекой, нажмите кнопку Режим.

Вы можете отключить текущую библиотеку от системы, нажав кнопку Отключить.

Для завершения диалога работы с библиотекой без запуска какой-либо команды нажмите кнопку Отмена.


Работа с библиотекой в режиме окна
Работа с прикладной библиотекой в режиме окна

Работа с библиотекой ведется как со стандартным окном Windows. Вы можете изменять размер окна библиотеки, а также сворачивать (минимизировать) его, оставляя на экране только пиктограмму.

В левой части окна отображается список команд текущей библиотеки, которые могут быть сгруппированы по разделам. Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания раздела.

В правой части окна отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите клавишу <Enter>. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

Для закрытия окна библиотеки дважды щелкните левой кнопкой мыши на кнопке системного меню в левом верхнем углу окна.


Работа с библиотекой в режиме панели
Работа с прикладной библиотекой в режиме панели

Панель библиотеки располагается на вкладке Менеджера библиотек.

Команды работы с библиотекой находятся в контекстном меню вкладки.

На панели библиотеки может располагаться несколько окон. В одном из них показана структура (список разделов) библиотеки. В другом - список названий команд и набор слайдов (значков), которые соответствуют пунктам выделенного в списке раздела библиотеки. Третье окно служит для просмотра слайда, выделенного в списке команд. Вы можете изменять размер панели или любого окна на ней.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите клавишу <Enter> или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.


Работа с библиотекой в режиме меню
Работа с прикладной библиотекой в режиме меню

В этом режиме структура библиотеки отображается в виде стандартного иерархического меню.

Название библиотеки отображается в виде команды в меню Библиотеки. При вызове этой команды раскрывается вложенное меню, содержащее функции библиотеки в виде команд (они могут быть сгруппированы по разделам).

Для запуска функции на исполнение выберите из меню Библиотеки команду меню с названием нужной функции.


Требования к оборудованию

Система трехмерного твердотельного проектирования КОМПАС-3D V8 предназначена для использования на персональных компьютерах типа IBM PC в среде операционных систем Microsoft Windows 2000/XP.

Минимально возможная конфигурация компьютера для установки и запуска системы:

-	процессор Pentium II с тактовой частотой 450 МГц;

-	оперативная память 128 Мб;

-	графический адаптер SVGA с видеопамятью 4 Мб;

-	привод CD-ROM;

-	свободное пространство на жестком диске не менее 100 Мб;

-	манипулятор "мышь".


Типы документов КОМПАС-3D

Тип документа, создаваемого в системе КОМПАС-3D, зависит от рода информации, хранящейся в этом документе. Каждому типу документа соответствует расширение имени файла и собственная пиктограмма.

Деталь - модель изделия, изготавливаемого из однородного материала, без применения сборочных операций.
Файл детали имеет расширение m3d.

Сборка - модель изделия, состоящего из нескольких деталей с заданным взаимным положением. В состав сборки могут также входить другие сборки (подсборки) и стандартные изделия.
Файл сборки имеет расширение a3d.

Чертеж - основной тип графического документа в КОМПАС-3D. Чертеж содержит графическое изображение изделия, основную надпись, рамку, иногда - дополнительные элементы оформления (знак неуказанной шероховатости, технические требования и т.д.). Чертеж КОМПАС-3D может содержать один или несколько листов. Для каждого листа можно задать формат, кратность, ориентацию и др. свойства. В файле чертежа КОМПАС-3D могут содержаться не только чертежи (в понимании ЕСКД), но и схемы, плакаты и прочие графические документы.
Файл чертежа имеет расширение cdw.

Фрагмент - вспомогательный тип графического документа в КОМПАС-3D. Фрагмент отличается от чертежа отсутствием рамки, основной надписи и других объектов оформления конструкторского документа. Он используется для хранения изображений, которые не нужно оформлять как отдельный лист (эскизные прорисовки, разработки и т.д.). Кроме того, во фрагментах также хранятся созданные типовые решения для последующего использования в других документах.
Файл фрагмента имеет расширение frw.

Спецификация - документ, содержащий информацию о составе сборки, представленную в виде таблицы. Спецификация оформляется рамкой и основной надписью. Она часто бывает многостраничной.
Файл спецификации имеет расширение spw.

Текстовый документ - документ, содержащий преимущественно текстовую информацию - текстовый документ. Текстовый документ оформляется рамкой и основной надписью. Он часто бывает многостраничным. В текстовом документе могут быть созданы пояснительные записки, извещения, технические условия и т.п.
Файл текстового документа имеет расширение kdw.


Типы файлов

В КОМПАС-3D используются по умолчанию следующие расширения файлов.

Файлы документов

-*.a3d	- файлы сборок
-*.m3d	- файлы деталей
-*.cdw	- файлы чертежей
-*.frw	- файлы фрагментов
-*.kdw	- файлы текстовых документов
-*.spw	- файлы спецификаций
-*.tbl	- файлы таблиц

Файлы шаблонов документов

-*.a3t	- файлы шаблонов сборок
-*.m3t	- файлы шаблонов деталей
-*.cdt	- файлы шаблонов чертежей
-*.frt	- файлы шаблонов фрагментов
-*.kdt	- файлы шаблонов текстовых документов
-*.spt	- файлы шаблонов спецификаций

Служебные и вспомогательные файлы

-*.tdp	- файлы текстовых шаблонов
-*.tol	- файлы предельных отклонений (допусков)
-*.lat	- файлы библиотек типов атрибутов
-*.lcs	- файлы библиотек стилей линий
-*.lhs	- файлы библиотек стилей штриховки
-*.lts	- файлы библиотек стилей текстов
-*.lyt	- файлы библиотек оформлений документов
-*.lfr	- файлы библиотек фрагментов
-*.l3d	- файлы библиотек моделей
-*.bss	- файлы библиотек специальных знаков
-*.sss	- файлы с исходными описаниями специальных знаков
-*.tbl	- файлы таблиц
-*.pmn	- файлы пользовательских меню
-*.prj	- файлы проектов, содержащие сведения о настройках новых документов
-*.dns	- файлы с данными о плотностях материалов
-*.rps	- файлы обмена КОМПАС RPS Client
-*.lms	- файл, описывающий структуру Менеджера библиотек
-*.pfl	- файл профиля
-*.kds	- файл кодов и наименований
________________

Смотрите также

Вспомогательные файлы для обмена данными в форматах DXF и DWG


Вспомогательные файлы для обмена данными
в форматах DXF и DWG

-*.acs	- файлы соответствия спецзнаков КОМПАС и AutoCAD
-*.als	- файлы соответствия типов линий КОМПАС и AutoCAD
-*.shx	- файлы шрифтов в формате AutoCAD
-*.shp	- файлы шрифтов в формате AutoCAD


Типы объектов КОМПАС-3D

В КОМПАС-3D поддерживаются следующие графические объекты.

Геометрические объекты

-	точка

-	прямая

-	отрезок прямой

-	окружность

-	дуга окружности

-	эллипс

-	многоугольник (ломаная)

-	контур

-	кривая Безье

-	NURBS-кривая

-	штриховка

-	эквидистантная кривая

-	макроэлемент

Объекты оформления

-	многострочная текстовая надпись

-	таблица

-	размер линейный

-	размер угловой

-	размер радиальный

-	размер диаметральный

-	обозначение базы

-	допуск формы и расположения

-	символ шероховатости

-	линия выноски

-	стрелка направления взгляда

-	линия разреза или сечения

-	обозначение центра

-	атрибут

Объекты чертежа

-	вид

-	технические требования

-	основная надпись (штамп)

-	обозначение шероховатости неуказанных поверхностей


Единицы измерений

В КОМПАС-3D используется метрическая система мер.

Расстояния между точками на плоскости в графических документах и между точками в пространстве вычисляются и отображаются в миллиметрах. При этом пользователь всегда работает с реальными размерами (в масштабе 1:1).

При расчете массо-моментных характеристик деталей пользователь может управлять представлением результатов, назначая нужные единицы измерений (килограммы или граммы - для массы; миллиметры, сантиметры, дециметры или метры - для длины).

Числовые параметры текстов (высота шрифта, шаг строк, значение табуляции и т.п.) задаются и отображаются в миллиметрах.


Системы координат

При работе в КОМПАС-3D используются декартовы правые системы координат.

В каждом файле модели (в том числе в новом, только что созданном) существует система координат и определяемые ею проекционные плоскости. Изображение системы координат появляется посередине окна модели.

Начало абсолютной системы координат чертежа всегда находится в левой нижней точке габаритной рамки формата.

Начало системы координат фрагмента не имеет такой четкой привязки, как в случае чертежа. Поэтому, когда открывается новый фрагмент, точка начала его системы координат автоматически отображается в центре окна.

Для удобства работы пользователь может создавать в графических документах и в эскизах произвольное количество локальных систем координат (ЛСК) и оперативно переключаться между ними. Подробно об этом рассказано в теме Использование локальных систем координат.

________________

Смотрите также

Система координат эскиза


Дерево модели
Дерево построения модели

При работе с любой моделью в КОМПАС-3D на экране, кроме окна, в котором отображается модель, показывается окно, содержащее Дерево построения модели. Дерево построения - это представленная в графическом виде последовательность объектов, составляющих модель. Они отображаются в Дереве в порядке создания.

Вы можете переименовать любой элемент в Дереве построения. Для этого дважды медленно щелкните мышью по его названию; оно откроется для редактирования. Введите новое название элемента и щелкните мышью вне списка элементов дерева. Новое название элемента будет сохранено в Дереве построения.

Слева от названия каждого объекта в Дереве отображается пиктограмма, соответствующая способу, которым этот элемент получен. Пиктограмму, в отличие от названия объекта, изменить невозможно. Благодаря этому при любом переименовании элементов в Дереве построения остается наглядная информация о способе и порядке их создания.

Дерево построения служит не только для фиксации последовательности построения, но и для облегчения выбора и указания объектов при выполнении команд.

Выбор объектов в Дереве построения

Обычно пиктограммы отображаются в Дереве построения синим цветом. Если объект выделен, то его пиктограмма в Дереве зеленая. Если объект указан для выполнения операции, то его пиктограмма в Дереве красная.

Вы можете отключить показ Дерева построения. Для этого вызовите из меню Вид команду Дерево построения. Чтобы включить показ Дерева, вызовите команду снова. Когда показ Дерева включен, рядом с названием команды в меню отображается "галочка".

Дерево построения отображается в отдельном окне, которое всегда находится внутри окна документа-модели. Вы можете изменить размер окна Дерева, перетаскивая мышью его углы или границы.

Если открыто несколько окон одного документа-модели, показ Дерева построения может быть включен или выключен в любом из них.

________________

Смотрите также

Дерево построения детали

Дерево построения сборки


Дерево сборки
Дерево построения сборки

Дерево построения сборки - это представленная в графическом виде последовательность компонентов, составляющих сборку, и отношений между ними.

В Дереве построения сборки отображаются: обозначение начала координат, плоскости, оси, компоненты сборки - детали и подсборки, сопряжения, а также Указатель окончания построения модели.

На "ветвях" дерева, соответствующих компонентам сборки, размещаются, в свою очередь, составляющие их объекты.

Каждый объект автоматически возникает в Дереве построения сразу после того, как он включен в сборку. Название присваивается объектам также автоматически в зависимости от способа, которым они получены. Например, "Ось конической поверхности", "Соосность (Крышка – Прокладка)", " Вырезать элемент выдавливания " и т.д. Названия деталей и подсборок, вставленных в сборку, берутся из файлов этих компонентов.

В сборке может существовать множество однотипных элементов. Чтобы различать их, к названию элемента автоматически прибавляется порядковый номер элемента данного типа. Например, "Сечение плоскостью:1" и "Сечение плоскостью:2".

При вставке в модель нескольких одинаковых деталей или подсборок к их названиям прибавляется порядковый номер, например, Крышка (1) и Крышка (2).

________________

Смотрите также

Дерево построения детали


Дерево детали
Дерево построения детали

Дерево построения детали - это представленная в графическом виде последовательность элементов, составляющих деталь.

В Дереве построения детали отображаются: обозначение начала координат, плоскости, оси, эскизы, операции и Указатель окончания построения модели.

Эскиз, задействованный в любой операции, размещается на "ветви" Дерева построения, соответствующей этой операции. Слева от названия операции в дереве отображается знак "+". После щелчка мышью на этом знаке в Дереве разворачивается список участвующих в операции эскизов. Эскизы, не задействованные в операциях, отображаются на верхнем уровне Дерева построения.

Каждый элемент автоматически возникает в Дереве построения сразу после того, как он создан. Название присваивается элементам также автоматически в зависимости от способа, которым они получены. Например, "Ось через ребро", "Плоскость через три вершины", "Операция вращения", "Фаска" и т.д.

В детали может существовать множество однотипных элементов. Чтобы различать их, к названию элемента автоматически прибавляется порядковый номер элемента данного типа. Например, "Скругление:1" и "Скругление:2".

________________

Смотрите также

Дерево построения модели

Дерево построения сборки


Характерные точки объектов

Использование характерных точек позволяет изменять различные параметры объектов (размеры, положение, форму и др.) без помощи клавиатуры - путем перемещения точек мышью.

Характерные точки отображаются на экране в виде черных квадратов. Характерные точки графических объектов появляются при выделении этих объектов, а характерные точки трехмерных объектов - во время их создания или редактирования.

На рисунке показаны примеры различных объектов и характерные точки, управляющие параметрами этих объектов.

Общий порядок редактирования объектов с помощью характерных точек следующий.

1.	Активизируйте характерную точку. Для этого установите в точку курсор мыши и нажмите левую кнопку.

2.	Не отпуская кнопку, перемещайте мышь. Вслед за курсором мыши будет перемещаться выбранная характерная точка, и будет изменяться параметр объекта, соответствующий этой точке.

Практически все объекты имеют по несколько характерных точек, однако только одну из них можно перемещать одновременно.

Подробнее об использовании характерных точек рассказано в следующих разделах:

Характерные точки трехмерных объектов

Характерные точки графических объектов


Характерные точки трехмерных объектов

При создании и редактировании трехмерных объектов вы можете задавать параметры этих объектов, "перетаскивая" их характерные точки мышью.

Характерные точки трехмерных объектов соответствуют числовым полям, находящимся на Панели свойств.

Замечание. Некоторые объекты (например, спирали, элементы выдавливания и др.) имеют довольно много числовых параметров. Отображение сразу всех характерных точек таких объектов невозможно, поэтому на экране одновременно показываются только те точки, которые соответствуют числовым полям, находящимся на текущей вкладке Панели свойств. Пример...

Чтобы изменить значение какого-либо параметра, необходимо активизировать соответствующую ему характерную точку и переместить ее.

Для активизации точки подведите к ней курсор мыши. После того, как точка будет выделена и рядом с ней появится надпись, содержащая имя и значение параметра, нажмите левую кнопку мыши.

Не отпуская кнопку, перемещайте мышь. Вслед за курсором будет перемещаться выбранная характерная точка, значение соответствующего ей параметра будет изменяться. Фантом объекта будет динамически перестраиваться. После того, как нужное значение будет достигнуто, отпустите кнопку мыши.

Значения некоторых параметров могут откладываться как в одну, так и в другую сторону от нейтрального положения. При перемещении характерной точки, соответствующей такому параметру, на Панели свойств автоматически активизируется нужный переключатель направления. Например, уклон боковых стенок элемента выдавливания может быть направлен внутрь или наружу. При перемещении характерной точки "Угол" из нулевого положения внутрь тела детали активизируется переключатель Уклон внутрь, а при перемещении наружу - переключатель Уклон наружу.

Контролировать изменение значения параметра при перемещении характерной точки удобнее в режиме округления значений.
 Чтобы включить этот режим, нажмите кнопку Округление на Панели текущего состояния. В режиме округления параметр, соответствующий перемещаемой характерной точке, может принимать только такие значения, которые кратны текущему шагу курсора. Текущий шаг курсора отображается в одноименном поле на Панели текущего состояния.


Cразу после вызова команды Спираль коническая на Панели свойств активна вкладка Построение. На ней расположены четыре числовых поля, поэтому фантом спирали имеет четыре характерные точки (рис. 1). При переключении на вкладку Диаметр эти характерные точки исчезают и появляются другие - соответствующие числовым полям вкладки Диаметр (рис. 2).


Характерные точки графических объектов

Вы можете изменить конфигурацию графического объекта, "перетащив" его характерную точку мышью.

Для перехода в режим редактирования характерных точек геометрического объекта или объекта оформления следует щелкнуть по нему мышью. В этом режиме характерные точки отображаются в виде маленьких черных квадратов, а объект выделяется.

Чтобы указать точку, положение которой будет отредактировано, ее требуется активизировать.
 Для этого подведите курсор к нужной точке. Когда он изменит свою форму на четырехсторонню стрелку, нажмите клавишу <Enter> (активизация при помощи клавиатуры) или левую кнопку мыши (активизация мышью). Характерная точка будет активизирована - ее цвет изменится с черного на установленный для выделенных объектов.

Измените положение характерной точки, используя один из следующих способов.

-	Перемещение характерной точки мышью. Активизируйте характерную точку мышью. Не отпуская кнопку мыши, перемещайте ее. Выбранная точка будет перемещаться вслед за курсором. Когда нужное положение точки будет достигнуто, отпустите кнопку мыши.

-	Перемещение характерной точки при помощи клавиатуры. Активизируйте характерную точку при помощи клавиатуры. Теперь точка будет двигаться вместе с курсором. Перемещайте его при помощи клавиш со стрелками, а когда точка достигнет нужного положения, нажмите клавишу <Enter>, зафиксировав тем самым ее новое положение.
Обратите внимание на то, что при этом способе перемещение характерной точки будет дискретным, кратным текущему шагу курсора.

-	Перемещение характерной точки осуществлением привязки. Во-первых, при перемещении характерной точки курсором (как при помощи мыши, так и при помощи клавиатуры) срабатывают включенные в данный момент глобальные привязки.
Во-вторых, при перетаскивании точки можно воспользоваться локальными привязками. В-третьих, при перетаскивании точки можно воспользоваться клавиатурными привязками.

-	Задание координат характерной точки. Активизируйте характерную точку при помощи клавиатуры. Введите в поля координат на панели Текущее состояние новые значения координат для выбранной точки и зафиксируйте их, нажав клавишу <Enter>. После этого выделенная характерная точка займет указанное положение.

При редактировании положения характерной точки приведенные способы активизации и перемещения характерной точки можно комбинировать. Например, активизировать точку мышью, а переместить и зафиксировать при помощи клавиатуры. Или активизировать точку при помощи клавиатуры, выполнить локальную привязку и зафиксировать новое положение мышью.

Чтобы снять выделение с объекта после редактирования его характерных точек, щелкните мышью вне изображения этого объекта. Когда выделение c объекта снимается, исчезают и его характерные точки.


Перемещение объектов при помощи мыши

Вы можете сдвигать объекты чертежа или фрагмента при помощи мыши, не прибегая к командам меню.

Для перемещения объектов мышью выполните следующие действия.

1.	Выделите объекты, которые нужно передвинуть.

2.	Установите курсор так, чтобы его "ловушка" захватывала какой-либо из выделенных объектов, и нажмите левую кнопку мыши. Затем перетаскивайте объекты в нужное место, удерживая кнопку мыши нажатой. На экране отображается фантом перемещаемых объектов.

После того, как нужное положение объектов достигнуто, отпустите кнопку мыши. Объекты будут удалены со старых мест и помещены в новые места.

________________

Смотрите также

Выделение объектов при помощи мыши

Копирование объектов при помощи мыши


Копирование при помощи мыши
Копирование объектов при помощи мыши

Вы можете выполнять копирование объектов чертежа или фрагмента при помощи мыши, не прибегая к командам меню.

Для копирования объектов мышью выполните следующие действия.

1.	Выделите объекты, которые нужно скопировать.

2.	Установите курсор так, чтобы его "ловушка" захватывала какой-либо из выделенных объектов, нажмите клавишу <Ctrl>, нажмите левую кнопку мыши, отпустите клавишу <Ctrl>. Перетаскивайте объекты в нужное место (клавишу мыши после небольшого перемещения объектов можно отпустить). На экране отображается фантом перемещаемых объектов.

После того, как нужное положение объектов достигнуто, щелкните левой кнопкой мыши. Объекты будут скопированы в указанное место, а оригиналы останутся в прежнем положении.

Вы можете продолжать копирование в другие места, нажимая для фиксации очередной копии левую кнопку мыши.

Для завершения процесса копирования нажмите клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также

Выделение объектов при помощи мыши

Перемещение объектов при помощи мыши


Простое удаление графических объектов

Вы можете удалять ненужные объекты чертежа или фрагмента, не прибегая к вызову команд меню.

Для удаления объектов выполните следующие действия.

1.	Выделите объекты, которые нужно удалить.

2.	Нажмите клавишу <Delete>. Выделенные объекты будут немедленно удалены из документа.

 Если вы ошиблись и случайно удалили нужные объекты, нажмите кнопку Отменить на панели Стандартная или комбинацию клавиш <Alt>+<BackSpace> либо <Ctrl>+<Z>. Удаленные объекты будут немедленно восстановлены.

________________

Смотрите также

Удаление объектов оформления чертежа

Выделение объектов при помощи мыши


Удаление объектов оформления чертежа

Для удаления любого объекта оформления чертежа (технических требований, содержимого основной надписи, знака неуказанной шероховатости), выберите из меню Удалить название объекта оформления, который требуется удалить.

 Если вы ошиблись и случайно удалили нужные технические требования или знак шероховатости, нажмите кнопку Отменить на панели Стандартная или комбинацию клавиш <Alt>+<BackSpace> либо <Ctrl>+<Z>. Удаленный объект будет немедленно восстановлен.

Отменить удаление содержимого основной надписи невозможно.

________________

Смотрите также

Простое удаление графических объектов


Использование технологии OLE

Технология OLE (Object Linking and Embedding, связывание и встраивание объектов) является одним из наиболее мощных средств Windows, обеспечивающих совместную работу различных приложений и обмен информацией между ними.

Используя OLE, пользователь может вставлять в документ, созданный в одном приложении Windows, объекты других приложений. Например, можно вставить чертеж или фрагмент, разработанный с помощью системы КОМПАС-3D, в текстовый документ Microsoft Word. В дальнейшем вставленный объект (документ) можно отредактировать, причем для редактирования будут использоваться команды "родного" для данного объекта приложения (то есть для редактирования вставленного в Word чертежа или фрагмента будет активизироваться КОМПАС-3D).

Вставлять в другие документы можно только файлы КОМПАС-документов целиком. Вставка отдельных объектов КОМПАС через буфер обмена (Clipboard) в настоящее время не поддерживается (КОМПАС-3D использует свой собственный буфер обмена, отличающийся от стандартного Clipboard).

Можно выполнить вставку таким образом, чтобы была сохранена связь с файлом-источником и выполнялось автоматическое обновление вставки при внесении изменений в файл-источник.

В дальнейшем при описании применения механизмов OLE в качестве примера будет использоваться взаимодействие программ КОМПАС-3D и Microsoft Word. Взаимодействие с другими приложениями Windows выглядит аналогично, а отличия могут наблюдаться только в конкретном оформлении команд и диалогов этих приложений.


Вставка документа КОМПАС из внешнего файла

Для вставки КОМПАС-документа из существующего файла в документ Word выполните следующие действия.

1.	Вызовите в Word команду Вставка - Объект.

2.	В появившемся на экране диалоге активизируйте вкладку Создание из файла. Если требуется, чтобы внедренный КОМПАС-документ отображался в документе Word как пиктограмма, включите опцию В виде значка.

Если требуется, чтобы вставленный КОМПАС-документ сохранял связь с файлом-источником, включите опцию Связь с файлом. Впоследствии любое изменение файла-источника будет отражаться в документе, куда была выполнена вставка.

3.	Введите в поле Имя файла полное имя вставляемого файла. Можно также нажать кнопку Обзор и указать нужный каталог и файл документа.

4.	Нажмите кнопку ОК в диалоге Вставка объекта.

Содержимое выбранного файла будет вставлено в документ Word.

Замечание. Будьте внимательны при переименовании или переносе файлов, которые являются источниками связанных вставок, так как может произойти разрыв связей с ними.


Редактирование вставленного документа КОМПАС
Редактирование вставленного КОМПАС-документа

Чтобы отредактировать вставленный КОМПАС-документ выполните следующие действия.

1.	Щелкните правой кнопкой мыши на вставленном КОМПАС-документе.

2.	Выберите в появившемся меню команду Объект....

На экране появится подменю, содержащее команды Edit, Open и Преобразовать.

Если КОМПАС-документ был вставлен со связью с файлом-источником, то после вызова любой команды - Edit или Open - загружается система КОМПАС-3D. В ней открывается файл-источник вставленного документа.

Если КОМПАС-документ был вставлен без связи с файлом-источником, то после вызова команды Edit в окно Word загружается окно КОМПАС-3D: меню и панели Word заменяются меню и панелями КОМПАС-3D. В окне КОМПАС открывается вставленный документ.

После вызове команды Open загружается система КОМПАС-3D. В ней открывается вставленный документ.

3.	Внесите в документ необходимые изменения.

Если вы работали в документе Word, щелкните в любом его месте, не занятом вставленным документом.

Если вы работали в системе КОМПАС-3D, сохраните документ и закройте сеанс.

В окне Word будет отображаться отредактированный КОМПАС-документ.

Замечание 1. Не рекомендуется изменять перетаскиванием размер габаритной рамки вставленного КОМПАС-документа во время обычной работы в Word. Это может привести к искажению изображения вставленного документа.


Обновление связи с файлом-источником

Чтобы принудительно обновить связь между вставкой КОМПАС-документа и файлом-источником, щелкните правой кнопкой мыши на вставленном КОМПАС-документе и выберите из контекстного меню команду Обновить связь.

Замечание. Чтобы выполнить различные действия над связями с файлами-источниками (установка типа обновления, изменение источника, обновление или разрыв связи), используйте диалог, вызываемой командой Правка - Связи из меню Word.


Удаление внедренного документа КОМПАС
Удаление внедренного КОМПАС-документа

Чтобы удалить ранее вставленный КОМПАС-документ, выполните следующие действия.

1.	Щелкните на вставленном КОМПАС-документе . Он будет выделен габаритной рамкой.

2.	Нажмите клавишу <Delete> или выберите в меню Word команду Правка - Удалить.


Обмен информацией с другими системами

Обмен данными между КОМПАС-3D V8 и другими системами возможен через следующие форматы:

для графических документов:

-	KSF

-	DXF

-	DWG

-	IGES

-	Vectory 4.X

-	Vectory 5.X

для моделей:

-	STEP

-	IGES

-	SAT

-	STL

-	WRL

-	ParaSolid

Кроме того, возможно чтение документов, созданных в системе КОМПАС версии 4х, и текстовых документов форматов txt и rtf. Возможна также запись документов КОМПАС-3D V8 в формат КОМПАС 5.11 R03 и КОМПАС-3D V7 Plus.

Замечание. Экспорт в форматы предыдущих версий КОМПАС производится с некоторыми ограничениями, связанными с появлением в последующих версиях новых возможностей.

Для чтения документа любого из перечисленных форматов (за исключением файлов *.stl и *.wrl - их импорт не поддерживается), вызовите команду Файл - Открыть. В списке Тип файла появившегося диалога выберите нужный формат и укажите имя файла. Затем нажмите кнопку Открыть диалога. В большинстве случаев после этого на экране появляется диалог, в котором можно настроить некоторые параметры импорта. Завершив настройку, нажмите кнопку ОК диалога. Выбранный документ будет импортирован в КОМПАС и загружен для редактирования.

Замечание. Возможно чтение документов формата Parasolid версий 7-13.

Замечание. Возможно чтение документов формата SAT версий 1-8.

Для записи КОМПАС-документа в другой формат вызовите команду Файл - Сохранить как.... В зависимости от типа текущего документа список Тип файла содержит названия форматов, доступных для записи. Выберите нужный формат и нажмите кнопку Сохранить. В большинстве случаев после этого на экране появляется диалог, в котором можно настроить некоторые параметры экспорта. Завершив настройку, нажмите кнопку ОК диалога. Выбранный документ будет записан в файл указанного формата.

Экспорт спецификации возможен также в форматы xls и dbf. Соответствующая команда содержится в прикладной КОМПАС-библиотеке.


Ограничения записи в форматы предыдущих версий
Ограничения записи в форматы КОМПАС предыдущих версий

В каждой новой версии системы КОМПАС-3D появляются новые объекты и механизмы, изменяются имеющиеся способы создания объектов и разрабатываются новые.

Очевидно, что запись документов, созданных в какой-либо версии с использованием появившихся в ней возможностей, в форматы предыдущих версий системы ограничена, а иногда и вовсе невозможна.

Так, в формат КОМПАС-3D V7 Plus не могут быть записаны документы, содержащие следующие объекты:

-	Открытая штамповка,

-	Закрытая штамповка,

-	Буртик,

-	Жалюзи,

-	Средняя плоскость

-	Контрольная точка,

-	Присоединительная точка.

В формат КОМПАС-3D 5.11 R03 не могут быть записаны документы, содержащие любые из вышеперечисленных объектов, а также объекты, появившиеся в системе КОМПАС-3D версий 7 Plus, 7, 6 Plus, 6. Подробнее об этом рассказано в следующих разделах:

Ограничения записи объектов, появившихся в КОМПАС-3D V7 Plus

Ограничения записи объектов, появившихся в КОМПАС-3D V7

Ограничения записи объектов, появившихся в КОМПАС-3D V6 Plus

Ограничения записи объектов, появившихся в КОМПАС-3D V6

При записи в форматы предыдущих версий КОМПАС-3D действуют следующие ограничения.

-	В связи со сменой модуля 2D-параметризации в версии КОМПАС-3D V8 все ограничения объектов в графических документах и эскизах удаляются.

-	Оформления последующих листов многолистовых документов удаляются.

-	Дополнительный текст в надписях линий разреза, стрелок взгляда, выносных элементов удаляется.


Ограничения записи в КОМПАС 5.11 R03 (объекты, появивш. в КОМПАС-3D V7 Plus)
Ограничения записи документов
в формат КОМПАС 5.11 R03

В формат КОМПАС-3D 5.11 R03 не могут быть записаны документы, содержащие следующие объекты, появившиеся в системе КОМПАС-3D V7 Plus:

-	листовой элемент Подсечка,

-	трехмерный макроэлемент.


Ограничения записи в КОМПАС 5.11 R03 (объекты, появивш. в КОМПАС-3D V7)
Ограничения записи документов
в формат КОМПАС 5.11 R03

В формат КОМПАС-3D 5.11 R03 не могут быть записаны документы, содержащие следующие объекты, появившиеся в системе КОМПАС-3D V7:

-	листовую деталь,

-	поверхность-заплатку,

-	волнистую линию разрыва (в видах с разрывами).


Ограничения записи в КОМПАС 5.11 R03 (объекты, появивш. в КОМПАС-3D V6 Plus)
Ограничения записи документов
в формат КОМПАС 5.11 R03

В формат КОМПАС-3D 5.11 R03 не могут быть записаны документы, содержащие следующие объекты, появившиеся в системе КОМПАС-3D V6 Plus:

-	местный разрез,

-	вид с разрывом,

-	поверхности и операции с ними (сшивка и удаление граней),

-	условное изображение резьбы,

-	скругление с переменным радиусом.

Системные объекты типа "осевая линия", полученные в КОМПАС-3D V7 Plus с помощью команд Осевая линия по двум точкам и Автоосевая, при сохранении в формат КОМПАС 5.11 R03 преобразуются в отрезки с системным стилем Осевая. При этом длины отрезков равняются полным длинам соответствующих осевых линий.


Ограничения записи в КОМПАС 5.11 R03 (объекты, появивш. в КОМПАС-3D V6)
Ограничения записи документов
в формат КОМПАС 5.11 R03

В формат КОМПАС-3D 5.11 R03 не могут быть записаны документы, содержащие следующие объекты, появившиеся в системе КОМПАС-3D V6:

-	вставки OLE-объектов,

-	массивы элементов деталей по сетке (если направление осей сетки определяется не осями координат, а другими объектами),

-	сечение поверхностью (если в качестве поверхности отсечения выбрана импортированная поверхность),

-	усовершенствования математического аппарата (возможность использования поверхностей Кунса).

Начиная с версии 6, в системе КОМПАС-3D используется значительно переработанный механизм наложения сопряжений. В связи с этим их передача при записи в формат КОМПАС 5.11 R03 невозможна. Сборка, созданная в КОМПАС-3D V7 Plus с использованием сопряжений, может быть сохранена в формат КОМПАС 5.11 R03. При открытии ее в этой системе взаимное расположение компонентов не нарушится, однако сопряжения будут отсутствовать.

Кроме того, усовершенствован механизм построения скруглений: введена возможность автоопределения сохранения кромки. Для корректной записи в формат КОМПАС 5.11 R03 скругления должны быть построены без использования автоопределения сохранения кромки.

Доработано также обозначение шероховатости: появилась возможность оформления обозначения в соответствии с изменением №3 от 2003г. в ГОСТ 2.309-73. Запись документов, содержащих обозначения шероховатости, оформленные в соответствии с этим изменением, в формат КОМПАС 5.11 R03 и открытие их в этой системе возможны. При этом, если для КОМПАС 5.11 R03 было установлено обновление от 22.07.2003г., то работа с обозначением шероховатости ведется так же, как и в системе КОМПАС-3D V7 Plus. Если обновление не устанавливалось, то обозначения шероховатости будут выглядеть так же, как в КОМПАС-3D V7 Plus лишь до их редактирования. После редактирования обозначения приобретут вид, соответствующий предыдущей редакции ГОСТ 2.309-73.


Запись в растровые форматы

Кроме обмена данными с другими системами через векторные форматы возможна запись любого КОМПАС-документа в растровый файл. Получение таких файлов может потребоваться, например, для полиграфического воспроизведения документации.

Поддерживаются следующие растровые форматы: BMP, TIFF, GIF, JPEG, PNG, TGA. Для записи документа в растровый файл вызовите команду Файл - Сохранить как.... В появившемся диалоге выберите нужный растровый формат, задайте имя файла и нажмите кнопку Сохранить.

После этого на экране появится диалог, в котором можно настроить различные параметры записи: масштаб, количество цветов, разрешение и др.


Редактирование сопряжений

Чтобы отредактировать сопряжение, выполните следующее.

1.	Выделите сопряжение в Дереве построения. Выделенное сопряжение будет подсвечено в окне модели.

2.	Вызовите из контекстного меню команду Редактировать.

На Панели свойств появятся те же элементы, что и при создании сопряжения.

3.	Измените параметры сопряжения.

4.	 Чтобы изменить объекты, участвующие в сопряжении, нажмите кнопку Указать заново.

Выделение с одного из сопряженных объектов будет снято.

5.	Укажите новый объект для сопряжения.

Если требуется изменить сразу оба объекта, участвующие в сопряжении, нажмите кнопку Указать заново дважды. Выделение будет снято с обоих объектов, и вы сможете указать для сопряжения новые элементы.

Если форма указанных элементов и уже имеющиеся связи и ограничения не препятствуют сопряжению, сборка перестроится так, чтобы выполнялось условие сопряжения.

6.	 Чтобы подтвердить сделанные изменения, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Замечание. Редактируя сопряжение, нельзя изменить его тип, то есть нельзя превратить, например, сопряжение На расстоянии в сопряжение Параллельно.


Создание текстового документа
Создание текстового документа.
Управление его отображением

Чтобы создать новый текстовый документ, вызовите команду Файл - Создать.

На экране появится диалог, в котором можно требуется указать тип документа.

Чтобы создать документ на основе шаблона, перейдите на вкладку Шаблоны и выберите нужный шаблон.

После указания типа документа или шаблона нажмите кнопку ОК.

На экране появится окно нового текстового документа: белое поле с изображенной на нем пунктирной прямоугольной рамкой - границей области ввода текста.

На Панели свойств и на компактной панели отображаются элементы управления и кнопки вызова команд для работы с текстом.

  Как и при работе с чертежом, для изменения масштаба отображения текстового документа можно использовать кнопки Увеличить масштаб и Уменьшить масштаб на панели Вид.

Кроме того, на этой панели расположены две специальные кнопки управления масштабом текстового документа.

  После нажатия кнопки Масштаб по ширине листа система автоматически подберет такой масштаб отображения документа, при котором его ширина становится равной ширине окна, а после нажатия кнопки Масштаб по высоте листа высота документа становится равной высоте окна.

Как и при работе с чертежом, если установлен большой масштаб отображения, на экране появляются полосы прокрутки.

С помощью вертикальной полосы прокрутки можно перемещаться от одного листа текстового документа к другому ("листать" многолистовой документ). Для перехода к нужной странице можно также воспользоваться полем Текущая страница.


Оформление текстового документа
Выбор оформления. Заполнение основной надписи

Стиль оформления текстового документа, как и стиль оформления чертежа, включает в себя основную надпись, внешнюю и внутреннюю рамки.

Однако текстовый документ, в отличие от чертежа, может быть многолистовым, и разным его листам можно назначить свои стили оформления.

По умолчанию стиль оформления первого листа Текстовый конструкторский документ. Первый лист. ГОСТ 2.104-68, стили оформления четного и нечетного листов Текстовый конструкторский документ. Последующие листы. ГОСТ 2.104-68.

Замечание. Если для создания текстового документа использовался шаблон, стили оформления листов определяются этим шаблоном. Вы можете выбрать для них другие стили.

Чтобы задать нужный стиль оформления для листов текущего документа, вызовите команду Сервис - Параметры... - Текущий текстовый документ - Параметры листа - Оформление. В правой части появившегося на экране диалога выберите стили оформления для первого, четного и нечетного листов.

В этом же диалоге, выбрав пункт Дополнительные листы, вы можете настроить оформление для дополнительных листов текстового документа.

Сразу после создания текстового документа его оформление (рамка и основная надпись) не видно на экране, так как по умолчанию документ отображается в обычном режиме.

Чтобы основная надпись стала видна, включите режим разметки страниц.

Переместите курсор на таблицу основной надписи. Рядом с ним появится условное изображение таблицы основной надписи. Дважды щелкните левой кнопкой мыши.

Графы основной надписи станут доступны для ввода текста. Введите в них необходимые данные.

Основной текст документа сделается недоступным для редактирования.

При заполнении основной надписи доступны все возможности текстового редактора КОМПАС-3D. В некоторых ячейках, например, Литера или Масштаб доступны также пользовательские меню. Имеется возможность автоматической вставки кода и наименования из специального диалога.

Замечание. Редактирование некоторых ячеек (например, Разработал, Проверил, Подпись и дата и др.) невозможно. Их содержимое задано при создании таблиц, входящих в состав стиля оформления.

Закончив заполнение основной надписи, щелкните мышью вне таблицы или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl> + <Enter>.

Основной текст документа снова будет доступен для редактирования. При необходимости переключитесь в обычный режим отображения документа.


Режим отображения текстовых документов

Текстовые документы могут отображаться на экране в одном из двух режимов: в обычном, или в режиме разметки страниц.

Чтобы включить нужный режим отображения документа, вызовите из меню Сервис команду Обычный или Разметка страниц.

  Для переключения между режимами можно также пользоваться кнопками на панели Вид.

Сразу после создания текстовый документ отображается в обычном режиме: вы видите в окне документа белое поле с изображенной на нем пунктирной прямоугольной рамкой - границей области ввода текста.

В режиме разметки страниц на экране отображается также оформление листов документа: рамка и основная надпись. Иначе говоря, в режиме разметки документ показывается на экране в том виде, в каком он будет напечатан на бумаге.

Текст документа можно вводить как в обычном режиме, так и в режиме разметки.


Ввод текста
Ввод и форматирование текста

Пользователи, имеющие некоторый опыт работы в популярном текстовом редакторе MS Word для Windows (или другом текстовом процессоре для этой операционной системы), найдут в КОМПАС-3D много знакомых возможностей обработки текста и смогут без труда освоить систему.

Так, сразу после создания на экране отображается пунктирная рамка - граница поля ввода текста и текстовый курсор. Вы можете вводить текст с клавиатуры или переносить текстовые фрагменты через буфер Windows.

Чтобы изменить форматирование символов и абзацев, пользуйтесь элементами управления, распложенными на вкладке Формат Панели свойств или на панели Форматирование. Можно также вызывать нужные команды из меню Формат.

Вы можете выбрать для символов нужный шрифт, установить его цвет, начертание и другие параметры.

 Для вызова диалога настройки шрифта нажмите кнопку Шрифт.

Для абзацев можно установить шаг строк, способ выравнивания, тип нумерации и др.

  Для вызова диалогов настройки параметров абзаца и параметров списков служат соответствующие кнопки.

 Кнопка Параметры текста вызывает диалог, в котором выбрать или создать собственный стиль текста (совокупность настроек шрифта и абзаца).

Вы можете вставлять в текст различные объекты: спецзнаки, символы, дроби, индексы и т.п. Для этого воспользуйтесь элементами, расположенными на вкладке Вставка Панели свойств, на инструментальной панели Вставка или командами одноименного меню. Подробнее узнать о назначении указанных элементов и команда можно с помощью Интерактивной справочной системы.


Вставка и оформление таблиц

 Чтобы вставить таблицу в текущую позицию курсора, нажмите кнопку Таблица.

После вызова команды на экран выводится диалог, в котором следует задать параметры создаваемой таблицы.

Установите, из какого количества столбцов и строк будет состоять новая таблица. Задайте ширину столбца и высоту строки, то есть размеры ячейки. Укажите расположение шапки (заголовка) таблицы. Завершив настройку, нажмите кнопку ОК диалога.

Вновь созданная или загруженная из файла таблица сразу доступна для ввода и редактирования.

Перемещать курсор по ячейкам таблицы удобнее всего с помощью мыши. Для перехода в нужную ячейку щелкните на ней левой кнопкой мыши. Кроме того, вы можете перемещаться по ячейкам и с помощью клавиши <Tаb> или указанных ниже комбинаций клавиш.

<Ctrl> + <стрелка влево>	На одну ячейку влево.
<Ctrl> + <стрелка вправо>	На одну ячейку вправо.
<Ctrl> + <стрелка вниз>	На одну ячейку вниз.
<Ctrl> + <стрелка вверх>	На одну ячейку вверх.
К тексту в ячейках таблицы можно применять все доступные операции форматирования (изменение стилей текста, отступов, параметров табуляции, видов выравнивания текста в ячейке).

 Чтобы задать параметры форматирования текста в ячейке таблицы, Нажмите кнопку Формат ячейки.

Кроме того, можно трансформировать таблицу путем добавления либо удаления столбцов и строк, разделения или слияния ячеек, изменения размеров и типа обрамления ячеек.

Для изменения структуры и оформления таблицы воспользуйтесь элементами, расположенными на вкладке Таблица Панели свойств, на инструментальной панели Таблицы и границы или командами меню Таблица. Подробнее узнать о назначении указанных элементов и команда можно с помощью Интерактивной справочной системы.

Чтобы изменить габариты столбца или строки, поместите указатель мыши на границу столбца или строки, нажмите левую кнопку мыши и "перетаскивайте" границу в нужном направлении. После того, как нужное положение границы достигнуто, отпустите кнопку мыши.

Завершив формирование таблицы, щелкните мышью в любом месте документа, не занятом таблицей.

Впоследствии для редактирования вставленной таблицы дважды щелкните на ней мышью.


Вставка изображений

Как правило, различные технические описания, инструкции по эксплуатации и другие конструкторско-технологические текстовые документы включают в себя достаточно большое количество иллюстраций (чертежей, схем и т.д.).

Текстовый процессор позволяет выпускать полноценную документацию, поддерживая вставку в текстовые документы чертежей или фрагментов, разработанных в чертежно-конструкторском редакторе КОМПАС-График. Таким образом, создав комплект электронных чертежей на разрабатываемое изделие, вы одновременно существенно сократите трудоемкость и сроки выпуска текстовой технической документации на это изделие, так как для ее оформления можно будет использовать уже готовые изображения из чертежей.

 Чтобы вставить иллюстрацию (чертеж или фрагмент), нажмите кнопку Вставить фрагмент или вызовите команду Вставка - Фрагмент.

В появившемся на экране стандартном диалоге выберите файл чертежа или фрагмента и нажмите кнопку Открыть. На экране появится диалог параметров вставки фрагмента. В нем можно задать способ вставки, угол поворота изображения и т.п.

Вставленную иллюстрацию можно копировать в буфер и вставлять из буфера, удалять.

Обтекание иллюстрации текстом невозможно.

Редактирование вставленного изображения возможно, только если был выбран способ вставки Внешняя ссылка. Необходимые изменения следует внести в графический документ, содержащий вставленное изображение. После сохранения этого документа изменения будут переданы в текстовый документ, содержащий вставку.


Общие сведения о текстовом редакторе КОМПАС-3D

Текстовый процессор является составной частью системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D V8 для Windows. Основная область его применения – разработка различного рода текстово-графической документации. Под разработкой будем понимать создание, редактирование и вывод на печать конструкторских, технологических, проектных и других документов. Документы могут оформляться в соответствии со стандартами или иметь произвольную форму.

Интеграция текстового процессора в КОМПАС-3D V8 позволяет выполнять простой обмен текстовой и графической информацией между различными документами и существенно облегчить пользователям разработку как текстовой, так и чертежной документации.

Кроме того, использование стандартных для Windows шрифтов TrueTyрe обеспечивает высокое (практически на полиграфическом уровне) качество создаваемых документов при использовании современных устройств вывода – лазерных или струйных принтеров и плоттеров. Это весьма ценно при подготовке различных материалов для технических совещаний или выставок.

Таким образом, с помощью КОМПАС-3D V8 вы сможете не только оформить чертеж или формуляр, но и выпустить плакат, технический проспект или несложный рекламный материал.

Следует заметить, что, несмотря на наличие большого количества возможностей, текстовый модуль КОМПАС-3D V8 создавался не для того, чтобы конкурировать с мощными текстовыми процессорами и издательскими системами. Он имеет свою область применения - выпуск технических текстово-графических документов - и позволяет именно здесь добиться наилучших результатов.

Текстовый процессор обеспечивает следующее:

-	наиболее удобную для выполнения конкретной задачи настройку пользовательского интерфейса;

-	одновременную работу с несколькими текстовыми документами;

-	выбор из системной библиотеки нужного стиля оформления создаваемого документа;

-	создание собственных стилей оформления документа и сохранение их в отдельной пользовательской библиотеке;

-	создание документа произвольной формы;

-	использование при вводе текста любых доступных в Windows шрифтов, как векторных, так и TrueTyрe;

-	управление параметрами шрифтов,

-	назначение библиотечных стилей при вводе и редактировании текста;

-	создание собственных стилей текста и сохранение их в системной библиотеке;

-	автоматизированный ввод часто встречающихся фрагментов текста (текстовых шаблонов);

-	создание пользовательской библиотеки наиболее часто встречающихся фрагментов текста;

-	автоматизированный ввод специальных обозначений и символов (допусков форм, предельных отклонений, обозначений сварных соединений и т.п.) из системной библиотеки;

-	создание пользовательской библиотеки специальных обозначений и символов;

-	ввод формул, дробей, надстрочных и подстрочных индексов;

-	установку требуемых параметров абзаца:

-	установку параметров табуляции;

-	центрирование текста по столбцам;

-	выравнивание столбцов чисел по десятичной точке;

-	форматирование текста;

-	изменение атрибутов текста - как для текущего, так и для выделенных абзацев;

-	автоматизированное разбиение технических требований на несколько страниц, их слияние;

-	автоматизированная нумерация списков различной степени вложенности (например, при вводе технических требований);

-	создание и редактирование произвольных таблиц;

-	использование всех функций текстового процессора при вводе любых надписей на поле чертежа, в размерах и различных условных обозначениях;

-	обмен текстовой и графической информацией с чертежным модулем КОМПАС-График, вставку в текстовый документ чертежей и фрагментов;

-	импорт текстов в форматах RTF, ANSI, ASCII;

-	вывод созданных документов на плоттер и принтер.


Дополнительные листы текстового документа

Текстовый документ КОМПАС-3D может иметь дополнительные листы в начале и в конце.

Дополнительные листы учитываются при автоматической нумерации листов.

Если дополнительный лист в начале документа имеет оформление, в котором все свободное поле листа занято таблицей основной надписи, то ввод текста возможен только в ячейки таблицы. Например, основная надпись Титульный лист. ГОСТ 2.105-95 состоит из таблицы, занимающей все свободное поле листа.

Если же на дополнительном листе, расположенном в начале документа, имеется место, свободное от таблицы основной надписи, то на нем может располагаться основной текст документа.

Дополнительные листы в конце документа, в отличие от дополнительных листов в начале, не могут содержать текст основной части документа. Ввод текста на этих листах возможен только в ячейки таблицы основной надписи (даже при наличии на этих листах места, свободного от таблиц).

Дополнительными листами документа могут являться, например, титульный лист и лист регистрации изменений.


Ассоциативный чертеж модели

В системе КОМПАС-3D V8 имеется возможность создания ассоциативных чертежей трехмерных моделей.

Ассоциативное изображение формируется в обычном чертеже. В нем создаются выбранные пользователем ассоциативные виды трехмерной модели (детали или сборки):

-	стандартный вид (спереди, сзади, сверху, снизу, справа, слева),

-	проекционный вид (вид по направлению, указанному относительно другого вида),

-	вид по стрелке,

-	разрез/сечение (простой, ступенчатый, ломаный),

-	местный вид,

-	местный разрез,

-	выносной элемент.

Стандартные и проекционные виды автоматически строятся в проекционной связи (пользователь может разрушить эту связь в любой момент работы с документом).

Формирование чертежа производится путем последовательного добавления необходимых проекций или разрезов. Первоначально создается произвольный вид с указанной пользователем модели, при этом задается ориентация модели, наиболее подходящая для главного вида. Далее по этому и следующим видам создаются проекции и разрезы. При необходимости в чертеж могут быть добавлены выносные элементы; изображение любого вида может быть усечено (таким образом формируется местный вид и вид с разрывом). При создании чертежей простых моделей можно воспользоваться командой Стандартные виды, позволяющей сразу получить необходимый набор проекций.

Все виды связаны с моделью: изменения в модели приводят к изменению изображения в ассоциативном виде.

При создании разреза/сечения имеется возможность назначить "не разрезаемые" компоненты изделия (детали или сборки).

При создании любого вида имеется возможность указать, какие компоненты изделия не требуется в нем отображать.

Имеется возможность синхронизировать данные в основной надписи чертежа (обозначение, наименование, массу) с данными из файла модели.

По разработанной модели сборки можно автоматически получить ее спецификацию. Полученная спецификация имеет ассоциативную связь как со сборочной моделью, так и со сборочным чертежом (в частности, из трехмерной модели в спецификацию передаются обозначения, наименования и количество компонентов).

Чертежу, содержащему ассоциативные виды трехмерной модели, автоматически присваиваются атрибуты, в которых содержатся сведения о массе и материале модели.

Если чертеж содержит изображения нескольких моделей, в его атрибуты заносятся сведения о той модели, данные о которой отображаются в основной надписи этого чертежа. При синхронизации данных в основной надписи чертежа с данными из файла модели происходит обновление содержимого этих атрибутов.

Замечание. Атрибут, содержащий сведения о материале детали, формируется, если при ее создании материал был выбран из корпоративного справочника Материалы и сортаменты или Библиотеки материалов и сортаментов.

Подробную информацию о создании различных ассоциативных видов вы можете получить из следующих разделов Справочной системы:

Стандартные виды

Произвольный вид

Проекционный вид

Вид по стрелке

Местный вид

Выносной элемент

Разрез/сечение

Местный разрез

Вид с разрывом

Для удобства управления видами вы можете использовать Дерево построения чертежа - это представленная в графическом виде последовательность создания видов чертежа.

Дерево построения чертежа

Дерево построения отображается в отдельном окне, которое всегда находится внутри окна чертежа. Пользователь может изменить размер окна Дерева, перетаскивая мышью его углы или границы.

Если открыто несколько окон одного чертежа, показ Дерева построения может быть включен или выключен в любом из них.

________________

Смотрите также

Переход к редактированию модели

Синхронизация основной надписи и модели

Отключение изображения компонента на виде

Отключение проекционной связи между видами

Разрушение ассоциативных связей


Системные клавиши-ускорители

В системе предусмотрены клавиши-ускорители для часто выполняемых действий. Изменение этих клавиатурных комбинаций невозможно.

Сочетание клавиш	Описание

Общесистемные действия

<Enter>	Зафиксировать (ввести) точку
<Esc>	Прервать выполнение команды, закрыть страницу меню или диалог
<Delete>	Удалить все выделенные объекты
<Ctrl>+<+>/<->	Увеличить/уменьшить масштаб отображения в текущем окне относительно центра окна
<Shift>+<+>/<->	Увеличить/уменьшить масштаб отображения в текущем окне относительно курсора
<F1>	Вызвать справочную систему КОМПАС-3D (контекстную справку)
<Alt>+<F4>	Завершить работу с КОМПАС-3D

Ввод и редактирование текста на чертеже

<Ctrl>+<Enter>	Закончить ввод или редактирование текста с его сохранением

Ввод и редактирование текста в таблице

<Tab>	Перейти в следующую ячейку
<Shift>+<Tab>	Перейти в предыдущую ячейку

Специальные действия при вводе и редактировании текста

<Ctrl>+<Enter>	Перенести строку на новую страницу (только для текстовых документов)
<Shift>+<Enter>	Начать новую строку с запрещением ее нумерации

Управление окнами

<Ctrl>+<F6>, <Ctrl>+<Tab>	Перейти к следующему окну
<Ctrl>+<Shift>+<F6> <Ctrl>+<Shift>+<Tab>	Перейти к предыдущему окну

Управление отображением в окне

<Ctrl>+<G>	Включить/выключить отрисовку сетки в активном окне
<Ctrl>+<F9>	Обновить изображение в активном окне
<PageUp>	Пролистать изображение на один экран вверх
<PageDn>	Пролистать изображение на один экран вниз
<Home>	Пролистать изображение до верхней границы документа
<End>	Пролистать изображение до нижней границы документа
<Ctrl>+<PageUp>	Пролистать изображение на один экран влево
<Ctrl>+<PageDn>	Пролистать изображение на один экран вправо
<Ctrl>+<Home>	Пролистать изображение до левой границы документа
<Ctrl>+<End>	Пролистать изображение до правой границы документа

Упpaвление положением куpсоpa и привязка

Используются клавиши на дополнительной цифровой клавиатуре.
Если режим NumLоck включен (горит индикатор NumLоck), то доступны следующие привязки:

<Ctrl>+<0>	Пеpеместить куpсоp в точку (0,0) текущей системы координат
<Alt>+<.>	Устaновить куpсоp по нормали в ближaйшую точку ближaйшего элемента без учета фоновых видов и слоев
<Ctrl>+<.>	Устaновить куpсоp по нормали в ближaйшую точку ближaйшего элемента с учетом фоновых видов и слоев
<Shift>+<5>	Установить куpсоp в ближaйшую хapaктеpную точку ближайшего элементa без учета фоновых видов и слоев
<Ctrl>+<Shift>+<5>	Установить куpсоp в ближaйшую хapaктеpную точку ближайшего элементa с учетом фоновых видов и слоев
<Ctrl>+<1>	Пpивязкa к ближaйшему элементу по диагонали между отрицательным направлением оси ОХ и отрицательным направлением оси ОY текущей системы координат
<Ctrl>+<2>, <Ctrl>+<стрелка вниз>	Пpивязкa к ближaйшему элементу против направления оси OY текущей системы координат
<Ctrl>+<3>	Пpивязкa к ближaйшему элементу по диагонали между положительным направлением оси ОХ и отрицательным направлением оси ОY текущей системы координат
<Ctrl>+<4>, <Ctrl>+<стрелка влево>	Пpивязкa к ближaйшему элементу против направления оси OХ текущей системы координат
<Ctrl>+<6>, <Ctrl>+<стрелка вправо>	Пpивязкa к ближaйшему элементу по направлению оси OХ текущей системы координат
<Ctrl>+<7>	Пpивязкa к ближaйшему элементу по диагонали между отрицательным направлением оси ОХ и положительным направлением оси ОY текущей системы координат
<Ctrl>+<8>, <Ctrl>+<стрелка вверх>	Пpивязкa к ближaйшему элементу по направлению оси OY текущей системы координат
<Ctrl>+<9>	Пpивязкa к ближaйшему элементу по диагонали между положительным направлением оси ОХ и положительным направлением оси ОY текущей системы координат

Если режим NumLоck отключен (индикатор NumLоck не горит), то доступны следующие привязки:

<Ctrl>+<5>	Устaновить куpсоp в ближaйшую хapaктеpную точку ближайшего элементa с учетом фоновых видов и слоев
<Ctrl>+<Shift>+<5>	Устaновить куpсоp в сеpедину ближaйшего к положению куpсоpa элементa
<Alt>+<5>	Установить куpсоp в точку пеpесечения двух ближaйших к положению куpсоpa элементов
<Ctrl>+<2>, <Ctrl>+<стрелка вниз>	Пpивязкa к ближaйшему элементу против направления оси OY текущей системы координат
<Ctrl>+<4>, <Ctrl>+<стрелка влево>	Пpивязкa к ближaйшему элементу против направления оси OХ текущей системы координат
<Ctrl>+<6>, <Ctrl>+<стрелка вправо>	Пpивязкa к ближaйшему элементу по направлению оси OХ текущей системы координат
<Ctrl>+<8>, <Ctrl>+<стрелка вверх>	Пpивязкa к ближaйшему элементу по направлению оси OY текущей системы координат

Пошaговое пеpемещение куpсоpa

Используются клaвиши нa дополнительной цифpовой клaвиaтуpе.
Если режим NumLоck включен (горит индикатор NumLоck), то возможно перемещение в следующих направлениях:

<Ctrl>+<Alt>+<1>	Сдвинуть куpсоp нa шaг вдоль отpицaтельного нaпpaвления OX и отpицaтельного нaпpaвления OY текущей системы кооpдинaт (СК)
<Ctrl>+<Alt>+<2>	Сдвинуть куpсоp нa шaг вдоль отpицaтельного нaпpaвления OY СК
<Ctrl>+<Alt>+<3>	Сдвинуть куpсоp нa шaг вдоль положительного нaпpaвления OX и отpицaтельного нaпpaвления OY СК
<Ctrl>+<Alt>+<4>	Сдвинуть куpсоp нa шaг вдоль отpицaтельного нaпpaвления OX СК
<Ctrl>+<Alt>+<6>	Сдвинуть куpсоp нa шaг вдоль положительного нaпpaвления OX СК
<Ctrl>+<Alt>+<7>	Сдвинуть куpсоp нa шaг вдоль отpицaтельного нaпpaвления OX и положительного нaпpaвления OY СК
<Ctrl>+<Alt>+<8>	Сдвинуть куpсоp нa шaг вдоль положительного нaпpaвления OY СК
<Ctrl>+<Alt>+<9>	Сдвинуть куpсоp нa шaг вдоль положительного нaпpaвления OX и положительного нaпpaвления OY СК

Если режим NumLоck отключен (индикатор NumLоck не горит), то возможно перемещение в следующих направлениях:

<Ctrl>+<Alt>+<2>	Сдвинуть куpсоp нa шaг вдоль отpицaтельного нaпpaвления OY СК
<Ctrl>+<Alt>+<4>	Сдвинуть куpсоp нa шaг вдоль отpицaтельного нaпpaвления OX СК
<Ctrl>+<Alt>+<6>	Сдвинуть куpсоp нa шaг вдоль положительного нaпpaвления OX СК
<Ctrl>+<Alt>+<8>	Сдвинуть куpсоp нa шaг вдоль положительного нaпpaвления OY СК
Кроме того, если не вызвана ни одна команда, то при отключенном режиме NumLоck курсор можно перемещать клавишами <2>, <4>, <6>, <8>.

Разное

<Shift>+<указание модели>	Выделить весь компонент сборки, выделить всю деталь
<Ctrl>+<"удержание" левой кнопкой мыши выделенного элемента>	Копировать выделенный компонент сборки, копировать выделенный элемент чертежа (фрагмента)
<Ctrl> + <T>	Начать перебор объектов, расположенных "под курсором"
<Ctrl>+<D>	Запретить/разрешить глобальные привязки
<F3>	Найти или заменить следующее вхождение заданного текста
<F5>	Перестроить
<F7>	Включить/выключить режим округления значений параметров
<F8>	Включить/выключить режим ортогонального черчения
<F9>	Показать все
<Аlt>+<X>	Активизировать поля текущих координат курсора на панели Текущее состояние
<Ctrl>+<K>	Переключить внешний вид куpсоpа (большой или мaленький)
<Shift>+</>	Активизировать поле Текущий шаг курсора


Округление значений параметров

При работе с КОМПАС-документами вы можете включить округление линейных величин. Эта возможность используется во время выполнения различных команд построения и редактирования графических и трехмерных объектов.

 Включение и выключение режима округления в окне (окнах) текущего документа производится кнопкой Округление на панели Текущее состояние или клавишей F7.

При включенном режиме значения параметров округляются до ближайшего значения, кратного текущему шагу курсора. Величина округляется в меньшую сторону, если разница между ней и ближайшим кратным значением меньше половины шага курсора, и в большую сторону в противном случае.

Рассмотрим работу в режиме округления подробнее на примере построения прямоугольника. Для этого выполните следующие действия.

1.	Создайте новый графический документ.

2.	Убедитесь в том, что режим округления отключен. Если это не так, отключите его.

3.	Установите текущее значение шага курсора 5 мм.

4.	 Вызовите команду Прямоугольник.

5.	Укажите положение первой вершины прямоугольника.

6.	Перемещайте курсор и наблюдайте за значениями в полях Высота и Ширина на Панели свойств.

Вы увидите, что в этих полях отображаются дробные значения с точностью, установленной при настройке представления чисел.

7.	 Нажмите кнопку Округление.

8.	Убедитесь, что в полях Высота и Ширина теперь отображаются целые значения, кратные 5, т.е. размеры прямоугольника изменяются дискретно с шагом, равным шагу курсора.

9.	Смените значение шага курсора с 5 на 2.

10.	Убедитесь, что размеры сторон прямоугольника стали кратны 2.

Для наглядности можно включить отображение параметров команд рядом с курсором. Для этого вызовите команду Сервис - Параметры... - Система - Графический редактор - Курсор. В правой части появившегося диалога включите опцию Отображать параметры команд и нажмите кнопку ОК.

Теперь текущие значения высоты и ширины создаваемого прямоугольника отображаются не только в полях Панели свойств, но также и рядом с курсором. Это облегчает контроль правильности построений.

Обратите внимание на то, что в момент срабатывания привязки режим округления временно отключается. Например, если при построении отрезка его конечную точку указать с помощью какой-либо привязки, скажем, Ближайшая точка, длина отрезка не округлится. Она будет точно равняться расстоянию от первой точки до точки, к которой осуществлялась привязка.

Кроме того, не производится округление значений зафиксированных параметров. Например, при построении отрезка, параллельного данному, вы можете ввести в поле Расстояние на Панели свойств любое значение и зафиксировать его. При указании начальной и конечной точек отрезка его длина будет округляться, а расстояние от базового - нет.

Округление значений при работе с трехмерными объектами проявляется во время "перетаскивания" их характерных точек. Обратите внимание на то, что в деталях и сборках возможно округление не только линейных, но и угловых величин.

Кроме того, при "перетаскивании" характерной точки трехмерного объекта название и значение соответствующего параметра отображается на экране вне зависимости от состояния опции Отображать параметры команд в диалоге настройки курсора.


Использование 3D-манипулятора

В системе КОМПАС-3D V6 Plus поддерживается работа с 3D-манипулятором CadMan разработки компании LOGITECH (торговая марка «3Dconnexion»).
http://www.3Dconnexion.com
Связь между 3D-манипулятором и системой КОМПАС-3D V6 Plus осуществляется через драйвер 3DxWare.

Специальная головка с оптическими датчиками (Quick Tab, см. рисунок) 3D-манипулятора позволяет плавно и быстро управлять изображением.

При работе с деталями и сборками с помощью этой головки можно сдвигать, вращать и панорамировать модель.

При работе с графическими, текстовыми документами и спецификациями с помощью этой головки можно сдвигать (пролистывать) и панорамировать изображение.

Кроме того, можно использовать имеющиеся на 3D-манипуляторе кнопки для выполнения различного рода функций.

Замечание. Для корректной работы 3D-манипулятора CadMan необходимо запускать систему КОМПАС-3D V6 Plus после того, как запущен драйвер 3DxWare.


Общая настройка системы

При запуске и во время работы системы КОМПАС-3D V8, кроме собственно файлов системы, используются файлы конфигурации, файлы библиотек, шаблонов, различные служебные файлы. Умолчательные сведения о путях к этим файлам, а также к папкам для размещения временных файлов и документов хранятся внутри системы в виде значений переменных среды КОМПАС-3D V8.

Если значения переменных должны отличаться от умолчательных, следует использовать конфигурационный файл Kompas.ini, содержащий одноименные переменным ключи с нужными значениями. Этот файл отсутствует в комплекте поставки. Его необходимо создать самостоятельно и поместить в ту же папку, где находится файл Kompas.exe.

При запуске системы КОМПАС-3D V8 поиск файла Kompas.ini ведется только в папке с файлом Kompas.exe. Поэтому размещение файла Kompas.ini в другой папке равносильно его отсутствию.


Файлы конфигурации (определение)
Файлы конфигурации

Файлы конфигурации - файлы *.cfg,*.prj и *.dsk.

Они автоматически создаются в результате сохранения параметров конфигурации.

Если эти файлы отсутствуют (например, при первом запуске системы КОМПАС-3D V8), то используются хранящиеся внутри системы умолчательные параметры конфигурации.


Описание переменных среды системы КОМПАС-3D
Описание переменных среды системы КОМПАС-3D V8
Принятые сокращения

Переменная	Значение
CFG	CFG=[APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Kompas.cfg
PRJ	PRJ=[APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Kompas.prj
DSK	DSK=[APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Kompas.dsk
SYS	При запуске КОМПАС-3D V8 проверяется наличие папки [APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Sys. Если она найдена, то SYS=[APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Sys Если она не найдена, то проверяется наличие папки [COMMON_APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Sys. Если она найдена, то SYS=[COMMON_APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Sys Если она не найдена, то папка Sys разыскивается по пути относительно файла Kompas.exe (т.е. в папке, содержащей папку с файлом Kompas.exe). Если папка Sys найдена по относительному пути, то SYS=..\Sys, Если папка Sys не найдена по относительному пути, то переменная среды SYS принимает значение, содержащее путь к папке с файлом Kompas.exe.
LIBS	При запуске КОМПАС-3D V8 проверяется наличие папки [APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Libs. Если она найдена, то LIBS=[APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Libs Если она не найдена, то проверяется наличие папки [COMMON_APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Libs. Если она найдена, то LIBS=[COMMON_APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Libs Если она не найдена, то папка Libs разыскивается по пути относительно файла Kompas.exe (т.е. в папке, содержащей папку с файлом Kompas.exe). Если папка Libs найдена по относительному пути, то LIBS=..\Libs Если папка Libs не найдена по относительному пути, то переменная среды LIBS принимает значение, содержащее путь к папке с файлом Kompas.exe.
TEMPLATES	При запуске КОМПАС-3D V8 проверяется наличие папки [APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Templates. Если она найдена, то TEMPLATES= [APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Templates Если она не найдена, то проверяется наличие папки [COMMON_APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Templates. Если она найдена, то TEMPLATES= [COMMON_APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Templates Если она не найдена, то папка Templates разыскивается по пути относительно файла Kompas.exe (т.е. в папке, содержащей папку с файлом Kompas.exe). Если папка Templates найдена по относительному пути, то TEMPLATES=..\Templates Если папка Templates не найдена по относительному пути, то переменная среды TEMPLATES принимает значение, содержащее путь к папке с файлом Kompas.exe.
PROFILES	При запуске КОМПАС-3D V8 проверяется наличие папки [APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Profiles. Если она найдена, то PROFILES=[APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Profiles Если она не найдена, то проверяется наличие папки [COMMON_APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Profiles. Если она найдена, то PROFILES= [COMMON_APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Profiles Если она не найдена, то папка Profiles разыскивается по пути относительно файла Kompas.exe (т.е. в папке, содержащей папку с файлом Kompas.exe). Если папка Profiles найдена по относительному пути, то PROFILES=..\Profiles Если папка Profiles не найдена по относительному пути, то переменная среды PROFILES принимает значение, содержащее путь к папке с файлом Kompas.exe.
TEMP	TEMP=%TEMP% Если переменная среды TEMP (TMP) определена для текущего пользователя, то используется эта переменная. Например, TEMP="%USERPROFILE%\Local Settings\Temp". В противном случае используется системная переменная TEMP (TMP). Например, TEMP=%SystemRoot%\TEMP.
WORK	WORK="%USERPROFILE%\Мои документы"
SHEETMETAL	При запуске КОМПАС-3D V8 проверяется наличие папки [APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Sys\Sheetmetal. Если она найдена, то SHEETMETAL=[APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Sys\Sheetmetal Если она не найдена, то проверяется наличие папки [COMMON_APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Sys\Sheetmetal. Если она найдена, то SHEETMETAL= [COMMON_APPDATA]\Ascon\Kompas-3D\[версия]\Sys\Sheetmetal Если она не найдена, то папка Sys\Sheetmetal разыскивается по пути относительно файла Kompas.exe (т.е. в папке, содержащей папку с файлом Kompas.exe). Если папка Sheetmetal найдена по относительному пути, то SHEETMETAL=..\Sys\Sheetmetal Если папка Sheetmetal не найдена по относительному пути, то переменная среды SHEETMETAL принимает значение, содержащее путь к папке с файлом Kompas.exe.


Сокращение	Расшифровка
[COMMON_APPDATA]	Если файлы ОС находятся, например, на диске С:, то  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data
[APPDATA]	Если файлы ОС находятся, например, на диске С:, то  C:\Documents and Settings\[текущий пользователь]\Application Data
[версия]	Номер версии системы в формате "X.X", например: 7.0


Указывает, в какой папке нужно размещать временные файлы, а также автоматически сохраненные в процессе работы файлы документов КОМПАС-3D V7. При настройке параметров автосохранения эта папка будет предложена в качестве системной папки для временных файлов.


Указывает, в какой папке нужно размещать КОМПАС-документы.

Эта папка будет по умолчанию предложена при первом открытии или сохранении документа.


Указывает, в какой папке находятся файлы профилей. При выборе профилей будут предлагаться находящиеся в этой папке. Эта же папка будет по умолчанию предлагаться для размещения вновь создаваемых профилей.


Указывает, в какой папке находятся файлы таблиц сгибов. При выборе таблицы сгибов будут предлагаться таблицы, находящиеся в этой папке. Эта же папка будет по умолчанию предлагаться при записи в файл таблицы сгибов, хранящейся в листовой детали.


Указывает, в какой папке находятся файлы шаблонов КОМПАС-документов. При создании документов будут предлагаться шаблоны, находящиеся в этой папке. Эта же папка будет по умолчанию предлагаться для размещения вновь создаваемых шаблонов.


Указывает, в какой папке находятся файлы библиотек. Эта папка будет по умолчанию предлагаться первой при добавлении библиотек в Менеджер библиотек.


Указывает, в какой папке находятся служебные файлы: файлы пользовательских меню, допусков, справочный файл плотностей материалов, библиотеки стилей и т.д. Если требуемый служебный файл не будет найден в этой папке, пользователю предоставляется возможность явно указать путь к нему.

При настройке текстовых шаблонов, библиотек отверстий и эскизов по умолчанию предполагается размещение файлов graphic.tdp, holelib.lfr и skchlib.lfr именно в этой папке.


Указывает имя конфигурационного файла *.dsk и путь к нему.


Указывает имя конфигурационного файла *.prj и путь к нему.


Указывает имя конфигурационного файла *.cfg и путь к нему.

В папке, содержащей системный файл *.cfg, разыскиваются и размещаются также конфигурационные файлы библиотек.


Структура и синтаксис файла Kompas.ini

Kompas.ini - текстовый файл с данными, определяющими различные параметры работы системы.

Эти данные представлены в виде значений ключей, распределенных по секциям.

Секция, ключи	Описание
[Directories] CFG PRJ DSK SYS LIBS TEMPLATES PROFILES TEMP WORK SHEETMETAL	Содержит сведения о путях к конфигурационным и служебным файлам, а также к папкам для размещения документов и временных файлов. Имена и назначение ключей этой секции совпадают с именами и назначением переменных среды системы КОМПАС-3D V8.
[Protection]	Содержит сведения об особенностях передачи данных на внешнее устройство. Наличие этой секции имеет смысл только тогда, когда на компьютере установлен ключ и через него подключено внешнее устройство.
PausePrinting	Значение YES включает приостановку вывода на внешнее устройство при обращении КОМПАС-3D V8 к ключу электронной защиты, NO - отключает.
[Windows]	Содержит сведения об отображении заставки КОМПАС-3D V8 при запуске системы.
ShowSplash	Значение YES включает показ заставки, NO - отключает.
[Bmp]	Содержит сведения о максимальном размере блока для вывода растровых и полутоновых изображений на принтер.
MaxBlockSize	Указывает максимальный размер блока (в сотнях килобайт). Например, если ключ равен 10, то растровые и полутоновые изображения выводятся блоками по 1000 килобайт (1 Мб). Если значение ключа меньше или равно 0, все изображение выводится за один проход.
[FontEscapement]	Содержит сведения о способе вывода текста.
TextAsBitmap	Значение YES включает вывод символов текста в виде растра, NO - отключает. Включение вывода текста в виде растра позволяет решить проблему печати на некоторых плоттерах (например, Calcomp 720C) шрифтов True Type, поставляемых вместе с системой.
В файле Kompas.ini для указания расположения папок и файлов возможно использование как абсолютных путей (например, SYS=C:\Program Files\Ascon\KOMPAS-3D V8\Sys), так и путей относительно папки, содержащей файлы Kompas.ini и Kompas.exe (например, SYS=..\Sys).

Кроме того, при задании путей возможно использование системных переменных (например, TEMP=%TEMP%).

Строки, начинающиеся с символа "точка с запятой" (;), считаются комментариями и не учитываются при обработке файла Kompas.ini.

Если значение ключа содержит пробел, то оно должно заключаться в кавычки (например, TEMP="D:\Рабочие материалы\Временные файлы").

Пример файла Kompas.ini

При запуске системы КОМПАС-3D V8 поиск файла Kompas.ini ведется только в папке, содержащей файл Kompas.exe. Поэтому размещение файла Kompas.ini в другой папке равносильно его отсутствию.


Пример файла Kompas.ini

[Directories]

SYS=..\Sys

LIBS=..\Libs

Templates=..\Templates

CFG=%APPDATA%\Ascon\Kompas-3D\7.0\tuning.cfg

PRJ=%APPDATA%\Ascon\Kompas-3D\7.0\new.prj

DSK="%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data \Ascon\Kompas-3D\7.0\desktop.dsk"

Profiles="%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Ascon\Kompas-3D\7.0\Profiles"

TEMP=%TEMP%

WORK="%USERPROFILE%\Мои документы"

[Windows]

SHOWSPLASH=YES


Настройка конфигурации

Настройка конфигурации системы КОМПАС-3D V8 включает в себя три группы настроек.

Группа	Описание
Настройки системы	Настройки, сделанные на вкладке Система общего диалога настройки параметров. Если сохранение настроек этой группы включено, то они записываются в файл *.cfg. Замечание. В этот файл не заносятся сведения, отображающиеся в диалоге просмотра расположения служебных файлов и папок.
Настройки новых документов	Настройки, сделанные на вкладке Новые документы общего диалога настройки параметров. Если сохранение настроек этой группы включено, то они записываются в файл *.prj.
Настройки рабочего окна	Настройки, определяющие внешний вид главного окна системы: - размер главного окна, - настройки интерфейса, сделанные в одноименном диалоге, - вид приложения, - состояние открытых документов (размеры и местоположение окон, шаг курсора, масштаб, настройка локальных привязок, сетки, линеек прокрутки), - расположение и состав строки меню и инструментальных панелей (в том числе пользовательских), - расположение и размер - Панели свойств, - окна работы с переменными, - окна информации, - окна Библиотекаря текстовых шаблонов, - окон библиотек, - Менеджера видов и слоев и диалога настройки фильтра слоев, - Менеджера библиотек, - структура Менеджера библиотек, - состояние каждой библиотеки: подключена или отключена. Если сохранение настроек этой группы включено, то они записываются в файл *.dsk.
Управление сохранением каждой из групп производится в диалоге настройки параметров сохранения конфигурации.

Имеющуюся настройку конфигурации можно сохранить в файле профиля. Впоследствии применение этого профиля позволит быстро сменить текущую настройку на ту, которая записана в профиле.

Замечание. Обратите внимание на то, что в файлы *.cfg и *.prj, а также в файл профиля заносятся лишь те настройки, которые были изменены по сравнению с умолчательными. Сведения о неизмененных параметрах не записываются.
Во время чтения файлов *.cfg и *.prj или применения профиля параметрам, информация о которых отсутствует, присваиваются умолчательные значения. При этом умолчательный путь к папке SYS берется из файла KOMPAS.ini, а при его отсутствии - определяется по значению соответствующей переменной среды КОМПАС.

Сведения, не относящиеся к настройке системы, но необходимые для работы КОМПАС, хранятся в реестре. Это следующая информация:

-	сведения о пользователе,

-	список последних открывавшихся файлов,

-	сведения о начальной настройке конфигурации (имя профиля, используемого по умолчанию при запуске системы),

-	текущее разрешение экрана (эти данные необходимы для привязки главного окна системы).


Настройки системы (определение)
Настройки системы

Настройки, сделанные на вкладке Система общего диалога настройки параметров.

Замечание. К настройкам системы не относятся сведения, отображающиеся в диалоге просмотра расположения служебных файлов и папок.


Настройки новых документов (определение)
Настройки новых документов

Настройки, сделанные на вкладке Новые документы общего диалога настройки параметров.


Настройки рабочего окна (определение)
Настройки рабочего окна

Настройки, определяющие внешний вид главного окна системы:

-	размер главного окна,

-	настройки интерфейса, сделанные в одноименном диалоге,

-	вид приложения,

-	расположение и состав строки меню и инструментальных панелей (в том числе пользовательских),

-	расположение и размер

-	Панели свойств,

-	окна работы с переменными,

-	окна информации,

-	окна Библиотекаря текстовых шаблонов,

-	окон библиотек,

-	Менеджера документов и диалога настройки фильтра слоев,

-	Менеджера библиотек,

-	структура Менеджера библиотек,

-	состояние каждой библиотеки: подключена или отключена.


Профили пользователя

Профиль - комплекс сведений о настройке конфигурации системы.

С помощью профилей можно быстро перенастроить текущую конфигурацию системы.

Например, вы можете создать профиль для трехмерного моделирования (т.е. профиль, содержащий настройки, при которых вам наиболее удобно работать с трехмерными моделями), профиль для разработки конструкторской документации и т.д. Затем, чтобы настроить систему для выполнения той или иной задачи, вам будет достаточно применить соответствующий профиль.

Чтобы сохранить текущую настройку конфигурации в файле профиля, выполните следующие действия.

1.	Вызовите команду Сервис - Профили...

2.	В появившемся диалоге включите опции, соответствующие группам настроек, которые необходимо сохранить в профиле.

3.	Нажмите кнопку Сохранить как...

4.	В появившемся диалоге укажите имя и задайте расположение файла профиля.

Замечание. В файл профиля не записываются имена последних открывавшихся документов, а также состояние окон открытых документов.

Чтобы применить ранее созданный файл профиля, выполните следующие действия.

1.	Вызовите команду Сервис - Профили...

2.	В появившемся диалоге выберите профиль из списка Профили.

3.	Включите опции, соответствующие группам настроек, которые необходимо использовать.

4.	Нажмите кнопку Применить.
Указанные настройки будут применены.

5.	Нажмите кнопку Выход.

 Категорически не рекомендуется применять профили, созданные в версиях системы, отличных от текущей.


Профиль (определение)
Профиль - комплекс сведений о настройке конфигурации системы.

С помощью профилей можно быстро перенастроить текущую конфигурацию системы.

Например, вы можете создать профиль для трехмерного моделирования (т.е. профиль, содержащий настройки, при которых вам наиболее удобно работать с трехмерными моделями), профиль для разработки конструкторской документации и т.д. Затем, чтобы настроить систему для выполнения той или иной задачи, вам будет достаточно применить соответствующий профиль.


Подключение ActiveX-библиотек к системе КОМПАС-3D

Чтобы подключить к КОМПАС-3D ActiveX-библиотеку, выполните следующие действия.

1.	Откройте Менеджер библиотек.

2.	Из контекстного меню списка библиотек вызовите команду Добавить описание - прикладной библиотеки.

3.	В появившемся диалоге активизируйте вкладку ActiveX.

4.	Если в списке ActiveX-библиотек нет подключаемой библиотеки, нажмите кнопку Добавить. В появившемся диалоге укажите нужный файл *.dll и нажмите кнопку Открыть. Диалог закроется, а выбранная библиотека появится в списке.
Добавление библиотеки - это специальное модифицирование соответствующей ей записи в реестре, своеобразная "пометка" библиотеки как приложения КОМПАС-3D. При последующем обращении к вкладке ActiveX в реестре разыскиваются модифицированные записи. Библиотеки, соответствующие найденным записям, отображаются в списке на вкладке ActiveX.
При установке некоторых ActiveX-библиотек необходимое модифицирование записи в реестре производится автоматически. Такие библиотеки добавлять не нужно - при обращении к вкладке ActiveX они уже отображаются в списке.

5.	Выделите в списке нужную библиотеку и нажмите кнопку Открыть. Выбранная библиотека появится в Менеджере библиотек.

6.	Подключите библиотеку, вызвав из ее контекстного меню команду Подключить.


Команда 1, 2, 3 ...

В нижней части страницы меню Файл отображается список документов, с которыми велась работа ранее. Фактически это перечень документов в той последовательности, в которой они закрывались.

Чтобы открыть один из документов, выберите его имя из списка.

Количество документов, имена которых хранятся в списке, можно задать в диалоге общей настройки.


Команда Продолжить

Позволяет найти или заменить следующее вхождение заданного текста в соответствии с параметрами, установленными при предыдущем вызове команд Найти... или Заменить... из меню Редактор.

Для вызова команды нажмите кнопку или выберите ее название из меню Редактор. Можно также нажать клавишу <F3>.


Команда Заменить...

Позволяет найти заданный текст и заменить его на другой заданный текст.

 Для вызова команды выберите ее название из меню Редактор или нажмите кнопку Заменить.

После этого на экране появится диалог, в котором можно задать различные параметры для поиска и замены текста. После задания параметров нажмите кнопку OK для начала замены.

 Для продолжения замены вызовите команду Редактор - Продолжить или нажмите кнопку Продолжить. Можно также нажать клавишу <F3>.


Команда Найти...

Позволяет найти заданный текст.

 Для вызова команды выберите ее название из меню Редактор или нажмите кнопку Найти.

После этого на экране появится диалог, в котором можно задать различные параметры для поиска текста. После задания параметров поиска нажмите кнопку OK для начала поиска.

 Для продолжения замены вызовите команду Редактор - Продолжить или нажмите кнопку Продолжить. Можно также нажать клавишу <F3>.


Команда Настройка плоттера/принтера

Позволяет настроить параметры плоттера или принтера, на котором будут печататься документы.

После вызова команды на экране появляется системный диалог настройки печати.

Описание элементов управления

Имя	Показывает имя устройства, установленного как принтер по умолчанию. Вы можете выбрать из списка другое устройство вывода.
Ориентация	Позволяет выбрать ориентацию листов бумаги: книжная (вертикальная) или альбомная (горизонтальная).
Бумага	Позволяет задать параметры бумаги (размер и способ подачи), из числа поддерживаемых выбранным принтером.
Свойства	Кнопка, позволяющая изменить параметры текущего устройства. После ее нажатия на экране появится системный диалог драйвера принтера, в котором можно настроить различные параметров печати (градации оттенков, интенсивность и т.д.). Набор настраиваемых опций зависит от типа принтера или плоттера.
После завершения настройки печати нажмите кнопку ОК диалога. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.

_________________

Смотрите также

Вывод документов на печать


Команда Удалить все
Команда Удалить - Все

Позволяет удалить все содержимое активного документа.

ВНИМАНИЕ! После выполнения этой команды нельзя будет воспользоваться командой Отменить.

Для вызова команды выберите ее название из меню Редактор.

После вызова команды на экране появляется диалог с предупреждением о том, что отмена данной операции будет невозможна. Для подтверждения удаления всех объектов документа нажмите кнопку ОК, для отказа от удаления - кнопку Отмена.

_________________

Смотрите также

Удаление графических объектов


Команда Удалить
Команда Удалить - Выделенные объекты

Позволяет удалить все выделенные объекты активного документа.

Если ни один элемент не выделен, команда будет недоступна.

Для вызова команды выберите ее название из меню Редактор.

Для удаления выделенных объектов можно также нажать клавишу <Delete>.

 Для отмены удаления объектов нажмите кнопку Отменить на Стандартной панели или комбинацию клавиш <Ctrl>+<Z>.

_________________

Смотрите также

Удаление графических объектов


Команда Выделить все

Позволяет выделить сразу все объекты, которые содержатся в текущем фрагменте или в текущем виде активного чертежа.

 Для вызова команды нажмите кнопку Выделить все на инструментальной панели Выделение или выберите ее название из меню Редактор.

Можно также нажать комбинацию клавиш <CTRL>+<A>.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Вставить

Позволяет вставлять копию содержимого буфера обмена (Clipboard) в активный документ.

Если буфер обмена пуст, команда будет недоступна.

 Для вызова команды выберите ее название из меню Редактор или нажмите кнопку Вставить на Стандартной панели.

Если в буфере находятся объекты, принадлежавшие фрагменту или одному виду чертежа, их фантом появится на экране. Система будет ожидать указания положения точки привязки (новое положение базовой точки объектов).

Вы можете задать координаты точки привязки, а также масштаб и угол поворота вставки из буфера, введя их значения в поля Панели свойств.

  На Панели свойств в группе Выносные линии находятся также переключатели, позволяющие указать, требуется ли масштабировать выносные линии размеров.

За один вызов команды можно вставить содержимое буфера обмена произвольное количество раз, задавая различные угол поворота и масштаб вставки.

Если в буфере находятся объекты, принадлежавшие разным видам чертежа и/или виды (вид) целиком, то указания нового положения базовой точки не требуется. Вставленные объекты размещаются в видах с теми же параметрами, что и исходные объекты.

Вставить содержимое буфера обмена в документ можно также, нажав комбинацию клавиш <Ctrl>+<V> или <Shift>+<Ins>.

Замечание. Обратите внимание на то, что при работе с текстом (например, с текстом на чертеже или с текстом технических требований) используется стандартный буфер обмена Windows. Таким образом, возможна вставка текста из документа *.txt, *.rtf, *.doc и т.п. Указание точки привязки при вставке текста не требуется. Имеющийся в буфере текст сразу после вызова команды вставляется в текущую позицию курсора. Вставка иллюстраций невозможна.

_________________

Смотрите также

Использование буфера обмена


Команда Копировать

Позволяет копировать выделенные объекты в буфер обмена (Clipboard). Команда доступна только в том случае, если в активном документе имеются выделенные объекты.

Предыдущее содержимое буфера обмена будет удалено.

 Для вызова команды выберите ее название из меню Редактор или нажмите кнопку Копировать на Стандартной панели.

Если вы копируете в буфер чертежные объекты из фрагмента или из одного вида чертежа, система будет ожидать указания базовой точки (при этом курсор изменяет свою форму на изображение осей координат). Укажите точку, которая будет базовой для выделенного набора объектов.

Если вы копируете в буфер чертежные объекты из разных видов чертежа и/или виды целиком, указания базовой точки не требуется.

Скопировать выделенные объекты в буфер обмена можно также, нажав комбинацию клавиш <Ctrl>+<C> или <Ctrl>+<Ins>.

_________________

Смотрите также

Использование буфера обмена


Команда Вырезать

Позволяет удалять выделенные объекты и помещать их в буфер обмена (Clipboard). Команда доступна только в том случае, если в активном документе имеются выделенные объекты.

Предыдущее содержимое буфера обмена будет удалено.

 Для вызова команды выберите ее название из меню Редактор или нажмите кнопку Вырезать на Стандартной панели.

Если вы вырезаете в буфер чертежные объекты из фрагмента или из одного вида чертежа, система будет ожидать указания базовой точки (при этом курсор изменяет свою форму на изображение осей координат). Укажите точку, которая будет базовой для выделенного набора объектов.

Если вы вырезаете в буфер чертежные объекты из разных видов чертежа и/или виды целиком, указания базовой точки не требуется.

Вырезать выделенные объекты в буфер обмена можно также, нажав комбинацию клавиш <Ctrl>+<X> или <Shift>+<Del>.

_________________

Смотрите также

Использование буфера обмена


Команда Повторить

Позволяет повторить отмененное действие пользователя, если это возможно.

 Для вызова команды нажмите кнопку Повторить на Стандартной панели или выберите ее название из меню Редактор.

_________________

Смотрите также

Отмена и повтор действий


Команда Отменить

Позволяет отменить предыдущее действие пользователя, если это возможно.

 Для вызова команды нажмите кнопку Отменить на Стандартной панели или выберите ее название из меню Редактор.

_________________

Смотрите также

Отмена и повтор действий


Команда О программе

Позволяет вывести на экран информацию о версии установленной на вашем компьютере копии системы КОМПАС-3D.


Команда Что это такое?

Позволяет получить справку по командам, кнопкам и другим элементам интерфейса КОМПАС-3D.

Для вызова команды можно также нажать комбинацию клавиш <Shift>+<F1>.

После вызова команды курсор мыши изменит свой внешний вид (превратится в вопросительный знак со стрелкой). Подведите курсор к интересующему вас объекту экрана и щелкните по нему мышью.

_________________

Смотрите также

Как получить справку во время работы


Команда Содержание

Позволяет вывести на экран раздел с содержанием оперативной Справочной системы.

_________________

Смотрите также

Как получить справку во время работы


Команда Контекстная

Позволяет вывести на экран страницу Справочной системы со сведениями о выполняемой в данный момент команде, о параметре, ввода которого ожидает система, или о действующем в данный момент режиме. Для быстрого вызова контекстной справки нажмите клавишу <F1>.

_________________

Смотрите также

Как получить справку во время работы


Команда Стартовая страница

Позволяет включить или отключить отображение на экране Стартовой страницы.


Стартовая страница (определение)
Стартовая страница

Стартовая страница - сервисный элемент, предоставляющий пользователю следующие возможности:

-	получение справочных сведений о новых возможностях текущей версии системы,

-	посещение сайтов компании АСКОН, Службы технической поддержки и Форума пользователей систем КОМПАС,

-	связь со Службой технической поддержки по электронной почте.

Стартовая страница автоматически загружается при первом (после установки) запуске системы. После закрытия Стартовой страницы доступ к ней возможен с помощью команды Справка - Стартовая страница.


Команда Сайт компании АСКОН

Позволяет посетить Интернет-сайт компании АСКОН - разработчика программных продуктов КОМПАС.

Если вы имеете подключение к Интернету, то после вызова команды запустится установленный на вашем компьютере web-браузер, в котором будет открыт Сайт компании АСКОН.

Адрес сайта: http://www.ascon.ru.


Команда Сайт Службы технической поддержки

Позволяет посетить Интернет-сайт Службы технической поддержки пользователей САПР КОМПАС.

Если вы имеете подключение к Интернету, то после вызова команды запустится установленный на вашем компьютере web-браузер, в котором будет открыт Сайт Службы технической поддержки.

Адрес сайта: http://www.support.ascon.ru.


Команда Форум пользователей систем КОМПАС

Позволяет посетить WWW-конференцию пользователей систем КОМПАС.

Если вы имеете подключение к Интернету, то после вызова команды запустится установленный на вашем компьютере web-браузер, в котором будет открыт Форум пользователей систем КОМПАС.

Адрес форума: http://www.kompas.kolomna.ru/forum.


Команда Новое окно документа

Позволяет открыть дополнительное окно активного документа.

Для вызова команды выберите ее название из меню Окно.

Если для этого документа уже открыто несколько окон и какое-либо из них минимизировано (свернуто до пиктограммы), то новое дополнительное окно также создается в минимизированном виде.

Количество дополнительных окон, которые можно открыть для документа, не ограничено.


Команда Все окна...

Вызывает диалог управления окнами.

В этом диалоге перечислены все документы, открытые в текущем сеансе работы (документы, открытые в нескольких окнах, названы соответствующее количество раз).

Выбрав одно или несколько окон в списке, вы можете, воспользовавшись соответствующими кнопками, выполнить одно из следующих действий:

-	активизировать (возможно, если выделено одно окно),

-	сохранить,

-	закрыть,

-	расположить каскадом (возможно, если выделены несколько окон),

-	расположить горизонтально (возможно, если выделены несколько окон),

-	расположить вертикально (возможно, если выделены несколько окон),

-	минимизировать.

Замечание. Последние четыре возможности доступны, если отключено использование закладок документов.


Команда Упорядочить значки

Позволяет разместить значки свернутых (минимизированных) окон документов в одну или несколько строк в нижней части главного окна КОМПАС-3D.

Для вызова команды выберите ее название из меню Окно.

Команда доступна, если отключен показ закладок документов.


Команда Выход

Позволяет завершить сеанс работы КОМПАС-3D.

Для вызова команды выберите ее название из меню Файл.

В том случае, если какие-либо открытые документы не были сохранены, на экране будут выдаваться запросы на сохранение этих документов. Если документ сохраняется впервые, появится стандартный диалог сохранения файла.


Команда Отправить

Позволяет отправить по электронной почте сообщение вместе с присоединенным к нему активным документом. Команда становится доступной в том случае, если на компьютере установлена какая-либо служба сообщений или почтовая служба, использующая стандартные протоколы Windows (например, Microsoft Exchange).

Для вызова команды выберите ее название из меню Файл.

После этого на экране появляется диалог используемой по умолчанию службы сообщений, в котором следует ввести адреса получателей, а также текст сообщения и его тему.


Команда Печать

При работе в обычном режиме работы с КОМПАС-3D команда Печать... доступна только для текстовых документов и спецификаций.

 Для вызова команды выберите ее название из меню Файл или нажмите кнопку Печать на Стандартной панели.

На экране появится диалог, в котором можно настроить параметры вывода документа: устройство вывода (или файл, в который требуется вывести документ), масштаб вывода, диапазон печати, количество копий и др.

После установки всех параметров нажмите кнопку ОК для начала печати. Чтобы выйти из диалога без вывода документа на печать, нажмите кнопку Отмена.

При работе в режиме предварительного просмотра команда Печать доступна всегда. Она позволяет начать вывод на печатающее устройство. После ее нажатия будут выведены все страницы, печать которых включена. Порядок вывода можно задать в диалоге настройки параметров вывода.

 Для вызова команды выберите ее название из меню Файл или нажмите кнопку Печать на Панели управления печатью.


Команда Предварительный просмотр

Позволяет перейти в режим предварительного просмотра и печати документов.

 Для вызова команды выберите ее название из меню Файл или нажмите кнопку Предварительный просмотр на Стандартной панели.

Для получения информации о том, как подключить принтер или плоттер, обратитесь к документации по Windows и имеющемуся у вас устройству вывода.


Команда Сохранить как
Команда Сохранить как...

Позволяет сохранить активный документ с изменением имени и расположения файла.

Для вызова команды выберите ее название из меню Файл.

На экране появляется стандартный диалог сохранения файлов.

Введите или выберите нужное имя файла.

Вы можете сохранить документ в качестве шаблона. Для этого в поле Тип файла диалога сохранения выберите строку Шаблон.... Обратите внимание на то, что для сохранения шаблона автоматически предлагается каталог, содержащий подкаталог \Templates. Раскрыв последний, вы можете выбрать нужный каталог для сохранения шаблона или создать новый каталог.

Нажмите кнопку ОК для сохранения документа. Чтобы выйти из диалога без записи, нажмите кнопку Отмена.


Команда Сохранить

Позволяет сохранить активный документ.

 Для вызова команды выберите ее название из меню Файл или нажмите кнопку Сохранить на Стандартной панели .

При сохранении документ записывается в файл с именем и расширением, которые были установлены при самом первом сохранении документа. В том случае, если документ сохраняется впервые, на экране появится стандартный диалог сохранения файла.

Если необходимо сохранить документ с новым именем или в другом месте на диске, используйте команду Сохранить как из меню Файл.

Вы можете сохранить документ в качестве шаблона. Для этого в поле Тип файла диалога сохранения выберите строку Шаблон.... Обратите внимание на то, что для сохранения шаблона автоматически предлагается каталог, содержащий подкаталог \Templates. Раскрыв последний, вы можете выбрать нужный каталог для сохранения шаблона или создать новый.

Замечание. В том случае, если ведется редактирование подчиненной части документа (типового фрагмента или текста технических требований), при нажатии кнопки Сохранить будет выполнено сохранение этой подчиненной части в главный документ без немедленной записи последнего на диск.


Команда Закрыть документ
Команда Закрыть

Позволяет закрыть активный документ.

Для вызова команды выберите ее название из меню Файл.

В том случае, если во время сеанса работы в документ были внесены какие-либо изменения и вы не сохраняли их, на экране появится запрос о сохранении документа. При закрытии документа без сохранения все сделанные изменения будут потеряны.

Если документ был открыт в нескольких окнах, то закрываются все его окна.

Быстро закрыть активный документ можно с помощью двойного нажатия кнопки управляющего меню документа, которая находится в верхнем левом углу его окна.

Для быстрого закрытия всех документов, записи всех несохраненных документов и завершения сеанса работы с КОМПАС-3D вызовите команду Выход из меню Файл.


Команда Открыть
Открыть

Позволяет открыть созданный ранее КОМПАС-документ.

 Для вызова команды выберите ее название из меню Файл или нажмите кнопку Открыть на Стандартной панели.

После этого на экране появится диалог выбора файла.

В том случае, если вы недавно редактировали документ, а затем закрыли его, повторное открытие можно выполнить более быстрым способом. В нижней части меню Файл отображается список последних девяти документов, с которыми велась работа. Фактически это перечень документов в той последовательности, в которой они закрывались. Для того, чтобы открыть нужный документ, просто выберите его имя в меню.

Если вы попытаетесь открыть уже загруженный для работы документ, КОМПАС-3D не выполнит повторное открытие, а просто активизирует окно этого документа.


Команда Создать

Позволяет создать новый КОМПАС-документ.

Для вызова команды выберите ее название из меню Файл или нажмите кнопку Создать на Стандартной панели.

На экране появится диалог выбора типа нового документа.

На вкладке Шаблоны можно выбрать нужный шаблон для нового документа.

Если использование шаблона не требуется, выберите тип документа на вкладке Новые документы.

Нажмите кнопку ОК для создания документа заданного типа или по заданному шаблону.

Другим способом создания нового документа является выбор его из меню кнопки Создать.

Команды этого меню можно расположить в виде кнопок на отдельной панели и поместить ее в любом удобном месте. Для этого "перетащите" меню кнопки Создать мышью за заголовок в любом направлении. Будет сформирована панель Новый документ.

Обратите внимание на отличие панели Новый документ от остальных инструментальных панелей: состав и порядок кнопок на ней изменить невозможно.


Шаблон документа (определение)
Шаблон документа

Шаблон КОМПАС-документа - заготовка документа,
содержащая оформление, настройки, объекты, слои и др.

Шаблоны документов, поставляемые в составе КОМПАС,
хранятся в подкаталоге \Templates главного каталога КОМПАС.
Возможно также создание пользовательских шаблонов документов.


Использование буфера обмена

При работе с чертежами возникает необходимость в копировании или переносе некоторой части изображения в пределах одного документа или в другие документы.

КОМПАС-3D использует собственный механизм буфера обмена (Clipboard) (а не стандартный буфер Windows). Выделив нужную часть изображения и поместив ее в буфер, вы затем сможете вставить находящиеся в буфере объекты либо в тот же самый, либо в другой загруженный для работы документ. При этом отпадает необходимость в многократном вычерчивании одинаковых или очень похожих объектов.

Объем информации, который можно поместить в буфер обмена, не ограничен. Содержимое буфера сохраняется на диске в специальном системном файле.

Буфер обмена позволяет быстро и удобно копировать или переносить чертежные объекты. Однако в тех случаях, когда требуется выполнить сложное копирование (например, по прямоугольной или концентрической сетке), используйте специальные команды редактирования.


Вырезание объектов в буфер

Копирование применяется для помещения объекта в буфер обмена. При этом он удаляется из документа.

Чтобы вырезать объекты в буфер, выполните следующее.

1.	Выделите все объекты документа, которые вы хотите поместить в буфер обмена вырезанием.

2.	Выберите в меню Редактор команду Вырезать (она доступна только в том случае, если в активном документе имеются выделенные объекты) либо нажмите комбинации клавиш <Shift>+<Delete> или <Ctrl>+<X>.

Помните, что предыдущее содержимое буфера обмена будет удалено.

3.	Курсор изменит свой внешний вид на маленькое обозначение системы координат. Система ожидает указания точки, которая будет базовой для выделенного набора объектов. Можно ввести нужные значения координат в полях Панели свойств.

Если выделены объекты, принадлежащие разным видам чертежа и/или виды целиком, то за базовую точку автоматически будет принято начало системы координат нулевого вида (левый нижний угол листа чертежа).

После ввода координат базовой точки или указания ее положения выделенные объекты будут скопированы в буфер обмена и удалены из документа.

_______________

Смотрите также

Копирование объектов в буфер


Копирование объектов в буфер

Копирование применяется для помещения объекта в буфер обмена. При этом он остается в документе.

Чтобы скопировать объекты в буфер, выполните следующее.

1.	Выделите все объекты документа, которые вы хотите скопировать в буфер обмена.

2.	Выберите команду Редактор - Копировать (она доступна только в том случае, если в активном документе имеются выделенные объекты) либо нажмите комбинации клавиш <Ctrl>+<Insert> или <Ctrl>+<C>.

Помните, что предыдущее содержимое буфера обмена будет удалено.

3.	Курсор изменяет свой внешний вид на маленькую систему координат, и система ожидает указания точки, которая будет базовой для выделенного набора объектов. Можно ввести нужные значения координат в полях Панели свойств.

Если выделен вид полностью или несколько видов, то за базовую точку автоматически будет принято начало системы координат нулевого вида (левый нижний угол листа чертежа).

После ввода координат базовой точки или указания ее положения выделенные объекты будут скопированы в буфер обмена и удалены из документа.

_______________

Смотрите также

Вырезание объектов в буфер


Вставка объектов из буфера

Вставка применяется для помещения объекта, находящегося в буфере обмена, в указанное место документа.

Чтобы вставить объекты из буфера обмена в документ, выполните следующее.

1.	Выберите в меню Редактор команду Вставить либо нажмите комбинации клавиш <Shift>+<Insert> или <Ctrl>+<V>.

На экране появится фантом вставляемых из буфера объектов.

2.	Укажите курсором точку для вставки или введите нужные значения координат в полях Панели свойств. Вы можете также задать масштаб вставки и угол поворота вставляемых объектов относительно базовой точки, введя значения в полях Панели свойств.

  Если масштаб объекта вставки, содержащей размеры, изменен, вы можете указать, нужно ли масштабировать линии-выноски и выносные линии. Используйте для этого переключатели Масштабировать и Не масштабировать группы Выносные линии на Панели свойств.

Если масштабирование выносных линий включено, длина линий-выносок и выносных линий изменяется в соответствии с введенным масштабом вставки.

Если масштабирование выносных линий выключено, длина линий-выносок и выносных линий остается такой же, как в исходном изображении.

3.	После фиксации базовой точки содержимое буфера обмена вставляется в документ. Вы можете продолжать вставки объектов, размещая их в нужных местах документа и задавая нужный масштаб и угол поворота. Количество вставок из буфера, которое можно выполнить за один вызов команды, не ограничено.

4.	 Для завершения вставок содержимого буфера обмена в документ нажмите клавишу <Esc> или кнопку Прервать команду на Панели специального управления.

_______________

Смотрите также

Вставка объектов, расположенных на разных слоях


Вставка объектов, расположенных на разных слоях

В буфере обмена могут содержаться объекты, которые располагались на различных слоях.

Вы можете поместить все объекты из буфера на текущий слой независимо от того, на каких слоях они располагались ранее. Другим вариантом является размещение объектов на соответствующих слоях. При этом автоматически будут созданы отсутствующие в настоящий момент слои для размещения объектов.

Для выбора варианта вставки объектов используйте переключатели На текущий слой и На слои-источники в группе Режим на Панели свойств.

Дальнейшая последовательность вставки из буфера (задание угла поворота и масштаба, вставка в несколько различных мест документа) полностью аналогична действиям при вставке объектов с одного слоя, описанным в теме Вставка объектов из буфера.


Удаление чертежных объектов

Помимо команд ввода и редактирования объектов, КОМПАС-3D предоставляет набор команд удаления.

Удалять можно как отдельные объекты, так и произвольные их сочетания. Будьте внимательны при выделении и последующем удалении макроэлементов, групп, вставленных фрагментов и других сложных объектов. Входящие в удаляемый сложный объект примитивы могут быть не видны в текущем режиме отображения (например, часть из них находится на выключенных слоях). Поэтому вы можете случайно удалить лишнее.

Если вы допустили ошибку при удалении, воспользуйтесь командой отмены и восстановите предыдущее состояние документа.

 Для этого выберите команду Отменить в меню Редактор либо нажмите комбинацию клавиш <Alt>+<BackSpace> или <Ctrl>+<Z> либо нажмите кнопку Отменить на панели Стандартная.

Смотрите следующие темы о способах удаления объектов при работе с КОМПАС-3D:

Удаление только что созданного объекта

Удаление произвольного набора объектов

Удаление вспомогательных объектов

Удаление всех объектов документа

Удаление области

Удаление части объекта

Удаление объектов оформления чертежа


Удаление только что созданного объекта

Если вы ошиблись при построении объекта, можно сразу же удалить его, отменив последнее выполненное действие.

 Для этого выберите команду Отменить в меню Редактор либо нажмите комбинацию клавиш <Alt>+<BackSpace> или <Ctrl>+<Z> либо нажмите кнопку Отменить на панели Стандартная.

Ошибочно введенный объект будет удален из документа.


Удаление произвольного набора объектов

Отдельные команды удаления различных типов объектов в КОМПАС-3D не предусмотрены.

Выделите удаляемые объекты любых типов. После этого нажмите клавишу <Delete>. Все выделенные объекты будут удалены из документа.


Удаление вспомогательных объектов

В процессе работы над чертежом вы можете использовать различные вспомогательные построения (аналог построений в тонких линиях на кульмане).

В КОМПАС-3D предусмотрены различные варианты построения прямых. Для них всегда используется вспомогательный стиль линии. Кроме того, любому геометрическому примитиву при создании или редактировании можно назначить вспомогательный стиль.

Чтобы очистить весь фрагмент или чертеж от вспомогательных построений, вызовите команду Редактор - Удалить - Вспомогательные кривые и точки.

Если нужно очистить от вспомогательных построений и точек только текущий вид, вызовите команду Редактор - Удалить - Вспомогательные кривые и точки - В текущем виде.


Удаление всех объектов документа

Вы можете удалить сразу все содержимое документа. Для этого вызовите команду Редактор - Удалить - Все. Перед удалением КОМПАС-3D предупредит вас о том, что отменить эту операцию будет невозможно.

Если вы подтвердите удаление всех объектов документа, то команда Отменить станет недоступной. Единственным способом восстановить содержимое документа, имевшееся после предыдущей записи на диск, будет его закрытие без сохранения на диске и повторное открытие.


Удаление области

При разработке чертежной документации (особенно сборочных и компоновочных чертежей) изображения деталей могут накладываться друг на друга. Средства КОМПАС-3D позволяют обеспечить удобство чтения такого чертежа. Для этого необходимо удалить линии, которые перекрываются другим объектом.

Вы можете очистить заданную область (удалить все объекты внутри контура перекрывающей детали). Границей области могут быть замкнутые геометрические объекты (сплайны, контуры, окружности), сформированная последовательность пересекающихся объектов или нарисованная вручную временная ломаная линия.

Одновременно могут быть очищены несколько расположенных в разных местах областей с границами, заданными различными способами. Допускается удаление области как внутри границы, так и снаружи от нее.

Рассмотрим последовательность очистки области на примере (цилиндрическая деталь расположена над крестовиной).

Исходное изображение

1.	 Вызовите команду Редактор - Удалить - Область или нажмите кнопку Очистить область на панели инструментов Редактирование.

2.	По умолчанию система ожидает указания замкнутого геометрического объекта как границы области. В нашем примере необходимо указать окружность.

3.	  Если требуется сформировать границы удаляемой области другими способами, используйте кнопки Ручное рисование границ и Обход границы по стрелке на Панели специального управления. Количество задаваемых областей не ограничено.

4.	 В нашем примере очищается область внутри указанной границы. Активизируйте переключатель Удалять объекты внутри границ в группе Режим на Панели свойств.

5.	 Чтобы очистить область, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Результат выполнения команды показан на рисунке.

Изображение после очистки области


Удаление части объекта

Средства КОМПАС-3D позволяют удалять не только объект чертежа целиком, но и его  часть. Границей удаляемой части могут служить другие элементы чертежа. Вы можете выравнивать объекты по границе и усекать их.

Подробно эти возможности рассмотрены в следующих темах:

Усечение объекта

Усечение объекта по указанным точкам

Выравнивание объекта по границе


Усечение объекта

КОМПАС-3D позволяет удалять части объектов чертежа, ограниченные точками пересечения с другими объектами (усекать объекты).

Исходное изображение

Для усечения выполните следующее.

1.	 Вызовите команду Редактор - Удалить - Часть кривой или нажмите кнопку Усечь кривую на панели инструментов Редактирование.

2.	Укажите курсором часть геометрического объекта, которую необходимо удалить (усечь). В примере для верхнего отрезка указан участок, лежащий внутри окружности, а для нижнего - участки снаружи от окружности.

Результат выполнения команды показан на рисунке.

Изображение после усечения отрезков

  Вы можете выбрать, какую часть указанной кривой необходимо удалить. Для этого используйте переключатели Удалять указанный участок и Оставлять указанный участок в группе Режим на Панели свойств.

Усекать можно геометрические объекты КОМПАС-3D (окружности, кривые Безье, эллипсы и т.д.).


Усечение объекта по указанным точкам

Для удаления части объекта, ограниченной двумя явно заданными точками, выполните следующее.

1.	 Вызовите команду Редактор - Удалить - Часть кривой между 2 точками или нажмите кнопку Усечь кривую2 точками на панели инструментов Редактирование.

2.	Укажите курсором геометрический объект для усечения.

3.	Последовательно укажите две точки, ограничивающие ту часть кривой, которую следует удалить. Не обязательно указывать точки, точно расположенные на объекте.

4.	Укажите точку внутри удаляемого участка.

Результат выполнения команды показан на рисунке.

  Вы можете выбрать, какую часть указанной кривой необходимо удалить. Для этого используйте переключатели Удалять указанный участок и Оставлять указанный участок в группе Режим на Панели свойств.

Усекать по точкам можно любые геометрические объекты КОМПАС-3D.


Выравнивание объекта по границе

Пример использования выравнивания объекта по границе. Необходимо построить эскиз образующей тела вращения. Чтобы закончить построения, необходимо выровнять линии по осевой линии.

Исходное изображение

1.	 Вызовите команду Редактор - Выровнять по границе или нажмите кнопку Выровнять по границе на панели инструментов Редактирование.

2.	Укажите в качестве границы ось вращения (после указания она будет подсвечена).

3.	Последовательно указывайте курсором вертикальные линии, которые должны быть выровнены по оси.

Результат выполнения команды показан на рисунке.

Изображение после выравнивания

Выравнивать по границе и использовать в качестве границ можно любые геометрические объекты КОМПАС-3D. Если объект пересекается с границей выравнивания несколько раз, то учитываются все пересечения (как показано на примере выравнивания эллипса по кривой Безье).


Удаление объектов оформления чертежа

В чертеже, помимо видов, содержащих геометрическую информацию, есть основная надпись, технические требования и знак обозначения шероховатости неуказанных поверхностей.

Если потребуется удалить один из этих объектов оформления чертежа, вызовите соответствующие команды Редактор - Удалить (Содержимое основной надписи, Технические требования или Неуказанная шероховатость).


Отмена и повтор действий

Смотрите следующие темы об отмене и повторе:

Отмена и повтор команд

Отмена и повтор действий внутри текущей команды

Настройка глубины отмены и группирование однородных операций


Отмена и повтор команд

В процессе работы с графическими и текстовыми документами вы можете отменять выполненные действия. Отмененные действия могут, в свою очередь, быть повторены. Количество запоминаемых для отмены команд вы можете задать при настройке системы.

 Для отмены выполненной команды нажмите кнопку Отменить на панели Стандартная или вызовите команду Редактор - Отменить.

Будет восстановлено то состояние документа, которое было до выполнения отмененной команды.

 Для противоположного действия - повтора команды после ее отмены - нажмите кнопку Повторить на панели Стандартная или вызовите команду Редактор - Повторить.

Команды заполнения основной надписи, удаления всего содержимого документа и записи документа на диск не могут быть отменены и повторены.

При работе со спецификациями отмена и повтор возможны только для команд ввода и форматирования текста.

_______________

Смотрите также

Настройка глубины отмены


Отмена и повтор действий внутри текущей команды

Вы можете отменять выполненные команды. Кроме того, КОМПАС-3D позволяет выполнять пошаговую отмену действий внутри текущей графической команды . При этом отменяются только те действия, которые относятся к данной команде.

  Например, выполняется вычерчивание трех окружностей, при этом команда остается текущей. Если, не прерывая команды, нажимать кнопку Отменить, то созданные окружности будут поочередно исчезать, а по нажатию кнопки Повторить - восстанавливаться.

До завершения текущей команды не могут быть отменены команды, выполненные перед ней.


Настройка глубины отмены и группирование однородных операций
Настройка глубины отмены выполненных действий
и группирование однородных операций

Вы можете настраивать количество действий, которые можно отменить (глубину отмены). Для этого вызовите команду Сервис - Параметры - Система - Графический редактор - Редактирование. В правой части появившегося диалога задайте необходимое количество шагов назад.

Чем большая глубина отмены действий задана, тем большее количество системных ресурсов требуется для этого. Это может несколько замедлить работу КОМПАС-3D. Рекомендуется задавать число в интервале от 10 до 30.

КОМПАС-3D позволяет объединять однородные действия, чтобы в дальнейшем отменять их как единое действие. Для такого объединения действий включите опцию Группировать однотипные операции на Панели Редактирование.

Примером однотипных операций может служить сдвиг одних и тех же выделенных объектов несколько раз подряд. Если указанная опция группирования была включена, то при нажатии кнопки Отменить будет выполнен возврат к состоянию документа, в котором он находился перед самым первым сдвигом объектов.


Команда Заполнить основную надпись

Позволяет заполнить или отредактировать содержимое основной надписи, из контекстного меню которой она была вызвана.


Команда Редактировать таблицу изменений

Позволяет перейти в режим редактирования объектов таблицы изменений, из контекстного меню которой она была вызвана.

После вызова команды на экране появляется окно работы с объектами таблицы изменений, в котором можно просмотреть и отредактировать объекты выбранной таблицы изменений.


Команда Редактировать спецификацию

Команда позволяет перейти в подчиненный режим редактирования объектов той отображаемой на чертеже спецификации, из контекстного меню которой она была вызвана.

После вызова команды на экране появляется окно подчиненного режима работы со спецификацией, в котором можно просмотреть и отредактировать объекты спецификации. Изменения, произведенные в подчиненном режиме, можно впоследствии передать в связанную с документом спецификацию.


Команда Ручное размещение (конт. меню)
Команда Ручное размещение спецификации

Команда позволяет изменить положение на листе той таблицы спецификации, из контекстного меню которой она была вызвана.

После вызова команды на экране появляется фантом габаритной рамки таблицы спецификации и характерная точка (точка привязки) спецификации. Зафиксируйте курсор вблизи точки привязки и перемещайте габаритную рамку, не отпуская левую кнопку мыши. Когда габаритная рамка займет требуемое положение, отпустите кнопку мыши.


Команда Авторазмещение спецификации (конт. меню)
Команда Авторазмещение спецификации

Команда позволяет расположить спецификацию, из контекстного меню которой она была вызвана, совместив правый нижний угол таблицы спецификации с правым верхним углом основной надписи (штампа) первого листа чертежа.

Для того, чтобы разместить спецификацию на листе произвольно, пользуйтесь командой Размещение спецификации на листе.


Элемент управления Базовая точка размера
Базовая точка размера

Поля координат точки для простановки размера от отрезка.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Выносная линия 2
Выносная линия 2

Переключатель, управляющий отрисовкой второй выносной линией размера.

Чтобы включить или отключить создание выносной линии, нажмите кнопку-переключатель.


Элемент управления Выносная линия 1
Выносная линия 1

Переключатель, управляющий отрисовкой первой выносной линией размера.

Чтобы включить или отключить создание выносной линии, нажмите кнопку-переключатель.


Элемент управления Выносная линия
Выносная линия

Переключатель, управляющий отрисовкой выносной линией размера с обрывом.

Чтобы включить или отключить создание выносной линии, нажмите кнопку-переключатель.


Элемент управления Тип размера высоты
Тип размера высоты

Список, позволяющий выбрать размер нужного назначения: для вида сверху с линией-выноской, для вида сверху непосредственно на изображении, для вида спереди или разреза.


Поле просмотра текста размерной надписи
Команда Текст надписи...

Вызывает диалог ввода размерной надписи, в котором вы можете задать нужное значение размера и настроить его оформление.

Для вызова этого диалога можно также щелкнуть мышью в поле Текст на вкладке Размер Панели свойств.

Кроме того, вы можете вводить разные части размерной надписи по отдельности. Для этого вызовите из контекстного меню поля Текст нужную команду, например, Текст до... или Единицы измерения.... На экране появится диалог ввода выбранной части размерной надписи.


Команда Выбрать базовый объект

Позволяет указать объект, граничные точки которого будут являться точками привязки создаваемого размера.

После вызова команды укажите курсором нужный объект - отрезок (в том числе звено ломаной и сторона многоугольника), дугу или сплайн.


Команда Наклонить размер

Позволяет наклонить выносные линии линейного размера.

После вызова команды введите значение угла наклона в поле Угол на вкладке Размер Панели свойств или "перетащите" мышью одну из характерных точек размера.

Подробнее...


Элемент управления Ориентация линейного размера
Ориентация линейного размера

Переключатель, позволяющий выбрать ориентацию линейного размера: вертикальный или горизонтальный.


Элемент управления Ориентация линейного размера
Ориентация линейного размера

По умолчанию создается размер, размерная линия которого параллельна линии, проходящей через точки привязки размера. Возможно также построение размера, размерная линия которого параллельна одной из осей текущей системы координат.

   Чтобы выбрать требуемую ориентацию размера, вызовите из контекстного меню нужную команду или нажмите соответствующую кнопку в группе Тип на вкладке Размер Панели свойств.

Линейные размеры различной ориентации


Элемент управления Ориентация линейного размера
Размер параллельно объекту

Переключатель, позволяющий создать размер, размерная линия которого параллельна прямой, проходящей через точки привязки размера.


Переключатель простановки вертикального размера
Вертикальный размер

Переключатель, позволяющий создать размер с вертикально расположенной размерной линией.


Переключатель простановки горизонтального размера
Горизонтальный размер

Переключатель, позволяющий создать размер с горизонтально расположенной размерной линией.


Элемент управления Угол наклона выноски
Угол наклона выноски

Поле, в котором отображается угол наклона выноски к оси Х текущей системы координат (при построении размера, размерная надпись которого располагается на полке).

Ввод значения с клавиатуры в это поле возможен при отключенном автосоздании объекта и только после того, как линия-выноска сформирована (указана точка начала полки).


Элемент управления Длина выноски
Длина выноски

Поле, в котором отображается длина выноски (при построении размера, размерная надпись которого располагается на полке).

Ввод значения с клавиатуры в это поле возможен при отключенном автосоздании объекта и только после того, как линия-выноска сформирована (указана точка начала полки).


Элемент управления Тип диаметрального размера
Тип диаметрального размера

Переключатель, позволяющий указать тип размерной линии диаметрального размера: полная или с обрывом.

  Для выбора нужного варианта вызовите из контекстного меню команду Размерная линия с обрывом или нажмите нужную кнопку в группе Тип на вкладке Размер Панели свойств.

Диаметральный размер: а) с полной размерной линией;
б) с оборванной размерной линией


Элемент управления Тип радиального размера
Тип радиального размера

Переключатель, позволяющий указать тип размерной линии радиального размера: от центра или не от центра.

  Для выбора нужного варианта вызовите из контекстного меню команду Размерная линия от центра или нажмите нужную кнопку в группе Тип на вкладке Размер Панели свойств.

В обоих случаях размерная линия принадлежит прямой, проходящей через центр образмериваемой окружности. Отличие состоит в следующем. Если размер проставлен от центра, то длина его размерной линии не может быть меньше радиуса. Если размер проставлен не от центра, то длина размерной линии может быть любой.

Радиальный размер: а) с размерной линией от центра;
б) с размерной линией не от центра


Элемент управления Указатель от текста к дуге
Указатель от текста к дуге

Опция, позволяющая указать, требуется ли соединить указателем дугу и текст относящегося к ней размера.

Чтобы отрисовать указатель, включите опцию. Это может потребоваться, например, при простановке размеров концентрических дуг с одинаковым раствором и начальным углом.

Размер дуги с указателем


Элемент управления Тип размера дуги
Тип размера дуги

Переключатель, позволяющий указать направление выносных линий размера дуги: от центра или параллельно радиусу, проведенному в середину дуги.

  Для выбора нужного варианта вызовите из контекстного меню команду Выносные линии от центра или нажмите нужную кнопку в группе Тип на вкладке Размер Панели свойств.

Размеры дуги с различной ориентацией размерных линий


Точка образмериваемого уровня

Поля координат точки, определяющую положение образмериваемого уровня.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Точка отсчета высот

Поля координат точки, от которой нужно отсчитывать значения высот (точки нулевого уровня).

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Размещение текста
Положение надписи

Поля координат точки, определяющей положение размерной надписи.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Первая точка привязки размера от общей базы

Поля координат первой точки привязки размера от общей базы.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Зазор/длина
Зазор/длина

Переключатель способа формирования зазора выносных линий.

 Если требуется, чтобы заданное число определяло зазор между началом выносной линии и точкой привязки размера, активизируйте переключатель Зазор.

 Если же введенное значение должно определять длину выносной линии, активизируйте переключатель Длина.

Подробнее...


Поле Зазор/длина
Зазор/длина

Поле для ввода значения длины или зазора выносных линий линейного размера. Нулевое значение означает, что выносные линии начинаются в точках привязки размера и могут иметь любую длину.

Подробнее...


Элемент управления Угол наклона выносных линий
Угол наклона выносных линий

Поле угла наклона выносных линий линейного размера.

При "наклонении" размера мышью угол определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Точка положения размерной линии и начала выноски

Поля координат точки, определяющей положение размерной линии и начала выноски.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Точка положения размерной линии
Точка положения размерной линии и надписи

Поля координат точки, определяющей положение размерной линии и надписи.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Точка начала полки
Точка начала полки

Поля координат точки начала полки.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Вторая точка привязки размера
Вторая точка привязки размера

Поля координат второй точки привязки размера.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Первая точка привязки размера
Первая точка привязки размера

Поля координат первой точки привязки размера.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Команда Текст под…
Команда Текст под...

Выводит на экран диалог для ввода дополнительных строк, которые будут размещены под размерной линией.


Команда Текст после…
Команда Текст после...

Выводит на экран диалог, в котором можно ввести, следующий за основным содержанием размерной надписи (суффикс).


Команда Единицы измерения
Команда Единицы измерения...

Выводит на экран диалог, в котором можно ввести обозначение единиц измерения проставляемого размера. Этот текст размещается в размерной надписи после предельных отклонений.


Команда Квалитет…
Команда Квалитет

Выводит на экран диалог, в котором можно назначить нужный квалитет или подобрать его по заданным предельным отклонениям.


Команда Значение…
Команда Ввод значения...

Вызывает на экран диалог ввода значения размера высоты.


Команда Символ…
Команда Символ...

Выводит на экран диалог, в котором можно выбрать символ для простановки перед размерным числом.


Команда Текст до…
Команда Текст до...

Выводит на экран диалог, в котором можно ввести или отредактировать текст, предшествующий основному содержанию размерной надписи (префикс).


Команда Радиальный размер

Позволяет построить простой радиальный размер.

 Для вызова команды нажмите кнопку Радиальный размер на инструментальной панели Размеры.

Укажите курсором окружность или дугу окружности, которую требуется образмерить.

 Если вы случайно ошиблись при выборе объекта, нажмите кнопку Указать заново на Панели специального управления выберите новый объект.

В поле Текст на вкладке Размер отображается автоматически сформированная размерная надпись. Чтобы вызвать диалог редактирования и настройки размерной надписи, щелкните мышью в этом поле.

Если выбрано автоматическое или ручное размещение размерной надписи, укажите точку т1, определяющую положение размерной линии.

Радиальный размер с автоматически размещенной надписью

Если выбрано размещение размерной надписи на полке, укажите точку начала полки т2.

Радиальный размер на полке

  Группа переключателей Тип на вкладке Размер позволяет указать, требуется ли проставить радиальный размер от центра или не от центра окружности.

Настройка параметров размеров (выбор вида стрелки, способа размещения текста и т.п.).

_________________

Смотрите также

Другие размеры


Команда Радиальный размер с изломом

Радиальный размер с изломом используется, когда требуется образмерить дугу очень малой кривизны, например, как на рисунке.

Радиальный размер с изломом

В этом случае размерная линия представляет собой ломаную, причем то ее звено, которое оканчивается размерной стрелкой, совпадает с истинным радиусом, проведенным в выбранную точку дуги.

 Чтобы построить радиальный размер с изломом, нажмите кнопку Радиальный с изломом на инструментальной панели Размеры.

Укажите курсором окружность или дугу окружности, которую требуется образмерить.

 Если вы случайно ошиблись при выборе базового объекта, нажмите кнопку Указать заново на Панели специального управления и выберите новый объект.

В поле Текст на вкладке Размер отображается автоматически сформированная размерная надпись. Чтобы вызвать диалог редактирования и настройки размерной надписи, щелкните мышью в этом поле.

Укажите положение фиктивного центра окружности.

_________________

Смотрите также

Другие размеры


Команда Угловой размер

Позволяет проставить простой угловой размер.

 Для вызова команды нажмите кнопку Угловой размер на инструментальной панели Размеры.

Укажите курсором первый базовый объект. Одна из его конечных точек будет принята за первую точку привязки создаваемого размера т1.

Затем укажите второй базовый объект. Одна из его конечных точек будет второй точкой привязки размера т2.

Укажите точку т3, определяющую положение размерной линии и надписи. Те концы базовых отрезков, ближе к которым окажется размерная линия, будут приняты за точки привязки размера.

Управление ориентацией размера

Простановка простого углового размера

В поле Текст на вкладке Размер отображается автоматически сформированная размерная надпись. Чтобы вызвать диалог редактирования и настройки размерной надписи, щелкните мышью в этом поле.

Настройка параметров размеров (выбор вида стрелки, способа размещения текста и т.п.).

_________________

Смотрите также

Другие размеры


Управление ориентацией углового размера
Ориентация углового размера

По умолчанию ориентация размера определяется системой автоматически: образмеривается угол, который образован точкой на первом объекте, ближайшей к месту указания этого объекта, точкой пересечения объектов или их продолжений и точкой на втором объекте, ближайшей к месту указания этого объекта.

  Если этот угол острый, в группе Тип на вкладке Размеры становится активным переключатель на острый угол, если тупой - переключатель на тупой угол. На рисунке показаны возможные места указания базовых отрезков и соответствующие им автоматически определенные углы.

 При необходимости с помощью указанных переключателей вы можете изменить предложенный системой способ простановки, в том числе включить простановку угла больше 180 градусов (автоматический выбор этого варианта невозможен).

Обратите внимание на то, что между двумя отрезками существуют два угла больше 180 градусов:

-	угол, дополняющий до 360 градусов острый угол между отрезками

-	угол, дополняющий до 360 градусов тупой угол между отрезками

Выбор нужного варианта осуществляется указанием точки т3, как это показано на рисунке.

Простановка размера на угол больше 180 градусов


Команда Угловой размер от общей базы

Позволяет построить группу угловых размеров с общей базой.

 Для вызова команды нажмите кнопку Угловой от общей базы на инструментальной панели Размеры.

Укажите первый базовый отрезок, общий для группы создаваемых размеров.

Укажите второй базовый отрезок для первого размера группы.

Укажите точку, определяющую положение размерной линии т3.

Управление ориентацией размера

Последовательно укажите вторые базовые отрезки и точку т3 для остальных размеров группы.

Простановка угловых размеров от общей базы

В поле Текст на вкладке Размер Панели свойств отображается автоматически сформированная размерная надпись. Чтобы вызвать диалог редактирования и настройки размерной надписи, щелкните мышью в этом поле.

Настройка параметров размеров (выбор вида стрелки, способа размещения текста и т.п.).

Замечание. Группа размеров, построенная с помощью команды Угловой от общей базы, не является единым объектом - это несколько простых угловых размеров, первые базовые отрезки которых совпадают. Поэтому, если у всех размеров группы должны быть одинаковые параметры (например, расположенные на полке надписи или стрелки определенного типа), необходимо после настройки первого размера включить опцию По умолчанию на вкладке Параметры.

 Для перехода к простановке группы размеров от другой базы нажмите кнопку Указать заново на Панели специального управления и укажите новый базовый отрезок.

_________________

Смотрите также

Другие размеры


Команда Цепной угловой размер
Команда Угловой цепной размер

Позволяет построить цепь угловых размеров.

 Для вызова команды нажмите кнопку Угловой цепной на инструментальной панели Размеры.

Укажите первый базовый отрезок.

Затем укажите второй базовый отрезок.

Управление ориентацией размера

Укажите точку, определяющую положение размерной линии т3. Это положение будет одинаковым для всех размеров цепи.

Последовательно укажите второй базовый отрезок для остальных размеров цепи.

Простановка цепи угловых размеров

В поле Текст на вкладке Размер Панели свойств отображается автоматически сформированная размерная надпись. Чтобы вызвать диалог редактирования и настройки размерной надписи, щелкните мышью в этом поле.

Настройка параметров размеров (выбор вида стрелки, способа размещения текста и т.п.).

Замечание 1. Все базовые отрезки, указываемые для построения цепного углового размера, должны проходить через одну точку - центр окружности, содержащей размерные линии.

Замечание 2. Группа размеров, построенная с помощью команды Цепной угловой размер, не является единым объектом - это цепь простых угловых размеров, составленная по определенным правилам (первый базовый отрезок каждого последующего размера совпадает со вторым базовым отрезком предыдущего; размерные линии расположены на одной окружности). Поэтому, если у всех размеров цепи должны быть одинаковые параметры (например, расположенные на полке надписи или стрелки определенного типа), необходимо после настройки первого размера включить опцию По умолчанию на вкладке Параметры.

 Для перехода к простановке другого цепного размера нажмите кнопку Указать заново на Панели специального управления и укажите новый базовый отрезок.

_________________

Смотрите также

Другие размеры


Команда Угловой размер с обрывом

Позволяет проставить угловой размера с обрывом.

 Для вызова команды нажмите кнопку Угловой с обрывом на инструментальной панели Размеры.

Укажите курсором отрезок, который будет базовым для размера с обрывом. Выбранный объект будет подсвечен.

 Если вы случайно ошиблись при выборе объекта, нажмите кнопку Указать заново на Панели специального управления и выберите новый базовый отрезок.

Затем укажите ось симметрии размера - любой прямолинейный объект (отрезок, звено ломаной, сторону многоугольника или вспомогательную прямую).

Управление ориентацией размера

Укажите точку т3, определяющую положение размерной линии и ее длину.

Пример простановки углового размера с обрывом

В поле Текст на вкладке Размер Панели свойств отображается автоматически сформированная размерная надпись. Чтобы вызвать диалог редактирования и настройки размерной надписи, щелкните мышью в этом поле.

Настройка параметров размеров (выбор вида стрелки, способа размещения текста и т.п.).

_________________

Смотрите также

Другие размеры


Команда Угловой размер с общей размерной линией

Позволяет построить группу угловых размеров с общей размерной линией.

 Для вызова команды нажмите кнопку Угловой с общей размерной линией на инструментальной панели Размеры.

Укажите первый базовый отрезок.

Затем укажите второй базовый отрезок.

Укажите точку, определяющую положение размерной линии т3. Это положение будет одинаковым для всех размеров группы.

Затем укажите вторые базовые отрезки для остальных размеров группы.

Простановка угловых размеров с общей размерной линией

В поле Текст на вкладке Размер Панели свойств отображается автоматически сформированная размерная надпись. Чтобы вызвать диалог редактирования и настройки размерной надписи, щелкните мышью в этом поле.

Настройка параметров размеров

Замечание 1. Все базовые отрезки, указываемые для построения углового размера с общей размерной линией, должны проходить через одну точку - центр окружности, содержащей размерные линии.

Замечание 2. Группа размеров, построенная с помощью команды Угловой с общей размерной линией, не является единым объектом - это цепь угловых размеров с совпадающими первыми базовыми отрезками и специальным образом расположенными размерными надписями. Поэтому, если у всех размеров группы должны быть одинаковые параметры (например, стрелки определенного типа), необходимо после настройки первого размера включить опцию По умолчанию на вкладке Параметры Панели свойств.

 Для создания другой группы размеров с общей размерной линией нажмите кнопку Указать заново на Панели специального управления и укажите новый базовый отрезок.

   Ориентация каждого размера цепи определяется системой автоматически. В группе Тип на вкладке Размер активизируется переключатель, соответствующий этой ориентации.

_________________

Смотрите также

Другие размеры


Команда Размер дуги окружности

Позволяет построить размер, характеризующий длину дуги окружности.

 Для вызова команды нажмите кнопку Размер дуги окружности на инструментальной панели Размеры.

Укажите курсором дугу, которую требуется образмерить.

 Если вы случайно ошиблись при выборе объекта, нажмите кнопку Указать заново на Панели специального управления и выберите другую дугу.

  На вкладке Размер Панели свойств находится группа переключателей Тип, с помощью которой можно задать направление выносных линий - от центра или параллельно радиусу, проведенному в середину дуги. Если угол раствора дуги больше 180 градусов, возможно создание размера только с выносными линиями от центра.

Пример простановки размеров дуги
с различной ориентацией выносных линий

Затем укажите точку, определяющую положение размерной линии т3.

В поле Текст на вкладке Размер отображается автоматически сформированная размерная надпись. Чтобы вызвать диалог редактирования и настройки размерной надписи, щелкните мышью в этом поле.

На вкладке Параметры Панели свойств находится опция Указатель от текста к дуге. Включите ее, если требуется соединить указателем дугу и текст относящегося к ней размера. Это может потребоваться, например, при простановке размеров концентрических дуг с одинаковым раствором и начальным углом.

Пример простановки размера дуги с указателем от текста к дуге

Настройка параметров размеров (выбор вида стрелки, способа размещения текста и т.п.).

_________________

Смотрите также

Другие размеры


Команда Размер высоты

Позволяет построить размер высоты.

 Для вызова команды нажмите кнопку Размер высоты на инструментальной панели Размеры.

На Панели свойств находится список Тип, с помощью которого можно выбрать размер нужного назначения.

Чтобы построить размер высоты для вида спереди или разреза, укажите точку т0, от которой нужно отсчитывать значения высот (то есть точку нулевого уровня).

Укажите точку привязки т1, определяющую положение образмериваемого уровня.

Система автоматически рассчитывает значение высоты указанной точки относительно точки т0 (расчет производится в метрах с точностью до одной десятой).

Вы можете отредактировать автоматически установленное значение, а также настроить параметры надписи. Для этого щелкните мышью в поле Текст на Панели свойств. На экране появится диалог задания надписи.

Размер высоты для вида спереди или разреза

Затем укажите точку т2, определяющую положение надписи.

Укажите точки т1 и т2 для других уровней, высота которых должна быть проставлена от этой же нулевой точки.

Для перехода к созданию группы размеров высоты от другого нулевого уровня необходимо расфиксировать точку, от которой производится отсчет (поле т0 на Панели свойств), и указать ее новое положение.

Чтобы построить размер высоты с линией-выноской, укажите точку т1, определяющую образмериваемый уровень (в ней будет начинаться линия-выноска), а затем точку, определяющую положение размерной надписи т2.

Размер высоты для вида сверху с линией-выноской

Чтобы построить размер высоты непосредственно на изображении, укажите точку, определяющую положение размерной надписи т2.

Размер высоты для вида сверху
непосредственно на изображении

При простановке размера высоты на виде сверху возможен только ручной ввод текста.

_________________

Смотрите также

Другие размеры


Команда Линейный размер с общей размерной линией

Позволяет проставить группу линейных размеров с общей размерной линией.

 Для вызова команды нажмите кнопку Линейный с общей размерной линией на инструментальной панели Размеры.

Укажите первую точку привязки т1 для группового размера.

Затем укажите вторую точку привязки т2.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях т1 и т2 на Панели свойств.

  На вкладке Размер Панели свойств находится группа переключателей Тип, с помощью которой можно установить ориентацию группового размера (вертикальный или горизонтальный).

Внимание! Выбор ориентации возможен только до формирования первого размера группы.

Укажите точку, определяющую положение размерной линии т3. Это положение будет одинаковым для всех размеров группы.

Затем укажите точки т2 для остальных размеров группы.

Простановка линейного размера с общей размерной линией

В поле Текст на вкладке Размер отображается автоматически сформированная размерная надпись. Чтобы вызвать диалог редактирования и настройки размерной надписи, щелкните мышью в этом поле.

Настройка параметров размеров (выбор вида стрелки, способа размещения текста и т.п.).

Формирование зазора между выносной линией и точкой привязки

Замечание. Группа размеров, построенная с помощью команды Линейный с общей размерной линией, не является единым объектом - это группа линейных размеров с совпадающими первыми точками привязки и специальным образом расположенными размерными надписями. Поэтому, если у всех размеров группы должны быть одинаковые параметры (например, стрелки определенного типа), необходимо после настройки первого размера включить опцию По умолчанию на вкладке Параметры Панели свойств.

Для создания другой группы размеров с общей размерной линией необходимо расфиксировать первую точку привязки группы (поле т1 на вкладке Размер Панели свойств) и указать ее новое положение.

_________________

Смотрите также

Другие размеры


Команда Цепной линейный размер
Команда Линейный цепной размер

Позволяет проставить цепь линейных размеров.

 Для вызова команды нажмите кнопку Линейный цепной на инструментальной панели Размеры.

Укажите курсором точки привязки размера - т1 и т2 (точки выхода выносных линий).

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях т1 и т2 на Панели свойств.

  На вкладке Размер Панели свойств находится группа переключателей Тип, с помощью которой можно установить ориентацию всех размеров цепи (вертикальный или горизонтальный).

Внимание! Выбор ориентации возможен только до фиксации первого размера цепи.

Укажите точку, определяющую положение размерной линии т3. Это положение будет одинаковым для всех размеров цепи.

Последовательно укажите точки т2 для остальных размеров цепи.

Простановка цепного линейного размера

В поле Текст на вкладке Размер отображается автоматически сформированная размерная надпись. Чтобы вызвать диалог редактирования и настройки размерной надписи, щелкните мышью в этом поле.

Настройка параметров размеров (выбор вида стрелки, способа размещения текста и т.п.).

Формирование зазора между выносной линией и точкой привязки

Замечание. Группа размеров, построенная с помощью команды Линейный цепной размер, не является единым объектом - это цепь простых линейных размеров, составленная по определенным правилам (первая точка привязки каждого последующего размера совпадает со второй точкой привязки предыдущего; размерные линии расположены на одной прямой). Поэтому, если у всех размеров цепи должны быть одинаковые параметры (например, расположенные на полке надписи или стрелки определенного типа), необходимо после настройки первого размера включить опцию По умолчанию на вкладке Параметры Панели свойств.

Для перехода к простановке другого цепного размера необходимо расфиксировать первую точку привязки цепи (поле т1 на вкладке Размер Панели свойств) и указать ее новое положение.

_________________

Смотрите также

Другие размеры


Команда Линейный размер

Позволяет проставить простой линейный размер.

 Для вызова команды нажмите кнопку Линейный размер на инструментальной панели Размеры.

Укажите курсором точки привязки размера - т1 и т2 (точки выхода выносных линий).

Затем укажите точку, определяющую положение размерной линии т3.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях т1, т2 и т3 на Панели свойств.

Простановка простого линейного размера

Иногда бывает трудно указать точки привязки размера (например, если рядом с этими точками расположены другие примитивы). В таких случаях можно указать сам объект для автоматического определения точек привязки размера.

 Для этого нажмите кнопку Выбор базового объекта на Панели специального управления и укажите курсором нужный объект (отрезок, дугу и т.п.).

   По умолчанию размерная линия параллельна линии, проходящей через точки привязки размера. При этом активен переключатель Параллельно объекту в группе Тип на вкладке Размер. Чтобы построить горизонтальный или вертикальный размер, активизируйте соответствующий переключатель.

В поле Текст на вкладке Размер отображается автоматически сформированная размерная надпись. Чтобы вызвать диалог редактирования и настройки размерной надписи, щелкните мышью в этом поле.

Настройка параметров размеров (выбор вида стрелки, способа размещения текста и т.п.).

Создание размера с наклонными выносными линиями

Формирование зазора между выносной линией и точкой привязки

_________________

Смотрите также

Другие размеры


Команда Линейный размер с обрывом
Команда Линейный размер от общей базы

Позволяет проставить группу линейных размеров от общей базы.

 Для вызова команды нажмите кнопку Линейный от общей базы на инструментальной панели Размеры.

Укажите первую точку привязки т1. Она будет общей для группы создаваемых размеров.

Укажите вторую точку привязки т2 для первого размера группы.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях т1 и т2 на Панели свойств.

  На вкладке Размер Панели свойств находится группа переключателей Тип, с помощью которой можно установить ориентацию каждого из создаваемых размеров (вертикальный или горизонтальный).

Укажите точку, определяющую положение размерной линии т3.

Последовательно укажите точки т2 и т3 для остальных размеров группы.

Простановка линейного размера от общей базы

В поле Текст на вкладке Размер отображается автоматически сформированная размерная надпись. Чтобы вызвать диалог редактирования и настройки размерной надписи, щелкните мышью в этом поле.

Настройка параметров размеров (выбор вида стрелки, способа размещения текста и т.п.).

Формирование зазора между выносной линией и точкой привязки

Замечание. Группа размеров, построенная с помощью команды Линейный от общей базы, не является единым объектом - это несколько простых линейных размеров, первые точки привязки которых совпадают. Поэтому, если у всех размеров группы должны быть одинаковые параметры (например, расположенные на полке надписи или стрелки определенного типа), необходимо после настройки первого размера включить опцию По умолчанию на вкладке Параметры Панели свойств.

Для перехода к простановке группы размеров от другой базы необходимо расфиксировать первую базовую точку (поле т1 на вкладке Размер Панели свойств) и указать ее новое положение.

_________________

Смотрите также

Другие размеры


Команда Линейный размер с обрывом

Позволяет проставить линейный размер с обрывом.

 Для вызова команды нажмите кнопку Линейный с обрывом на инструментальной панели Размеры.

Укажите курсором отрезок, который будет базовым для размера с обрывом. Выбранный объект будет подсвечен.

 Если вы случайно ошиблись при выборе объекта, нажмите кнопку Указать заново на Панели специального управления и выберите новый базовый отрезок.

Для ввода текста размера вызовите специальный диалоге. Для этого щелкните мышью в поле Текст на вкладке Размер.

Затем укажите точку т3, определяющую положение размерной линии и ее длину.

Простановка размера с обрывом

Настройка параметров размеров (выбор вида стрелки, способа размещения текста и т.п.).

Построение размера с обрывом имеет следующие особенности:

-	Текст размерной надписи вводится только вручную.

-	Если размерная надпись расположена на полке, то ее линия-выноска будет начинаться от середины размерной линии.

_________________

Смотрите также

Другие размеры


Команда Линейный размер от отрезка до точки

Позволяет построить линейный размер между двумя геометрическими элементами - отрезком и произвольной точкой (в том числе характерной точкой другого графического объекта).

 Для вызова команды нажмите кнопку Линейный от отрезка до точки на инструментальной панели Размеры.

Укажите курсором отрезок, от которого проставляется размер.

 Если вы случайно ошиблись при выборе объекта, нажмите кнопку Указать заново на Панели специального управления и выберите новый базовый отрезок.

Выносные линии размера будут параллельны этому отрезку, а один из его концов будет первой точкой привязки размера.

Задайте точку, до которой проставляется размер, - вторую точку привязки размера т2.

Затем укажите точку т3, определяющую положение размерной линии и текста.

Тот конец отрезка, ближе к которому окажется размерная линия, будет принят за первую точку привязки размера т1.

Пример простановки размера между отрезком и точкой

В поле Текст на вкладке Размер отображается автоматически сформированная размерная надпись. Чтобы вызвать диалог редактирования и настройки размерной надписи, щелкните мышью в этом поле.

Настройка параметров размеров (выбор вида стрелки, способа размещения текста и т.п.).

Формирование зазора между выносной линией и точкой привязки

_________________

Смотрите также

Другие размеры


Команда Диаметральный размер

Позволяет построить диаметральный размер.

 Для вызова команды нажмите кнопку Диаметральный размер на инструментальной панели Размеры.

Укажите курсором окружность или дугу, которую требуется образмерить.

 Если вы случайно ошиблись при выборе окружности, нажмите кнопку Указать заново на Панели специального управления и выберите новую окружность.

  Размерная линия может быть полная или с обрывом. Для выбора нужного варианта воспользуйтесь группой переключателей Тип на вкладке Размер Панели свойств.

Замечание. Размерная линия с обрывом выходит за центр окружности на расстояние, равное 1/5 ее радиуса, но не менее, чем на расстояние, установленное в данном документе для выхода размерной линии за текст. Это значение задается в диалоге настройки отрисовки размеров.

Если выбрано автоматическое или ручное размещение размерной надписи, укажите точку т1, определяющую положение размерной линии и надписи.

Диаметральный размер с автоматически размещенной надписью

Если выбрано размещение размерной надписи на полке, укажите точку начала полки т2.

Диаметральный размер на полке

В поле Текст на вкладке Размер отображается автоматически сформированная размерная надпись. Чтобы вызвать диалог редактирования и настройки размерной надписи, щелкните мышью в этом поле.

Настройка параметров размеров (выбор вида стрелки, способа размещения текста и т.п.).

_________________

Смотрите также

Другие размеры


Команда Авторазмер

Позволяет построить размер, тип которого автоматически определяется системой в зависимости от того, какие объекты указаны для простановки размера.

 Для вызова команды нажмите кнопку Авторазмер на инструментальной панели Размеры.

Порядок и способы указания геометрических объектов зависят от того, какой именно размер требуется проставить:

Линейный

Линейный с обрывом

Линейный от отрезка до точки

Угловой

Угловой с обрывом

Диаметральный

Радиальный

На вкладках Панели свойств находятся элементы управления, позволяющие настроить различные параметры создаваемого размера.

Возможности настройки авторазмеров практически аналогичны возможностями настройки соответствующих размеров, создаваемых с помощью специальных команд.

_________________

Смотрите также

Поиск объектов для авторазмера

Другие размеры


Поиск объектов для авторазмера
Поиск объектов для простановки авторазмера

Для создания авторазмера необходимо указать его базовые объекты: кривые или точки.

Указание базовых объектов производится по следующим правилам:

-	если при указании объекта в ловушку курсора попала характерная точка этого объекта, то считается, что указана точка, а не объект,

-	если при указании объекта в ловушку курсора не попала ни одна характерная точка этого объекта, то считается, что указан объект, т.е. кривая,

-	если в ловушку попали несколько объектов, то указанным считается объект (точка или кривая) ближайший к центру ловушки,

-	при использовании привязок Ближайшая точка, Середина или Пересечение указанной считается точка, а не кривая, которой она принадлежит.

Совет...

Таким образом, для простановки линейного размера нужно указать отрезок или две точки, между которыми требуется проставить размер, для простановки углового размера - два непараллельных отрезка и так далее.


Чтобы настроить размер ловушки курсора, вызовите команду Сервис - Параметры... - Система - Графический редактор - Курсор.


Линейный авторазмер

Для создания линейного авторазмера укажите точки привязки размера или отрезок, граничные точки которого будут являться точками привязки.

Правила указания объектов для создания авторазмера

На экране появится фантом линейного размера.

В поле Текст на вкладке Размер Панели свойств отображается автоматически сформированная размерная надпись. Чтобы вызвать диалог редактирования и настройки размерной надписи, щелкните мышью в этом поле.

Перемещая курсор, выберите ориентацию размера - горизонтальный, вертикальный или параллельный объекту.

Укажите точку, определяющую положение размерной линии и надписи.

Дополнительные возможности управления размерной линией и надписью

Настройка параметров размеров (выбор вида стрелки, способа размещения текста и т.п.).

Линейный авторазмер предлагается системой по умолчанию после вызова команды Авторазмер и указания отрезка. Если требуется проставить не простой линейный размер, а, например, линейный размер от отрезка до точки или угловой размер, то продолжайте указание объектов. Система перейдет в режим построения размера, соответствующего указанным объектам.

_________________

Смотрите также

Линейный авторазмер с обрывом

Линейный авторазмер от отрезка до точки


Управление размерной линией линейного авторазмера
Дополнительные возможности управления
размерной линией и надписью авторазмера

Для управления размерной линией и надписью авторазмера служат клавиши <Shift> и <Ctrl>.

При нажатии и удержании клавиши <Shift> фиксируется положение размерной линии и ориентация размера (для простого линейного размера). Перемещая курсор, вы можете задать положение размерной надписи.

При нажатии и удержании клавиши <Ctrl> фиксируется ориентация размера, у него появляется линия-выноска и горизонтальная полка. Перемещая курсор, вы можете задать начало полки и ее направление - вправо или влево.


Угловой авторазмер

Для создания углового авторазмера укажите два непараллельных отрезка.

Правила указания объектов для создания авторазмера

Замечание. Если один из указанных отрезков имеет системный стиль Осевая, то тип размера автоматически определяется как Угловой с обрывом. Таким образом, если требуется проставить простой угловой размер, необходимо обращать внимание на стиль линии выбираемых отрезков.

На экране появится фантом углового размера.

В поле Текст на вкладке Размер Панели свойств отображается автоматически сформированная размерная надпись. Чтобы вызвать диалог редактирования и настройки размерной надписи, щелкните мышью в этом поле.

Перемещая курсор, выберите тип размера - на острый угол, на тупой угол или на угол больше 180 градусов.

Укажите точку, определяющую положение размерной линии и надписи.

Дополнительные возможности управления размерной линией и надписью

Настройка параметров размеров (выбор вида стрелки, способа размещения текста и т.п.).

_________________

Смотрите также

Угловой авторазмер с обрывом


Управление размерной линией углового авторазмера
Дополнительные возможности управления
размерной линией и надписью авторазмера

Для управления размерной линией и надписью авторазмера служат клавиши <Shift> и <Ctrl>.

При нажатии и удержании клавиши <Shift> фиксируется тип размера и положение размерной линии. Перемещая курсор, вы можете задать положение размерной надписи.

При нажатии и удержании клавиши <Ctrl> фиксируется тип размера, у него появляется линия-выноска и горизонтальная полка. Перемещая курсор, вы можете задать начало полки и ее направление - вправо или влево.


Диаметральный авторазмер

Для создания диаметрального авторазмера укажите окружность.

Правила указания объектов для создания авторазмера

На экране появится фантом диаметрального размера.

В поле Текст на вкладке Размер Панели свойств отображается автоматически сформированная размерная надпись. Чтобы вызвать диалог редактирования и настройки размерной надписи, щелкните мышью в этом поле.

  Размерная линия может быть полная или с обрывом. Для выбора нужного варианта воспользуйтесь группой переключателей Тип.

  Группа переключателей Размер на вкладке Размер позволяет указать, требуется ли проставить диаметральный или радиальный размер. При выборе радиального размера система переключается в режим создания этого размера.

При создании диаметрального авторазмера может быть построен линейный размер со знаком "диаметр" или собственно диаметральный размер. Для простановки линейного размера необходимо перемещать курсор в направлениях осей системы координат текущего вида чертежа (во фрагменте - в направлениях осей абсолютной системы координат, т.е. вертикально или горизонтально), а для простановки диаметрального размера - под углом к этим направлениям.

Размер окружности: а) диаметральный, б) линейный

Замечание. При простановке диаметрального размера дуги создание размера с выносными линиями невозможно.

Укажите точку, определяющую положение размерной линии и надписи.

Дополнительные возможности управления размерной линией и надписью

Настройка параметров размеров (выбор вида стрелки, способа размещения текста и т.п.).


Управление размерной линией диаметрального авторазмера
Дополнительные возможности управления
размерной линией и надписью авторазмера

Для управления размерной линией и надписью авторазмера служат клавиши <Shift> и <Ctrl>.

При нажатии и удержании клавиши <Shift> фиксируется положение размерной линии. Перемещая курсор, вы можете задать положение размерной надписи.

При нажатии и удержании клавиши <Ctrl> фиксируется положение размерной линии, у размера появляется линия-выноска и горизонтальная полка. Перемещая курсор, вы можете задать начало полки и ее направление - вправо или влево.


Радиальный авторазмер

Для создания радиального авторазмера укажите дугу окружности.

Правила указания объектов для создания авторазмера

На экране появится фантом радиального размера.

В поле Текст на вкладке Размер Панели свойств отображается автоматически сформированная размерная надпись. Чтобы вызвать диалог редактирования и настройки размерной надписи, щелкните мышью в этом поле.

  Группа переключателей Тип на вкладке Размер позволяет указать, требуется ли проставить радиальный размер от центра или не от центра окружности

  Группа переключателей Размер позволяет указать, требуется ли проставить диаметральный или радиальный размер. При выборе диаметрального размера система переключается в режим создания этого размера.

Укажите точку, определяющую положение размерной линии и надписи.

Дополнительные возможности управления размерной линией и надписью

Настройка параметров размеров (выбор вида стрелки, способа размещения текста и т.п.).


Управление размерной линией радиального авторазмера
Дополнительные возможности управления
размерной линией и надписью авторазмера

Для управления размерной линией и надписью авторазмера служит клавиша <Ctrl>.

При нажатии и удержании этой клавиши фиксируется положение размерной линии, у размера появляется линия-выноска и горизонтальная полка. Перемещая курсор, вы можете задать начало полки и ее направление - вправо или влево.


Линейный авторазмер от отрезка до точки

Для создания линейного авторазмера от отрезка до точки укажите отрезок и точку или два параллельных отрезка.

Правила указания объектов для создания авторазмера

Замечание. Если один из указанных отрезков имеет системный стиль Осевая или является системным объектом "осевая линия", то тип размера автоматически определяется как Линейный с обрывом. Таким образом, если требуется проставить линейный размер от отрезка до точки, необходимо обращать внимание на стиль линии выбираемых отрезков.

На экране появится фантом линейного размера.

В поле Текст на вкладке Размер Панели свойств отображается автоматически сформированная размерная надпись. Чтобы вызвать диалог редактирования и настройки размерной надписи, щелкните мышью в этом поле.

Укажите точку, определяющую положение размерной линии и надписи.

Дополнительные возможности управления размерной линией и надписью

Настройка параметров размеров (выбор вида стрелки, способа размещения текста и т.п.).

_________________

Смотрите также

Простой линейный авторазмер

Линейный авторазмер с обрывом


Линейный авторазмер с обрывом

Для создания линейного авторазмера с обрывом укажите в любой последовательности два параллельных отрезка, один из которых имеет системный стиль линии Осевая или является системным объектом "осевая линия".

Правила указания объектов для создания авторазмера

На экране появится фантом линейного размера с обрывом.

В поле Текст на вкладке Размер Панели свойств отображается автоматически сформированная размерная надпись. Чтобы вызвать диалог редактирования и настройки размерной надписи, щелкните мышью в этом поле.

Укажите точку, определяющую положение размерной линии и надписи.

Дополнительные возможности управления размерной линией и надписью

Настройка параметров размеров (выбор вида стрелки, способа размещения текста и т.п.).

_________________

Смотрите также

Простой линейный авторазмер

Линейный авторазмер от отрезка до точки


Угловой авторазмер с обрывом

Для создания углового авторазмера с обрывом укажите в любой последовательности два непараллельных отрезка, один из которых имеет системный стиль линии Осевая или является системным объектом "осевая линия".

Правила указания объектов для создания авторазмера

На экране появится фантом углового размера с обрывом.

В поле Текст на вкладке Размер Панели свойств отображается автоматически сформированная размерная надпись. Чтобы вызвать диалог редактирования и настройки размерной надписи, щелкните мышью в этом поле.

Укажите точку, определяющую положение размерной линии и надписи.

Дополнительные возможности управления размерной линией и надписью

Настройка параметров размеров (выбор вида стрелки, способа размещения текста и т.п.).

_________________

Смотрите также

Простой угловой авторазмер


Диалог ввода нового значения углового размера
Диалог ввода нового значения
ассоциативного углового размера
и имени связанной переменной

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Установить значение размера.

В нем можно задать новое значение углового параметрического размера. Для удобства ввода предусмотрены отдельные поля градусов, минут и секунд. Здесь же можно ввести или отредактировать имя связанной переменной.

Введите значение размера в соответствующее поле.

При необходимости введите в поле Переменная имя связанной с этим размером переменной.

Имя переменной может содержать буквы латинского алфавита (различаются символы верхнего и нижнего регистра), арабские цифры и символы подчеркивания ("_"). Длина имени переменной не более 16 символов. Первый символ в имени переменной - буква или подчеркивание.

После ввода нового значения и/или имени нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения значения размера нажмите кнопку Отмена.

В том случае, если в силу наложенных на объекты ограничений применить новое значение размера невозможно, на экран будет выведено соответствующее сообщение системы.


Диалог ввода нового значения размера
Диалог ввода значения ассоциативного размера
и имени связанной переменной

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Установить значение размера.

В нем можно задать новое значение параметрического размера, ввести или отредактировать имя связанной переменной.

Введите значение размера в соответствующее поле.

При необходимости введите в поле Переменная имя связанной с этим размером переменной.

Имя переменной может содержать буквы латинского алфавита (различаются символы верхнего и нижнего регистра), арабские цифры и символы подчеркивания ("_"). Длина имени переменной не более 16 символов. Первый символ в имени переменной - буква или подчеркивание.

После ввода нового значения и/или имени нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения значения размера нажмите кнопку Отмена.

В том случае, если в силу наложенных на объекты ограничений применить новое значение размера невозможно, на экран будет выведено соответствующее сообщение системы.


Диалог выбора символа

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Символ... из контекстного меню в поле Текст на Панели свойств.

В диалоге можно выбрать нужный символ для его внесения в текст размерной надписи.

Включите опцию рядом с нужным символом (диаметр, квадрат, радиус или метрическая резьба) или рядом со словом Нет, если символа в размерной надписи быть не должно. Для вызова диалога, в котором можно выбрать другие символы, активизируйте опцию Другой....

После выбора символа нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без выбора или изменения символа нажмите кнопку Отмена.


Диалог ввода текста под размерной надписью

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Текст под... из контекстного меню в поле Текст на Панели свойств.

В диалоге можно ввести или отредактировать одну или несколько дополнительных строк размерной надписи, которые будут размещены под размерной линией.

Для вызова пользовательского меню с вариантами текстов под размерной линией дважды щелкните мышью в поле ввода. Подробнее о пользовательских меню можно прочитать в разделе Пользовательские меню при вводе текста.

После завершения ввода текста строк нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменений текста последующих строк нажмите кнопку Отмена.


Диалог ввода единиц измерения

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Единицы измерения... из контекстного меню в поле Текст на Панели свойств.

В диалоге можно ввести или отредактировать текст обозначения единиц измерения проставляемого размера.

Для вызова пользовательского меню с вариантами названий единиц измерения дважды щелкните мышью в поле ввода. Подробнее о пользовательских меню можно прочитать в разделе Пользовательские меню при вводе текста.

Название единиц измерения будет отрисовано в размерной надписи сразу после предельных отклонений.

После завершения ввода текста нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог ввода текста после размерной надписи

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Текст после... из контекстного меню в поле Текст на Панели свойств.

В диалоге можно ввести или отредактировать текст, следующий за основным содержанием размерной надписи (суффикс).

Для вызова пользовательского меню с вариантами текстов, следующих за размерной надписью, дважды щелкните мышью в поле ввода. Подробнее о пользовательских меню можно прочитать в разделе Пользовательские меню при вводе текста.

После завершения ввода текста суффикса размерной надписи нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменения текста суффикса нажмите кнопку Отмена.


Диалог ввода текста перед размерной надписью

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Текст до... из контекстного меню в поле Текст на Панели свойств.

В диалоге можно ввести или отредактировать текст, предшествующий основному содержанию размерной надписи (префикс).

Для вызова пользовательского меню с вариантами текстов, предшествующих размерной надписи, дважды щелкните мышью в поле ввода. Подробнее о пользовательских меню можно прочитать в разделе Пользовательские меню при вводе текста.

После завершения ввода текста префикса размерной надписи нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменения текста префикса нажмите кнопку Отмена.


Диалог ввода значения размера высоты

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Ввод значения... из контекстного меню в поле Текст на Панели свойств.

В диалоге можно ввести значение размера высоты. Если проставляется размер высоты для вида спереди и разреза, система автоматически вычисляет величину размера относительно заданной нулевой точки.

Для выбора значения из пользовательского меню нажмите кнопку. Подробнее о пользовательских меню можно прочитать в разделе Пользовательские меню при вводе текста.

После завершения ввода значения нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменения значения нажмите кнопку Отмена.


Диалог ввода размерной надписи
Диалог ввода размерной надписи размера высоты

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Текст надписи... из контекстного меню при создании размера высоты.

Позволяет сформировать нужный текст надписи для размера высоты.

Описание элементов управления

Значение	В этом поле вы можете ввести значение размера высоты. Если проставляется размер высоты для вида спереди и разреза, система автоматически вычисляет величину размера относительно заданной нулевой точки.
Кнопка Значение	Для выбора значения из пользовательского меню нажмите кнопку. Подробнее о пользовательских меню можно прочитать в разделе Пользовательские меню при вводе текста.
Авто	Если нужно задать значение размера вручную, выключите опцию.
Размер в рамке	Включите опцию, чтобы размерная надпись отображалась в рамке.
Подчеркнуть	Включите опцию, чтобы размерная надпись была подчеркнутой.
Использовать по умолчанию	Активизируйте эту опцию, чтобы сделанные настройки использовались при формировании остальных размерных надписей этого типа в текущем сеансе работы.
Внешний вид размерной надписи показывается в окне просмотра.

После установки нужного оформления размерной надписи нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменения надписи нажмите кнопку Отмена.


Диалог ввода размерной надписи
углового размера

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Текст надписи... из контекстного меню при создании углового размера.

Позволяет сформировать нужный текст размерной надписи при вводе углового размера или дополнить текст, автоматически предложенный системой.

Описание элементов управления

Текст до	В этом поле вы можете ввести текст, предшествующий основному содержанию размерной надписи (префикс). Для вызова пользовательского меню с вариантами текстов, предшествующих размерной надписи, дважды щелкните мышью в поле ввода.
Значение	В этом поле отображается автоматически вычисленное системой значение размера. При необходимости вы можете ввести другое значение вручную. После значения автоматически добавляются символы градусов и минут.
Авто	По умолчанию включен и задает автоматическое вычисление значения размера. Если вы сбросили его, вводили новое значение вручную и хотите затем вернуться к вычисленному значению, вновь включите данный переключатель.
Отклонения	В этом поле можно ввести значения предельных отклонений размера. Для простановки значков градусов, минут и секунд нажмите соответствующие кнопки рядом с полем.
Текст после	В этом поле вы можете ввести текст, следующий за основным содержанием размерной надписи (суффикс). Для вызова пользовательского меню с вариантами текстов, следующих за размерной надписью, дважды щелкните мышью в поле ввода.
Размер в рамке	Включите опцию, чтобы размерная надпись отображалась в рамке.
Подчеркнуть	Включите опцию, чтобы размерная надпись была подчеркнутой.
Размер в скобках	Включите эту опцию, чтобы символ и значение были заключены в скобки. С помощью опций Круглых и Квадратных выберите вид скобок. Замечание. Указанные элементы заключаются в скобки вместе с рамкой и подчеркиванием, если они есть.
Далее (>>)	Чтобы перейти к вводу последующих строк, которые будут размещены под размерной линией, нажмите кнопку и наберите текст в открывшемся поле. Для вызова пользовательского меню с вариантами текстов под размерной линией дважды щелкните мышью в поле ввода.
Использовать по умолчанию	Активизируйте эту опцию, чтобы сделанные настройки использовались при формировании остальных размерных надписей этого типа в текущем сеансе работы. Замечание. При выключении опции Использовать по умолчанию состояние опций Включить приводится в соответствие с настройками системы. Это означает, что включение квалитета и/или отклонений в размерную надпись производится, если это предусмотрено в диалоге настройки параметров новых размеров, и не производится в противном случае.
В процессе формирования размерной надписи ее текущий внешний вид (за исключением последующих строк) отображается в специальном поле в нижней части окна диалога.

После установки нужных значений параметров оформления размерной надписи нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменения параметров нажмите кнопку Отмена.


Диалог ввода размерной надписи
линейного и диаметрального размера

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Текст надписи... из контекстного меню при создании линейного, диаметрального или радиального размера.

Позволяет сформировать нужный текст размерной надписи или дополнить текст, автоматически предложенный системой.

Описание элементов управления

Текст до	В этом поле вы можете ввести текст, предшествующий основному содержанию размерной надписи (префикс). Для вызова пользовательского меню с вариантами текстов, предшествующих размерной надписи, дважды щелкните мышью в поле ввода.
Символ	С помощью этой группы переключателей вы можете задать простановку перед размерным числом нужного символа.
Нет	Отменяет отрисовку символа.
Диаметр	Задает отрисовку символа в виде знака диаметра.
Квадрат	Задает отрисовку символа в виде квадрата.
Радиус	Задает отрисовку символа в виде буквы R.
Метрическая резьба	Задает отрисовку символа в виде буквы М.
Другой...	Позволяет выбрать символ из любого шрифта.
Значение	В этом поле отображается автоматически вычисленное системой значение размера. При необходимости вы можете ввести другое значение вручную. Для выбора значения из пользовательского меню нажмите кнопку Значение. Подробнее о пользовательских меню можно прочитать в разделе Пользовательские меню при вводе текста.
Авто	По умолчанию включен и задает автоматическое вычисление значения размера. Если вы сбросили его, вводили новое значение вручную и хотите затем вернуться к вычисленному значению, вновь включите данный переключатель.
Квалитет	В этом поле отображается заданный для проставляемого размера квалитет. Для перехода к диалогу назначения или подбора квалитета нажмите кнопку Квалитет.
Включить	Установите этот переключатель во включенное положение, если хотите, чтобы название квалитета было отрисовано в размерной надписи.
Отклонения	В этом поле отображаются значения предельных отклонений размера. В том случае, если был корректно назначен квалитет, предельные отклонения вычисляются автоматически. При необходимости вы можете ввести значения отклонений вручную.
Включить	Установите этот переключатель во включенное положение, если хотите, чтобы предельные отклонения были отрисованы в размерной надписи.
Единицы измерения	В этом поле вы можете ввести текст для обозначения единиц измерения проставляемого размера. Текст будет отрисован в размерной надписи сразу после предельных отклонений. Для вызова пользовательского меню с вариантами названий единиц измерения дважды щелкните мышью в поле ввода.
Текст после	В этом поле вы можете ввести текст, следующий за основным содержанием размерной надписи (суффикс). Для вызова пользовательского меню с вариантами текстов, следующих за размерной надписью, дважды щелкните мышью в поле ввода.
Размер в рамке	Задает отрисовку рамки вокруг полей Символ, Значение, Квалитет и Отклонение. При включении отрисовки рамки автоматически выключается отображение квалитета и значения отклонения (при необходимости их можно тут же включить вновь).
Подчеркнуть	Задает подчеркивание полей Символ, Значение, Квалитет и Отклонение.
Размер в скобках	Включите эту опцию, чтобы Символ, Значение, Квалитет и Отклонение были заключены в скобки. С помощью опций Круглых и Квадратных выберите вид скобок. Замечание. Указанные элементы заключаются в скобки вместе с рамкой и подчеркиванием, если они есть.
Далее (>>)	Чтобы перейти к вводу последующих строк, которые будут размещены под размерной линией, нажмите кнопку и наберите текст в открывшемся поле. Для вызова пользовательского меню с вариантами текстов под размерной линией дважды щелкните мышью в поле ввода.
Использовать по умолчанию	Активизируйте эту опцию, если хотите, чтобы сделанные настройки использовались при формировании остальных размерных надписей этого типа в текущем сеансе работы. Замечание. При выключении опции Использовать по умолчанию состояние опций Включить приводится в соответствие с настройками системы. Это означает, что включение квалитета и/или отклонений в размерную надпись производится, если это предусмотрено в диалоге настройки параметров новых размеров, и не производится в противном случае
В процессе формирования размерной надписи ее текущий внешний вид (за исключением последующих строк) отображается в специальном поле в нижней части окна диалога.

После установки нужных значений параметров оформления размерной надписи нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменения параметров нажмите кнопку Отмена.


Настройка параметров размеров

Для настройки параметров размеров служат элементы вкладки Параметры Панели свойств.

Элементы Выносная линия 1 и Выносная линия 2 управляют отрисовкой первой и второй выносных линий размера.

Списки Стрелка 1 и Стрелка 2 позволяют выбрать вид первой и второй стрелок, а список Размещение текста - способ размещения размерной надписи.

Группа элементов Параметры выноски становится доступной, если выбрано одно из размещений основной надписи на полке. В поле Длина отображается длина линии-выноски, а в поле Угол - угол ее наклона к оси абсцисс текущей системы координат. Ввод значений с клавиатуры в эти поля возможен при отключенном автосоздании объектов и только после того, как линия-выноска сформирована (указана точка начала полки), т.е. фактически с помощью этих полей производится редактирование созданной линии-выноски.

Включение опции По умолчанию позволяет сохранить все текущие настройки вкладки Параметры и использовать их при создании следующих размеров данного типа до конца сеанса работы. Если опция выключена, то настройка распространяется только на текущий (создаваемый) размер.


Настройка параметров линейного размера с общей размерной линией
Настройка параметров размеров

Для настройки параметров размеров служат элементы вкладки Параметры Панели свойств.

Элементы Выносная линия 1 и Выносная линия 2 управляют отрисовкой первой и второй выносных линий размера.

Списки Стрелка 1 и Стрелка 2 позволяют выбрать вид первой и второй стрелок.

Включение опции По умолчанию позволяет сохранить все текущие настройки вкладки Параметры и использовать их при создании следующих размеров данного типа до конца сеанса работы. Если опция выключена, то настройка распространяется только на текущий (создаваемый) размер.


Настройка параметров размеров с обрывом
Настройка параметров размеров

Для настройки параметров размеров служат элементы вкладки Параметры Панели свойств.

Список Размещение текста позволяет выбрать способ размещения размерной надписи, а список Стрелка - вид стрелки.

Элемент Выносная линия управляет отрисовкой выносной линии размера.

Группа элементов Параметры выноски становится доступной, если выбрано одно из размещений основной надписи на полке. В поле Длина отображается длина линии-выноски, а в поле Угол - угол ее наклона к оси абсцисс текущей системы координат. Ввод значений с клавиатуры в эти поля возможен при отключенном автосоздании объектов и только после того, как линия-выноска сформирована (указана точка начала полки), т.е. фактически с помощью этих полей производится редактирование созданной линии-выноски.

Включение опции По умолчанию позволяет сохранить все текущие настройки вкладки Параметры и использовать их при создании следующих размеров данного типа до конца сеанса работы. Если опция выключена, то настройка распространяется только на текущий (создаваемый) размер.


Настройка параметров диаметральных и радиальных размеров
Настройка параметров размеров

Для настройки параметров размеров служат элементы вкладки Параметры Панели свойств.

Список Стрелка позволяет выбрать вид стрелки, а список Размещение текста - способ размещения размерной надписи.

Группа элементов Параметры выноски становится доступной, если выбрано одно из размещений основной надписи на полке. В поле Длина отображается длина линии-выноски, а в поле Угол - угол ее наклона к оси абсцисс текущей системы координат. Ввод значений с клавиатуры в эти поля возможен при отключенном автосоздании объектов и только после того, как линия-выноска сформирована (указана точка начала полки), т.е. фактически с помощью этих полей производится редактирование созданной линии-выноски.

Включение опции По умолчанию позволяет сохранить все текущие настройки вкладки Параметры и использовать их при создании следующих размеров данного типа до конца сеанса работы. Если опция выключена, то настройка распространяется только на текущий (создаваемый) размер.


Линейный размер с наклонными выносными линиями
Создание линейного размера
с наклонными выносными линиями

Чтобы проставить линейный размер с наклонными выносными линиями, выполните следующие действия.

1.	 Вызовите команду создания линейного размера.

2.	 Отключите автосоздание объекта на Панели специального управления.

3.	Укажите точки привязки линейного размера.

4.	 Нажмите кнопку Параллельно объекту на вкладке Размер Панели свойств.

5.	Расположите размерную линию на нужном расстоянии от объекта.

6.	 Нажмите кнопку Наклонить размер на Панели специального управления.

Все элементы вкладки Размер заменяются одним полем Угол.

7.	Введите в него значение угла наклона выносных линий размера. Можно также "наклонить" размер мышью, перетаскивая одну из появившихся экране характерных точек.

8.	После установки нужного положения выносных линий отожмите кнопку Наклонить размер.

9.	 Чтобы зафиксировать получившийся наклонный размер, нажмите кнопку Создать объект.

Пример простановки размера с наклонными выносными линиями


Линейный размер с зазором
Формирование зазора между выносной линией
линейного размера и точкой привязки

Иногда при простановке размера требуется, чтобы выносная линия была отрисована на некотором расстоянии от точки привязки.

  Для реализации такого способа построения используются переключатели из группы Зазор/Длина на вкладке Параметры панели Свойств.

Если требуется, чтобы заданное число определяло зазор между началом выносной линии и точкой привязки размера, включите переключатель Зазор. В этом случае при изменении положения размерной линии будет изменяться длина выносной линии, а зазор - оставаться постоянным и равным заданному значению.

Если же введенное значение должно определять длину выносной линии, включите переключатель Длина. В этом случае при изменении положения размерной линии зазор будет изменяться, а длина выносной линии - оставаться постоянной и равной заданному значению.

Если значение в поле Зазор/Длина равно нулю, то выносные линии начинаются в точках привязки размера и могут иметь любую длину.

Пример простановки линейного размера с зазором


Команды простановки размеров

КОМПАС предоставляет пользователю разнообразные возможности простановки размеров: несколько типов линейных, угловых, радиальных, а также диаметральный, размер высоты и размер дуги.

Кнопки вызова команд простановки размеров находятся на инструментальной панели Размеры.

 Авторазмер

 Линейный размер

 Линейный размер от общей базы

 Цепной линейный размер

 Линейный размер с общей размерной линией

 Линейный размер с обрывом

 Линейный размер от отрезка до точки

 Диаметральный размер

 Радиальный размер

 Радиальный размер с изломом

 Угловой размер

 Угловой размер от общей базы

 Цепной угловой размер

 Угловой размер с общей размерной линией

 Угловой размер с обрывом

 Размер дуги окружности

 Размер высоты


Фиктивный центр окружности

Расположен ближе к дуге, чем фактический центр


Пользовательские меню при вводе текстов
Пользовательские меню при вводе текста

При вводе размеров и технологических обозначений часто требуется вводить повторяющиеся тексты и нормализованные числовые значения. Повторяющиеся тексты требуются также при заполнении основных надписей документов.

Для ускорения ввода таких текстов и чисел разработан механизм пользовательских меню. Схема его работы следующая.

Пользователь в специальном текстовом файле формирует структуру разнообразных меню - указывает, из каких разделов и подразделов состоит меню, какие строки в них расположены и какой текст должен вводиться в документ при выборе из меню каждой строки. При вводе текстовой части размеров и технологических обозначений или заполнении основной надписи в определенных полях и графах можно вызвать соответствующее всплывающее меню. Выбор какой-либо строки из него приводит к появлению соответствующего текста в поле или ячейке.

Вызвать пользовательское меню можно двумя способами.

1.	Установить курсор на поле ввода текста в Строке параметров объектов и нажать правую кнопку мыши.

2.	В диалоге ввода текстовой части размера или технологического обозначения дважды щелкнуть мышью в поле ввода. Этот же способ вызова пользовательского меню - двойной щелчок мышью в ячейке - используется при заполнении основной надписи документа.

_________________

Смотрите также

Файл пользовательских меню


Файл пользовательских меню

Разнообразные варианты пользовательских меню хранятся в файле Graphic.pmn подкаталога \Sys главного каталога КОМПАС. Это - текстовый файл формата ANSI, доступный для непосредственного редактирования пользователем.

Структура файла Graphic.pmn

Файл состоит из разделов. Каждый раздел соответствует отдельному меню. В файле, поставляемом вместе с системой, разделам присвоены номера с 1 по 12, с 20 по 25 и с 30 по 38.

Ниже приведен список номеров уже существующих пользовательских меню и их назначение.

1	Алфавит
2	Параметр шероховатости
3	Вид обработки поверхности
4	Базовая длина для определения шероховатости
5	Направление неровностей шероховатости
6	Обозначение знака допуска
7	Обозначение баз
8	Масштабы
9	Стадии проектирования для конструкторской документации
10	Стадии проектирования для строительной документации
11	Предельные отношения формы и расположения поверхностей
12	Фамилии должностных лиц (машиностроение)
20	Текст перед размерной надписью
21	Единицы измерения в размерной надписи
22	Текст после размерной надписи
23	Текст под размерной надписью
24	Нормальные линейные размеры
30	Характер внесенного изменения
31	Марки основных комплектов рабочих чертежей по ГОСТ 21.101-97
32	Характер выполненной работы
33	Должность, сокращения по ГОСТ 21.101-97
34	Масштабы строительные
35	Фамилии должностных лиц (строительство)
36	Масштабные коэффициенты, применяемые при выпуске рабочих чертежей в строительном проектировании (согласно ГОСТ группы 21)
37	Часто встречающиеся сокращения, используемые при простановке отметок уровня (согласно ГОСТ 21.101–97)
38	Термины и словосочетания в соответствии с разделом 7 ГОСТ 21.101-97 (о внесении изменений в рабочие чертежи)
1000	Вызов справочника материалов (файла ref.exe)
Пользователь может добавить в файл неограниченное количество разделов (новых меню). Рекомендуется присваивать им номера от 1001 до 4000.

Номера разделов с 1 по 1000 зарезервированы за АО АСКОН. Пожалуйста, не используйте их во избежание конфликтов составленных вами меню с новыми версиями файла Graphic.pmn, поставляемыми в дистрибутиве системы.

Номера пользовательских меню, вызываемых при вводе размерных надписей и надписей технологических обозначений (допусков формы, баз и т.п.) постоянны. Например, при вводе названия единиц измерения в размерной надписи вызывается только меню номер 21. Поэтому не рекомендуется присваивать другие номера разделам файла Graphic.pmn, поставляемого в составе системы, а также удалять разделы этого файла.

Новые разделы с номерами, присвоенными пользователем, служат для подключения меню к ячейкам основной надписи.

Синтаксис файла Graphic.pmn.

Порядок формирования раздела

Каждый раздел файла, соответствующий отдельному меню, имеет заголовок MENU num, где num - номер раздела.

Раздел файла должен начинаться с ключевого слова Begin и заканчиваться словом End.

Внутри раздела перечисляются строки меню и вложенные в это меню строки текста.

MENUITEM "name" flags - строка меню name, имеющая флаги flags.

POPUP "name" - вложенный раздел меню с именем name. Так же как и все меню, он должен начинаться с ключевого слова BEGIN и заканчиваться END, и может в свою очередь содержать строки меню (MENUITEM) и вложенные подменю (POPUP). Уровень вложенности подменю не ограничен.

Порядок формирования строки меню

MENUITEM "name" flags, где

"name" = "name_1|name_2", где

name_1 - строка, которая появится в меню.

Она может содержать & (амперсант). Символ, следующий за ним, подчеркивается и будет служить акселератором.

name_2 - строка, которая будет подставлена в текст (она может отличаться от строки меню).

Она может содержать конструкцию вида АА@XXBB - вместо нее в текст будет вставлена строка "АА+спецзнак №XX из файла Graphic.sss+BB"

Она может содержать конструкцию вида АА$XX;YY$BB - вместо нее в текст будет вставлена строка "АА+верхний индекс XX+нижний индексYY+BB". По умолчанию создается индекс полной высоты. Если требуется создать индекс малой, средней или полной высоты, то после символа $ нужно вставить один из управляющих символов - s (малая высота) m (средняя высота) или l (полная высота).

Она может содержать конструкцию вида АА$bXX;YY$BB или АА$dXX;YY$BB - вместо нее в текст будет вставлена строка "АА+дробьXX/YY+BB". По умолчанию создается дробь полной высоты. Если требуется создать дробь малой, средней или полной высоты, то после символов $b или $d нужно вставить один из управляющих символов - s (малая высота) m (средняя высота) или l (полная высота).

Она может содержать конструкцию вида АА#XXBB или АА^XXBB - вместо нее в текст будет вставлена строка "АА+символ с номером XX из текущего шрифта текста+BB"

Она может содержать конструкцию вида АА#(FNAME)XXBB или АА^(FNAME)XXBB - вместо нее в текст будет вставлена строка "АА+символ с номером XX из шрифта FNAME+BB"

Она может содержать конструкцию вида АА@/BB - вместо нее в текст будет вставлены две строки: АА и BB.

Замечание. Если ячейка настроена для ввода однострочного текста, перенос строк будет проигнорирован.

Она может содержать служебный символ ~, который не выводится на экран и на печать. Он служит для отделения номера спецзнака или символа от следующих за ним цифр текста. Например, "Плюс-минус 1 градус 30 минут|@3~1@1~30' "

Если имя name состоит из одной строки (не разделенной символом вертикальной черты "|"), то эта строка появится в меню и будет подставлена в текст.

flags - допустимые флаги для MENUITEM:

MENUBREAK	- элемент меню помещается в новую колонку.

DISABLED или GRAYED	- элемент меню недоступен для выполнения и отображается серым цветом.

Допускается комбинация флагов, разделенных пробелами или запятыми.

Допускается вставка комментариев, начинающихся с символа " ' " (апостроф).

MENUITEM SEPARATOR	- рисуется горизонтальная линия. Любые флаги игнорируются.

Открыв файл Graphic.pmn, вы можете практически ознакомиться с синтаксисом файла пользовательских меню, отредактировать системные и создать собственные меню.

_________________

Смотрите также

Как подключить собственное меню к ячейке основной надписи


Подключение пользовательского меню к ячейке штампа
Как подключить собственное меню к ячейке основной надписи

1.	Создайте собственное или отредактируйте системное меню в файле Graphic.pmn (правила организации этого файла изложены в теме Файл пользовательских меню).

2.	Запомните номер меню, которое требуется подключить к ячейке основной надписи.

3.	Сохраните и закройте файл Graphic.pmn.

4.	Войдите в режим редактирования таблицы основной надписи, в ячейке которой требуется подключить меню.

5.	Установите курсор в ячейку, к которой хотите подключить меню.

6.	Вызовите команду Формат ячейки.

7.	В появившемся диалоге нажмите кнопку Далее....

8.	В поле Запрос при вводе текста в ячейку после текста запроса введите "|" (символ вертикальной черты) и номер подключаемого меню.

9.	Выйдите из диалогов настройки расширенного формата и настройки формата ячейки, нажав кнопку OK.

10.	Закройте окно редактирования таблицы, выйдите из диалога редактирования состава основной надписи и диалога работы с основными надписями, подтверждая сохранение внесенных изменений.

Аналогичную настройку расширенного формата нужно производить для каждой ячейки, к которой требуется подключить пользовательское меню. Количество пользовательских меню, подключаемых к ячейкам основной надписи, не ограничено.

Замечание. Если вы отредактировали меню номер 12 (Фамилии должностных лиц), то перенастраивать ячейки системных основных надписей не требуется: ячейки для фамилий в основных надписях, поставляемых в составе КОМПАС, уже настроены для использования меню номер 12.


Режим редактирования характерных точек объекта

Для перехода в режим редактирования характерных точек объекта нужно щелкнуть по нему мышью.

 В режим редактирования характерных точек некоторых объектов сложной конфигурации (сплайнов, допусков формы и т.д.) можно также войти в процессе создания объекта, вызвав команду Редактировать точки из контекстного меню или нажав кнопку Редактировать точки на Панели специального управления.

В этом режиме характерные точки отображаются в виде маленьких черных квадратов, а объект выделяется.

Изменить положение характерной точки можно следующими способами.

-	Перетаскивание характерной точки при помощи мыши. Подведите курсор к характерной точке, при этом он изменит свою форму.

Курсор в режиме редактирования характерных точек

Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перемещайте точку. Когда нужное положение точки будет достигнуто, отпустите кнопку мыши.

-	Перемещение характерной точки при помощи клавиатуры. Подведите курсор к характерной точке (это можно сделать как при помощи мыши, так и при помощи клавиш со стрелками). Когда курсор изменит форму, нажмите клавишу <Enter>, активизировав тем самым характерную точку. Теперь характерная точка будет перемещаться вместе с курсором. Перемещайте курсор при помощи клавиш со стрелками, а когда точка достигнет нужного положения, вновь нажмите клавишу <Enter>, зафиксировав тем самым ее новое положение.

Обратите внимание на то, что при этом способе перемещение характерной точки будет дискретным, кратным текущему шагу курсора.

-	Перемещение характерной точки с осуществлением привязки.

Во-первых, при перетаскивании характерной точки курсором (как при помощи мыши, так и при помощи клавиатуры) срабатывают включенные в данный момент глобальные привязки.

Во-вторых, при перетаскивании точки можно воспользоваться локальными привязками. Для этого в процессе перемещения нажмите правую кнопку мыши или комбинацию клавиш <Shift>+<F10> и вызовите из появившегося контекстного меню нужную привязку (при этом левая кнопка мыши освободится). Перемещайте курсор, а когда привязка сработает, щелкните левой кнопкой мыши или нажмите клавишу <Enter>.

В-третьих, при перетаскивании точки можно воспользоваться клавиатурными привязками. Для этого в процессе перемещения нажмите клавиатурную комбинацию, вызывающую нужную привязку, а после выполнения привязки отпустите левую кнопку мыши или нажмите клавишу <Enter>.

-	Задание координат характерной точки. Активизируйте характерную точку. Для этого любым способом подведите к ней курсор, а когда он изменит форму, щелкните левой кнопкой мыши или нажмите клавишу <Enter>. На Панели свойств появятся поля с координатами этой точки. Введите в поля координат новые значения и зафиксируйте их, нажав клавишу <Enter>. После этого характерная точка займет новое положение.

-	Удаление характерной точки. Активизируйте характерную точку и нажмите клавишу <Delete>. После этого характерная точка исчезнет, и объект перестроится в соответствии с положением оставшихся характерных точек.

При редактировании положения характерной точки перечисленные способы можно комбинировать. Например, активизировать точку мышью, а переместить и зафиксировать при помощи клавиатуры. Или активизировать точку при помощи клавиатуры, выполнить локальную привязку и зафиксировать новое положение мышью.

При редактировании характерных точек ломаных, NURBS и кривых Безье вы можете добавлять новые характерные точки. Для этого щелкните мышью в том месте кривой, где должна быть новая характерная точка (для добавления характерной точки NURBS нужно щелкнуть на отрезке, соединяющем две соседние характерные точки). В указанном месте будет создана новая характерная точка. Вы можете "перетащить" ее в любое место.

При редактировании характерных точек линий разреза, линий-выносок и допусков формы и расположения вы можете добавлять новые точки изломов, создавая тем самым новые звенья. Для этого "перетащите" мышью характерную точку, расположенную посередине существующего звена (квадрат, обозначающий эту точку, меньше, чем квадраты на концах звена). Оно будет разбито на две части новой вершиной.

_________________

Смотрите также

Редактирование параметров объектов


Редактирование параметров объектов

Чтобы начать редактирование параметров существующего объекта (например, изменение текста размерной надписи или угла наклона штриховки), установите курсор на этом объекте и дважды щелкните левой кнопкой мыши.

На Панели свойств появятся поля параметров указанного объекта. Вы можете вводить нужные значения параметров как вручную, так и с использованием геометрического калькулятора.

Процесс редактирования параметров объекта аналогичен тем действиям, которые выполняются при создании объекта способом, принятым в системе по умолчанию, поэтому можно использовать все доступные приемы работы с Панелью свойств (фиксация и освобождение, запоминание и т.д.).

 После ввода новых значений параметров щелкните мышью на фантоме объекта или нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

_________________

Смотрите также

Редактирование характерных точек объектов


Элемент управления Размещение текста
Размещение текста

Список, позволяющий указать нужный способ размещения размерной надписи. Доступны следующие варианты.

Автоматическое	При выборе этого способа текст автоматически центрируется относительно размерной линии.
Ручное	При выборе этого способа положение надписи определяется пользователем.
На полке, влево На полке, вправо На полке, вверх На полке, вниз	При выборе одного из этих способов для размещения надписи формируется линия-выноска с полкой указанного направления.  Пользователю требуется дополнительно указать точку начала полки.


Элемент управления Стрелка
Стрелка

Список, позволяющий выбрать вид стрелки размера.


Элемент управления Стрелка 1
Стрелка 1

Список, позволяющий выбрать вид первой стрелки размера.


Элемент управления Стрелка 2
Стрелка 2

Список, позволяющий выбрать вид второй стрелки размера.


Диалог выбора квалитета

Позволяет назначить нужный квалитет для проставляемого размера или подобрать его по предельным отклонениям.

Описание элементов управления

Предпочтительные	В этом поле отображается список предпочтительных для использования квалитетов.
Основные	В этом поле отображается список основных квалитетов.
Дополнительные	В этом поле отображается список дополнительных квалитетов.
Значение	В этом справочном поле отображается значение размера, вычисленное автоматически или заданное пользователем вручную. Поле недоступно для редактирования.
Отклонения: Верхнее Нижнее	В этих справочных полях отображаются значения текущих отклонений размера, вычисленных по квалитету или заданных пользователем вручную. Поля недоступны для редактирования.
Система	Выберите, в какой системе будет выполняться образмеривание (в системе отверстия или в системе вала).
Подобрать квалитет	Для того, чтобы выполнить подбор квалитета, введите требуемые значения предельных отклонений размера в полях Верхнее и Нижнее. После этого нажмите кнопку Подобрать квалитет. В списках для выбора останутся наименования только тех квалитетов, которые соответствуют установленным ограничениям.
После завершения выбора нужного квалитета нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без назначения нового квалитета нажмите кнопку Отмена.


Диалог выбора квалитета

Позволяет назначить нужный квалитет для проставляемого размера или подобрать его по предельным отклонениям.

Описание элементов управления

Предпочтительные	В этом поле отображается список предпочтительных для использования квалитетов.
Основные	В этом поле отображается список основных квалитетов.
Значение	В этом справочном поле отображается значение размера, вычисленное автоматически или заданное пользователем вручную. Поле недоступно для редактирования.
Отклонения: Верхнее Нижнее	В этих справочных полях отображаются значения текущих отклонений размера, вычисленных по квалитету или заданных пользователем вручную. Поля недоступны для редактирования.
Система	Выберите, в какой системе будет выполняться образмеривание (в системе отверстия или в системе вала).
Подобрать квалитет	Для того, чтобы выполнить подбор квалитета, введите требуемые значения предельных отклонений размера в полях Верхнее и Нижнее. После этого нажмите кнопку Подобрать квалитет. В списках для выбора останутся наименования только тех квалитетов, которые соответствуют установленным ограничениям.
После завершения выбора нужного квалитета нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без назначения нового квалитета нажмите кнопку Отмена.


Диалог выбора квалитета

Позволяет назначить нужный квалитет для проставляемого размера или подобрать его по предельным отклонениям.

Описание элементов управления

Предпочтительные	В этом поле отображается список предпочтительных для использования квалитетов.
Значение	В этом справочном поле отображается значение размера, вычисленное автоматически или заданное пользователем вручную. Поле недоступно для редактирования.
Отклонения: Верхнее Нижнее	В этих справочных полях отображаются значения текущих отклонений размера, вычисленных по квалитету или заданных пользователем вручную. Поля недоступны для редактирования.
Система	Выберите, в какой системе будет выполняться образмеривание (в системе отверстия или в системе вала).
Подобрать квалитет	Для того, чтобы выполнить подбор квалитета, введите требуемые значения предельных отклонений размера в полях Верхнее и Нижнее. После этого нажмите кнопку Подобрать квалитет. В списках для выбора останутся наименования только тех квалитетов, которые соответствуют установленным ограничениям.
После завершения выбора нужного квалитета нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без назначения нового квалитета нажмите кнопку Отмена.


Команда Размер на полке

Позволяет создать авторазмер с размерной надписью, расположенной на полке.

После вызова команды размерная линия фиксируется в ее текущем положении, у размера появляется линия-выноска и горизонтальная полка.

Перемещая мышь, вы можете задать точку начала полки и ее направление.


Элемент управления Размер
Размер

  Переключатель, позволяющий указать, требуется ли простановка радиального или диаметрального авторазмера.

При выборе диаметрального размера система переключается в режим создания этого размера.


Элемент управления Размер
Размер

  Переключатель, позволяющий указать, требуется ли простановка диаметрального или радиального авторазмера.

При выборе радиального размера система переключается в режим создания этого размера.


Элемент управления Невидимые линии
Невидимые линии

Переключатель, управляющий отрисовкой линий невидимого контура. Если отрисовка этих линий включена, их стиль можно настроить с помощью списка Стиль, расположенного под переключателем. По умолчанию невидимые линии имеют стиль Штриховая.


Элемент управления Линии переходов
Линии переходов

Переключатель, управляющий отрисовкой линий переходов. Если отрисовка этих линий включена, их стиль можно настроить с помощью списка Стиль, расположенного под переключателем. По умолчанию линии переходов имеют стиль Тонкая.


Элемент управления Линии сгиба
Линии сгиба

Переключатель, управляющий отрисовкой линий сгиба. Если отрисовка включена, то стиль линий сгиба можно настроить с помощью списка Стиль, расположенного рядом с переключателем. По умолчанию линии сгиба имеют стиль Пунктир 2.

Для вида по стрелке, проекционного и произвольного вида переключатель Линии сгиба доступен, если при настройке параметров этого вида включена отрисовка развертки.

Для разрезов (сечений) и выносного вида переключатель Линии сгиба доступен, если при настройке параметров опорного вида включена отрисовка развертки.


Элемент управления Штриховка сборки
Штриховка сборки

Переключатель, позволяющий выбрать способ штриховки соседних деталей сборки: в одну сторону или с поворотом на 90 градусов.


Элемент управления Тип изображения
Тип изображения

Переключатель, позволяющий выбрать тип изображения: разрез или сечение.


Элемент управления Проекционная связь
Проекционная связь

Переключатель, управляющий проекционной связью между ассоциативными видами.


Элемент управления Разнесенный вид
Разнесенный вид

Переключатель, управляющий изображением сборки в разнесенном виде. Этот переключатель доступен, если в выбранной сборочной модели настроены параметры разнесения.


Элемент управления Развертка
Развертка

Переключатель, управляющий изображением листовой детали в развернутом виде. Этот переключатель доступен, если в выбранной листовой детали настроены параметры развертки.


Элемент управления Стиль линий переходов
Стиль линий переходов

Список, позволяющий выбрать стиль отрисовки линий переходов.


Элемент управления Стиль невидимых линий
Стиль невидимых линий

Список, позволяющий выбрать стиль отрисовки линий невидимого контура.


Элемент управления Стиль видимых линий
Стиль видимых линий

Список, позволяющий выбрать стиль отрисовки линий видимого контура.


Элемент управления Стиль линий сгиба
Стиль линий сгиба

Список, позволяющий выбрать стиль отрисовки линий сгиба.


Команда Изменить файл-источник

Позволяет выбрать другую модель для изображения в чертеже.

После вызова команды на экране появляется стандартный диалог выбора фалов, в котором нужно указать нужный файл модели.


Команда Подобрать масштаб

Позволяет автоматически подобрать такой масштаб из стандартного ряда, при котором все виды, указанные для построения, полностью умещаются на чертеже выбранного формата. При подборе коэффициента масштабирования учитываются области чертежа, занятые основной надписью и другими элементами оформления.


Команда Схема видов

Позволяет изменить набор видов, предлагаемый по умолчанию.

После вызова команды на экране появляется диалог, в котором можно указать, какие стандартные виды модели требуется создать в чертеже.


Элемент управления Имя файла модели
Имя файла модели

Поле, в котором отображается полное имя файла модели, выбранной для изображения в чертеже.

Чтобы указать другую модель, нажмите кнопку Выбрать другую модель и укажите нужный файл в появившемся диалоге. Можно также ввести поле Имя файла модели полное имя файла модели, виды которой требуется получить.


Элемент управления Ориентация модели
Ориентация модели

Список ориентаций модели для изображения на главном виде.

Этот список содержит ориентации, соответствующие стандартным видам (спереди, сзади, сверху, снизу, слева, справа, изометрия), а также пользовательские ориентации, если они сформированы в модели.


Элемент управления Базовая точка вида
Базовая точка вида

Переключатель, позволяющий выбрать базовую точку вида: пересечение диагоналей габаритного прямоугольника или начало координат.


Элемент управления Масштаб вида
Масштаб вида

Поле, в котором можно ввести произвольный масштаб вида или выбрать из списка стандартный масштаб.


Элемент управления Цвет вида
Цвет вида в активном состоянии

Список, позволяющий выбрать цвет, который будет использоваться для отображения вида в активном состоянии.


Элемент управления Имя вида
Имя вида

Поле, в котором можно ввести имя вида. Имя, заданное в этом поле, отображается также в дереве построения чертежа.


Элемент управления Номер вида
Номер вида

Поле, в котором можно ввести номер вида.


Элемент управления Угол поворота вида
Угол поворота вида

Поле, в котором можно ввести угол поворота вида.


Элемент управления Точка привязки вида
Точка привязки вида

Поля координат точки привязки вида.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Команда Проекционная связь

Позволяет включить или отключить проекционную связь выделенного ассоциативного вида (видов) с его опорным видом (видами).

Команда доступна для проекционных видов, видов по стрелке и видов, содержащих разрезы или сечения.

Если проекционная связь вида с его опорным видом выключена, то он может быть перемещен в любое место поля чертежа.

При включенной связи вид перемещается так, чтобы его проекционная связь с опорным видом не нарушалась.


Команда Редактировать в окне

Позволяет отредактировать сборку или деталь, выделенную в Дереве построения чертежа.

Команда доступна, если на компьютере установлен КОМПАС-3D.

После вызова команды откроется окно, содержащее выбранную трехмерную модель. Внесите в нее необходимые изменения, сохраните и закройте окно модели или перейдите в окно чертежа.

При возврате в окно чертежа система выдаст запрос на перестроение чертежа. Ответ Да запускает перестроение изображения в чертеже с учетом изменений, внесенных в модель.

Чтобы отложить перестроение чертежа, нажмите кнопку Нет диалога. Запрос на перестроение чертежа исчезнет, а пиктограмма вида (видов), компонентом которого является отредактированная модель, в Дереве построения будет помечена красной "галочкой", означающей, что чертеж необходимо перестроить.

 Вы можете в любое время перестроить чертеж. Для этого нажмите кнопку Перестроить на панели Вид или клавишу <F5>.

Замечание 1. Если изображенная в чертеже сборка состоит из большого числа компонентов, ее перестроение может занять значительное время. Поэтому, если необходимо отредактировать несколько компонентов, целесообразно перестраивать чертеж один раз - после внесения всех изменений (а не каждый раз после редактирования отдельного компонента).

Замечание 2. Вообще говоря, перейти к редактированию компонента в окне можно, открыв содержащий его файл обычным способом: нажать кнопку Открыть документ или вызвать команду Файл - Открыть и выбрать нужный файл. При использовании команды Редактировать в окне не требуется искать нужный файл в списке - система находит его автоматически.


Команда Разрезать

Позволяет отредактировать вид (виды), включив изображение одного или нескольких выбранных компонентов (сборок или деталей) в разрезе.

Команда доступна, если хотя бы один из выделенных компонентов не разрезан.

После вызова команды пиктограммы редактируемых видов в Дереве построения помечаются "галочкой", а виды в окне чертежа перечеркиваются.

 Это означает, что чертеж необходимо перестроить. Для этого нажмите кнопку Перестроить на панели Вид или клавишу <F5>.


Команда Не разрезать

Позволяет отредактировать один или несколько разрезов (сечений), отключив изображение выбранных компонентов (сборок или деталей) в разрезанном виде.

Команда доступна для компонентов активных видов чертежа, содержащих изображения разрезов (сечений).

После вызова команды пиктограммы редактируемых видов в Дереве построения помечаются "галочкой", а виды в окне чертежа перечеркиваются.

 Это означает, что чертеж необходимо перестроить. Для этого нажмите кнопку Перестроить на панели Вид или клавишу <F5>.

Изображение в чертеже будет перерисовано с учетом внесенных изменений.

Пиктограммы неразрезанных компонентов помечаются в Дереве построения значком [image].

Отключение изображения компонентов в разрезе на одном из видов не влияет на отображение этих компонентов в других видах чертежа.

Чтобы вновь включить показ компонентов в разрезе, выделите их в Дереве построения чертежа и вызовите из контекстного меню команду Разрезать, после чего перестройте чертеж.


Команда Показать

Позволяет включить изображение одного или нескольких выбранных компонентов (сборок или деталей) на виде (видах) чертежа.

Команда недоступна, если ни один из выделенных компонентов не скрыт.

После вызова команды пиктограммы редактируемых видов в Дереве построения помечаются "галочкой", а виды в окне чертежа перечеркиваются.

 Это означает, что чертеж необходимо перестроить. Для этого нажмите кнопку Перестроить на панели Вид или клавишу <F5>.

Изображение в чертеже будет перерисовано с учетом внесенных изменений.


Команда Скрыть

Позволяет отредактировать один или несколько видов чертежа, отключив изображение выбранных компонентов (сборок или деталей).

Команда доступна для компонентов активных видов чертежа.

После вызова команды пиктограммы редактируемых видов в Дереве построения помечаются "галочкой", а виды в окне чертежа перечеркиваются.

 Это означает, что чертеж необходимо перестроить. Для этого нажмите кнопку Перестроить на панели Вид или клавишу <F5>.

Изображение в чертеже будет перерисовано с учетом внесенных изменений.

Пиктограммы скрытых компонентов отображаются в Дереве построения светло-голубым цветом.

Отключение изображения компонентов на одном из видов не влияет на показ этих компонентов в других видах чертежа.

Чтобы вновь включить показ компонентов, выделите их в Дереве построения чертежа и вызовите из контекстного меню команду Показать, после чего перестройте чертеж.


Команда Свойства компонента
Команда Свойства компонента...

Выводит на экран диалог, в котором вы можете включить (отключить) создание объекта спецификации и просмотреть наименование, обозначение и путь к файлу-источнику компонента.


Команда Отношения

Доступна в контекстном меню объекта, выделенного в Дереве построения или в окне документа.

Команда Отношения позволяет просмотреть объекты, которые являются исходными и производными для выбранного объекта.

После вызова команды на экране появляется диалог иерархии отношений объекта.


Команда Отображение местного вида
Команда Местный вид

Включает полное изображение вида или усеченное (местный вид).

Команда доступна для тех ассоциативных видов, которые используются для создания местных видов. Если около команды в меню стоит "галочка", то вид отображается как местный. Чтобы включить отображение вида целиком, вызовите эту команду. "Галочка" в меню исчезнет, а на экране появится полное изображение выбранного вида.


Команда Параметры текущего вида...

Позволяет настроить параметры текущего вида чертежа.

Команда доступна для всех, кроме системного, видов чертежа.

После вызова команды Параметры вида... на Панели свойств появляются элементы управления, позволяющие изменить параметры вида.


Команда Погасить

Позволяет переключить выделенный вид (виды) чертежа в погашенное состояние (отменяет прорисовку вида на экране). Слева от названия погашенного вида в Дереве построения отображается буква "п" в круглых скобках.

Если вид находится в погашенном состоянии, то слева от этой команды в меню стоит "галочка".


Команда Фоновый

Позволяет переключить выделенный вид (виды) чертежа вид в фоновое состояние. Слева от названия фонового вида в Дереве построения отображается буква "ф" в круглых скобках.

Если вид находится в фоновом состоянии, то слева от этой команды в меню стоит "галочка".


Команда Текущий

Позволяет переключить выделенный вид чертежа в текущее состояние.

Если вид находится в текущем состоянии, слева от этой команды в меню стоит "галочка".

Текущий вид всегда только один. Слева от названия текущего вида в Дереве построения отображается буква "т" в круглых скобках.


Команда Разрушить вид

Позволяет разрушить один или несколько выделенных видов чертежа.

Команда доступна для всех ассоциативных видов, находящихся в активном или текущем состоянии.

Разрушение вида - разрыв ассоциативной связи вида с моделью, изображение которой в нем содержится. При этом вид из ассоциативного превращается в обычный вид чертежа КОМПАС-График. Вид, ранее существовавший как единый объект, разрушается на отдельные примитивы (отрезки, окружности и т.д.).

При разрушении вида чертежа базировавшиеся на нем проекционные виды превращаются в произвольные виды, а виды по стрелке, выносные элементы, разрезы и сечения - разрушаются.

Разрушенный вид может быть отредактирован различными способами: деформация сдвигом, редактирование с помощью "горячих точек" и др.

 Для быстрой отмены ошибочного разрушения ассоциативного вида нажмите кнопку Отменить на Стандартной панели или комбинацию клавиш <Alt>+<BackSpase> либо <Ctrl>+<Z>. Разрушенный вид будет немедленно восстановлен.

Команда разрушения вида может быть использована на этапе оформления чертежей или по окончании работы над ними, когда связь с моделью уже не существенна. Чертеж с разрушенными ассоциативными связями требует меньше машинных ресурсов, он быстрее загружается, перестраивается и т.п.


Команда Удалить вид

Позволяет удалить один или несколько выделенных видов чертежа.

Команда доступна для всех, кроме системного, видов чертежа, находящихся в активном или текущем состоянии.

При удалении вида чертежа базировавшиеся на нем проекционные виды превращаются в произвольные виды, а виды по стрелке, выносные элементы, разрезы и сечения - удаляются.

 Если вы допустили ошибку при удалении, нажмите кнопку Отменить на Стандартной панели или комбинацию клавиш <Alt>+<BackSpase> либо <Ctrl>+<Z>. Удаленный вид будет немедленно восстановлен.


Команда Параметры вида
Команда Параметры вида...

Позволяет настроить параметры выделенного вида чертежа.

Команда доступна для всех, кроме системного, видов чертежа, находящихся в активном или текущем состоянии.

После вызова команды Параметры вида... на Панели свойств появляются элементы управления, позволяющие изменить параметры вида.


Команда Вид с разрывом

Позволяет трансформировать изображение в виде: условно удалять указанную часть (части) изображения, а оставшиеся части придвигать друг к другу. Команда может быть применена как к ассоциативным, так и к пользовательским видам чертежа. Разрыв изображения в системном виде невозможен.

При формировании в чертеже вида с разрывом рекомендуется следующий порядок работы.

1.	Создание в виде всех геометрических объектов, составляющих изображение модели.

2.	Создание в виде требуемого количества разрывов с помощью команды Вид с разрывом.

3.	Добавление в вид объектов оформления: размеров, обозначений, надписей и т.п.

 Для вызова команды Вид с разрывом нажмите соответствующую кнопку на инструментальной панели Ассоциативные виды или выберите ее название в меню Вставка - Вспомогательный вид.

На экране появятся две параллельные линии - границы разрыва, а на Панели свойств - элементы управления, позволяющие настроить параметры разрыва.

Панель Линия разрыва содержит список линий разрыва, имеющихся в текущем виде. Разрыв, соответствующий выделенной линии разрыва, считается текущим. Для текущего разрыва вы можете настроить угол, зазор и тип линий.
Поле Угол позволяет задать угол между осью Х системы координат текущего вида и направлением сдвига текущего разрыва.
Тип линий разрыва можно выбрать из одноименного списка на Панели свойств. Доступны следующие варианты: С изломом, Прямая, Не отображается, Волнистая.
Для волнистой линии и линии с изломом можно задать амплитуду.
Поле Зазор позволяет задать расстояние, на котором будут располагаться друг от друга видимые части изображения после создания разрыва.

Замечание. При использовании линий разрыва с изломом зазор должен составлять не менее двух амплитуд. Минимальный зазор при использовании линий других типов - 1 мм.

Перемещая мышью характерные точки границ разрыва, ограничьте часть изображения, которую нужно удалить.

 Кнопка Добавить позволяет создать в виде новую линию разрыва. После ее нажатия на экране появляется новая пара границ разрыва. Обратите внимание на то, что направления сдвига одного и того же вида могут быть только параллельны или перпендикулярны друг другу. Например, в виде создан разрыв, направление сдвига которого расположено под углом 30 градусов к оси Х. Впоследствии в этом виде можно будет создать разрывы, направления сдвига которых располагаются либо под таким же углом, либо под углом 120 градусов к оси Х.

 Кнопка Удалить позволяет удалить из вида текущий разрыв.

Опция Показать разрывы на панели Свойств управляет отображением разрывов в виде.

 Чтобы подтвердить создание или изменение параметров разрыва изображения, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Разрыв будет создан. Все геометрические объекты текущего вида, находившиеся между границами разрыва, перестанут отображаться на экране. Видимые части изображения будут ограничены линиями обрыва и придвинуты друг к другу так, чтобы расстояние между ними равнялось значению, заданному в поле Зазор.

Особенности работы команды Вид с разрывом

В контекстном меню вида с разрывом в Дереве построения станут доступны команды, позволяющие управлять разрывом: Параметры разрыва... и Показать разрывы.

_________________

Смотрите также

Другие ассоциативные виды


Особенности работы команды Вид с разрывом

1.	Если в окне чертежа было включено отображение сетки, то она перестает отображаться между границами разрыва. Привязка по сетке между границами разрыва невозможна.

2.	Все размеры, обозначения, надписи и таблицы, имеющиеся в виде с разрывом, остаются видны, даже если они находились (полностью или частично) между границами разрыва при его настройке.

3.	Осевые линии и обозначения центра, полученные с помощью команд Осевая линия по двум точкам, Автоосевая и Обозначение центра, не прерываются. Если же указанные объекты создавались в документе с помощью команды Отрезок, то они будут разорваны так же, как и остальные геометрические объекты.

4.	 При добавлении новых объектов в вид с разрывом линии разрыва не перестраиваются автоматически. Для их перерисовки с учетом новых габаритов изображения следует вызвать команду Обновить изображение.


Направление сдвига

Линия, вдоль которой сдвигаются друг к другу видимые части изображения
при создании разрыва вида. На рисунке показаны система координат вида,
границы разрыва и направление сдвига.

В данном случае угол между осью Х и направлением сдвига равен нулю.


Амплитуда (волнистой/с изломом линии разрыва)
Амплитуда

Амплитуда - отклонение линии с изломом или волнистой от средней линии.

Значение амплитуды для линии с изломом равно значению, заданному поле Амплитуда, max.

Значение амплитуды для волнистой линии устанавливается в процентах от длины разрыва в поле Амплитуда, %.
Значение, введенное в поле Амплитуда, max, для волнистой линии задает наибольшую допустимую амплитуду. Если расчетное значение амплитуды, выраженное в миллиметрах, превысит максимальное, то для отрисовки линии будет использоваться уже не расчетная, а установленная максимальная величина.

Замечание. При использовании волнистой линии расстояние между границами разрыва не может быть меньше удвоенного значения максимальной амплитуды.


Команда Параметры разрыва...

Позволяет настроить параметры выделенного разрыва изображения.

После вызова команды на Панели свойств появляются те же элементы управления, что и при создании разрыва. Вы можете изменить параметры любого из разрывов вида или удалить любой разрыв. При удалении из вида всех линий разрыва удаляется сам разрыв.


Команда Показать разрывы

Позволяет управлять изображением вида: включать и выключать отображение разрывов.

Обратите внимание на то, что вид может отображаться либо полностью - без всех разрывов, либо со всеми разрывами, которые в нем созданы. Отключить какой-либо один из разрывов невозможно.


Элемент управления Показать разрывы
Показать разрывы

Опция, включение которой означает, что текущий вид будет отображаться с разрывами. При отключенной опции изображение в виде показывается полностью.

Обратите внимание на то, что вид может отображаться либо целиком - без всех разрывов, либо со всеми разрывами, которые в нем созданы. Отключить какой-либо один из разрывов невозможно.


Элемент управления Линия разрыва
Панель Линия разрыва

Содержит список линий разрыва, имеющихся в текущем виде.

 Кнопка Добавить позволяет создать в виде новую линию разрыва. После ее нажатия на экране появляется новая пара границ разрыва.

 Кнопка Удалить позволяет удалить из вида разрыв, соответствующий выделенной в списке линии.

Замечание. При удалении из вида всех линий разрыва удаляется сам разрыв.


Элемент управления Угол направления разрыва
Угол направления разрыва

Поле для ввода или выбора угла между осью Х вида и направлением сдвига, соответствующим выделенной в списке линии разрыва.

Обратите внимание на то, что направления сдвига одного и того же вида могут быть только параллельны или перпендикулярны друг другу. Например, в виде создан разрыв, направление сдвига которого расположено под углом 30 градусов к оси Х. Впоследствии в этом виде можно будет создать разрывы, направления сдвига которых располагаются либо под таким же углом, либо под углом 120 градусов к оси Х.


Элемент управления Зазор между линиями разрыва
Зазор между линиями разрыва

Поле для ввода или выбора расстояния между границами разрыва - того расстояния, на котором будут располагаться друг от друга видимые части изображения после создания разрыва.


Элемент управления Тип линии
Тип линии

Список, позволяющий выбрать тип линий, которыми будут ограничены видимые части изображения.


Элемент управления Амплитуда, max
Амплитуда, max

Поле для ввода максимальной амплитуды - величины отклонения линии с изломом или волнистой от средней линии.

 Значение амплитуды для линии с изломом равно значению, заданному поле Амплитуда, max.

 Значение амплитуды для волнистой линии устанавливается в процентах от длины разрыва в диалоге настройки параметров линии разрыва.
Значение, введенное в поле Амплитуда, max, для волнистой линии задает наибольшую допустимую амплитуду. Если расчетное значение амплитуды, выраженное в миллиметрах, превысит максимальное, то для отрисовки линии будет использоваться уже не расчетная, а установленная максимальная величина.

Замечание. При использовании волнистой линии расстояние между границами разрыва не может быть меньше удвоенного значения максимальной амплитуды.


Элемент управления Амплитуда, %
Амплитуда, %

Поле для ввода или выбора значения амплитуды волнистой линии. Амплитуда - отклонение волнистой линии от средней линии.

Значение амплитуды рассчитывается как процент от длины разрыва.
Длина разрыва - расстояние между максимально удаленными друг от друга крайними видимыми точками, измеренное перпендикулярно направлению сдвига.

Если расчетное значение амплитуды, выраженное в миллиметрах, превысит максимальное (заданное в поле Амплитуда, max), то для отрисовки линии будет использоваться уже не расчетная, а установленная максимальная величина.


Команда Местный разрез

Позволяет построить местный разрез или сечение модели.

 Для вызова команды нажмите кнопку Местный разрез на инструментальной панели Ассоциативные виды или выберите ее название в меню Вставка - Вспомогательный вид.

Укажите в опорном виде замкнутый контур, ограничивающий местный разрез.

Замечание 1. Необходимым условием корректного построения местного разреза является расположение контура именно в его опорном виде. Поэтому при создании контура проследите, чтобы текущим был соответствующий вид.

Замечание 2. Контур не должен иметь самопересечений.

При необходимости введите номер и имя местного разреза в одноименные поля на Панели свойств. Кнопка Секущая плоскость доступна при отключенном автосоздании объектов, а также при редактировании ранее созданного местного разреза. Она позволяет заново указать положение секущей плоскости.

  Переключатели группы Разрез/сечение позволяют выбрать тип изображения: разрез или сечение.

Замечание. Эта группа доступна, если вид, на котором базируется местный разрез, не является разрезом (сечением). В противном случае тип изображения совпадает с типом изображения в опорном виде, и переключение невозможно.

Настройка параметров штриховки

На экране появится фантом прямой линии - след секущей плоскости. Обратите внимание на то, что этот фантом виден, когда курсор проходит над видом, плоскость проекций которого перпендикулярна плоскости проекций вида, на котором базируется местный разрез.

Укажите положение секущей плоскости.

Местный разрез будет построен. Его пиктограмма появится на "ветви" Дерева построения, соответствующей опорному виду.

По умолчанию все детали, попавшие в секущую плоскость, показываются в разрезе. При необходимости вы можете сделать некоторые из них неразрезаемыми.

При необходимости вы можете отключить отображение местного разреза на его опорном виде. Для этого в Дереве построения вызовите контекстное меню на местном разрезе, показ которого требуется отключить. Вызовите из меню команду Местный разрез.

Замечание. При отключении показа местного разреза ограничивающая его кривая по-прежнему остается на экране.

Чтобы вновь включить отображение местного разреза, вызовите команду Местный разрез повторно.

_________________

Смотрите также

Другие ассоциативные виды


Элемент управления номер местного разреза
Номер местного разреза

Поле для ввода номера местного разреза. По умолчанию нумерация местных разрезов в каждом ассоциативном виде начинается заново.


Элемент управления Имя разреза
Имя местного разреза

Поле для ввода имени местного разреза. Это имя отображается в Дереве построения.


Элемент управления Секущая плоскость
Секущая плоскость

Кнопка, позволяющая заново указать положение секущей плоскости.


Команда Отображение местного разреза
Команда Местный разрез

Управляет отображением местного разреза на его опорном виде.


Команда Параметры разреза
Команда Параметры разреза...

Позволяет настроить параметры местного разреза: изменить имя, номер, положение секущей плоскости и тип изображения.
Замечание. Параметры штриховки существующего местного разреза таким образом изменить нельзя. Для этого необходимо отредактировать саму штриховку.


Команда Удалить местный разрез
Команда Удалить разрез

Позволяет удалить местный разрез. Контур, ограничивавший удаленный местный разрез, остается. Его нужно удалить отдельно.


Команда Разрез/сечение

Позволяет построить разрез или сечение модели.

 Для вызова команды нажмите кнопку Разрез/сечение на инструментальной панели Ассоциативные виды или выберите ее название в меню Вставка - Вид с модели.

Для построения разреза или сечения укажите в опорном виде обозначение секущей плоскости. Это обозначение должно быть создано заранее. Напоминаем, что для создания линии разреза или сечения предназначена команда Линия разреза. Кнопка для ее вызова находится на инструментальной панели Обозначения.

Замечание. Необходимым условием корректного построения разреза/сечения является расположение обозначения линии разреза именно в опорном виде. Поэтому при создании обозначения проследите, чтобы текущим был соответствующий вид.

После указания линии разреза или сечения на экране появится фантом изображения в виде габаритного прямоугольника.

  Переключатель Разрез/сечение на Панели свойств позволяет выбрать тип изображения: разрез или сечение.

Разрез (сечение) располагается в проекционной связи со своим опорным видом, что ограничивает возможность его перемещения.

 При необходимости проекционную связь можно отключить. Для этого нажмите кнопку Проекционная связь на вкладке Параметры.

Настройка параметров вида

Настройка изображения проекции модели

Настройка параметров штриховки

После настройки вида укажите положение точки привязки изображения. Если проекционная связь отключена, возможно также задание угла поворота вида.

 Кнопка Разнести позволяет создать разнесенное изображение сборки. Эта кнопка доступна, если в выбранной модели заданы параметры разнесения.

 Чтобы отказаться от создания разреза или сечения, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.

_________________

Смотрите также

Другие ассоциативные виды


Настройка параметров штриховки

Настройка параметров штриховки производится на вкладке Штриховка Панели свойств.

Данная вкладка доступна только при создании вида типа разрез/сечение. При редактировании такого вида вкладка Штриховка на Панели свойств отсутствует.

Список Стиль позволяет выбрать стиль штриховки, а список Цвет - ее цвет.

В поле Шаг можно ввести или выбрать из списка шаг штриховки, а в поле Угол - угол наклона линий. В поле Ширина вы можете ввести ширину полосы штрихования.

Поля Шаг, Угол, Ширина доступны в зависимости от выбранного стиля штриховки.

Переключатель Штриховка сборки позволяет указать способ штриховки соседних деталей сборки: в одну сторону или с поворотом на 90 градусов.


Команда Выносной элемент

Позволяет построить выносной элемент.

 Для вызова команды нажмите кнопку Выносной элемент на инструментальной панели Ассоциативные виды или выберите ее название в меню Вставка - Вспомогательный вид.

Для построения выносного элемента укажите в его опорном виде обозначение выносного элемента. Это обозначение должно быть создано заранее. Напоминаем, что для создания обозначения выносного элемента предназначена команда Выносной элемент. Кнопка для ее вызова находится на инструментальной панели Обозначения.

Замечание. Необходимым условием корректного построения является расположение обозначения выносного элемента именно в его опорном виде. Поэтому при создании обозначения проследите, чтобы текущим был соответствующий вид.

После указания обозначения выносного элемента на экране появится фантом изображения вида.

Настройка параметров вида

Настройка изображения проекции модели

После настройки вида задайте его угол поворота и положение точки привязки.

 Чтобы отказаться от создания выносного элемента, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.

_________________

Смотрите также

Другие ассоциативные виды


Команда Местный вид

Позволяет построить изображение отдельного, ограниченного места поверхности модели.

 Для вызова команды нажмите кнопку Местный вид на инструментальной панели Ассоциативные виды или выберите ее название в меню Вставка - Вспомогательный вид.

Укажите в опорном виде замкнутый контур, ограничивающий местный вид. Содержимое вида, находящееся вне пределов указанного контура, перестает отображаться на экране.

Чтобы вновь включить полное изображение вида, вызовите контекстное меню на нем в Дереве построения и выберите команду Местный вид.

Замечание. Необходимым условием корректного построения местного вида является расположение ограничивающего его контура именно в опорном виде. Поэтому при создании контура проследите, чтобы текущим был соответствующий вид.

_________________

Смотрите также

Другие ассоциативные виды


Команда Вид по стрелке

Позволяет построить дополнительный вид по направлению взгляда, показанного на чертеже стрелкой.

 Для вызова команды нажмите кнопку Вид по стрелке на инструментальной панели Ассоциативные виды или выберите ее название в меню Вставка - Вид с модели.

Укажите в опорном виде стрелку, показывающую направление взгляда. Стрелка должна быть создана заранее. Напоминаем, что для этого предназначена команда Стрелка взгляда. Кнопка для ее вызова находится на инструментальной панели Обозначения.

Замечание. Необходимым условием корректного построения вида по стрелке является расположение стрелки именно в его опорном виде. Поэтому при создании стрелки взгляда проследите, чтобы текущим был соответствующий вид.

После указания стрелки взгляда на экране появится фантом изображения в виде габаритного прямоугольника.

Вид по стрелке располагается в проекционной связи со своим опорным видом, что ограничивает возможность его перемещения.

 При необходимости проекционную связь можно отключить. Для этого нажмите кнопку Проекционная связь на вкладке Параметры.

Настройка параметров вида

Настройка изображения проекции модели

После настройки вида укажите точку его привязки. Если проекционная связь отключена, возможно также задание угла поворота вида.

 Переключатель Разнести позволяет отобразить сборку в разнесенном виде. Этот переключатель доступен, если в выбранной сборочной модели настроены параметры разнесения.

 Переключатель Развертка позволяет отобразить листовую деталь в разогнутом виде. Этот переключатель доступен, если в выбранной листовой детали настроены параметры развертки.

 Чтобы отказаться от создания вида по стрелке, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.

_________________

Смотрите также

Другие ассоциативные виды


Команда Проекционный вид

Позволяет построить вид по направлению, указанному относительно другого - опорного - вида.

 Для вызова команды нажмите кнопку Проекционный вид... на инструментальной панели Ассоциативные виды или выберите ее название в меню Вставка - Вид с модели.

Укажите в окне чертежа опорный вид для создания проекционного вида. Затем начинайте перемещать курсор (он превратится в изображение начала системы координат) в направлении, соответствующем виду, который требуется создать. Например, для получения вида справа курсор необходимо перемещать слева направо, вида сверху - сверху вниз и т.д. В окне чертежа появится фантом изображения в виде габаритной рамки вида. При движении курсора фантом будет перемещаться. Перемещение фантома нового вида ограничено существованием проекционных связей между ним и главным видом: виды сверху и снизу могут перемещаться только по вертикали, виды справа и слева - только по горизонтали.

 При необходимости проекционную связь можно отключить. Для этого нажмите кнопку Проекционная связь на вкладке Параметры.

Настройка параметров вида

Настройка изображения проекции модели

После настройки параметров нового проекционного вида укажите положение его точки привязки. Если проекционная связь отключена, возможно также задание угла поворота вида.

 Переключатель Разнести позволяет отобразить сборку в разнесенном виде. Этот переключатель доступен, если в выбранной сборочной модели настроены параметры разнесения.

 Переключатель Развертка позволяет отобразить листовую деталь в разогнутом виде. Этот переключатель доступен, если в выбранной листовой детали настроены параметры развертки.

 Чтобы отказаться от создания проекционного вида, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.

_________________

Смотрите также

Другие ассоциативные виды


Команда Произвольный вид...

Позволяет выбрать существующую трехмерную модель и создать в активном документе ассоциативный вид с этой модели.

 Для вызова команды нажмите кнопку Произвольный вид... на инструментальной панели Ассоциативные виды или выберите ее название в меню Вставка - Вид с модели.

На экране появится диалог, в котором следует выбрать модель. После того, как модель выбрана, в окне чертежа показывается фантом изображения в виде габаритного прямоугольника вида.

Настройка параметров вида

Настройка изображения проекции модели

В поле Файл-источник отображается полное имя файла выбранной модели. С помощью кнопки Выбрать другую модель вы можете указать другой файл модели, вид которой требуется разместить в чертеже.

По умолчанию система предлагает создание вида спереди. Вы можете указать для построения любой другой вид модели, а также создать проекцию модели в пользовательской ориентации. Для этого разверните список Ориентация модели и выберите нужную строку.

 Переключатель Разнести позволяет отобразить сборку в разнесенном виде. Этот переключатель доступен, если в выбранной сборочной модели настроены параметры разнесения.

 Переключатель Развертка позволяет отобразить листовую деталь в разогнутом виде. Этот переключатель доступен, если в выбранной листовой детали настроены параметры развертки.

После настройки вида задайте его угол поворота и положение точки привязки.

 Чтобы отказаться от создания произвольного вида, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.

_________________

Смотрите также

Другие ассоциативные виды


Команда Стандартные виды...

Позволяет выбрать существующую (сохраненную на диске) трехмерную модель и создать в активном документе чертеж этой модели, состоящий из одного или нескольких стандартных ассоциативных видов.

 Для вызова команды нажмите кнопку Стандартные виды... на инструментальной панели Ассоциативные виды или выберите ее название в меню Вставка - Вид с модели.

На экране появится диалог, в котором следует выбрать модель. После того, как модель выбрана, в окне чертежа показывается фантом изображения в виде габаритных прямоугольников видов.

 Кнопка Схема видов на вкладке Параметры Панели свойств позволяет изменить набор стандартных видов выбранной модели.

Настройка параметров вида

Настройка изображения проекции модели

 В поле Файл-источник отображается полное имя файла выбранной модели. С помощью кнопки Выбрать другую модель вы можете указать другой файл модели, виды которой требуется разместить в чертеже.

При создании стандартных видов вы может воспользоваться автоматическим подбором масштаба. Для этого нажмите кнопку Подобрать. Из стандартного ряда будет выбран масштаб, при котором все виды, указанные для построения, полностью умещаются на чертеже выбранного формата. При подборе коэффициента масштабирования учитываются области чертежа, занятые основной надписью и другими элементами оформления.

После выбора нужных стандартных видов и их настройки укажите положение точки привязки изображения - начала координат главного вида. В активный документ будут вставлены виды модели, в основную надпись чертежа передадутся следующие сведения из документа-модели:

-	обозначение

-	наименование

-	масса

-	материал.

Замечание. Ячейка "Материал" заполняется только в основных надписях чертежей деталей.

В Дереве построения чертежа появятся пиктограммы созданных видов и их названия.

Виды располагаются в проекционной связи, что ограничивает возможность их взаимного перемещения. Если возникнет необходимость произвольного расположения видов, проекционную связь между ними и главным видом можно отключить.

Отключение проекционной связи между видами

_________________

Смотрите также

Другие ассоциативные виды


Настройка изображения проекции модели

Настройка изображения проекции модели производится на вкладке Линии Панели свойств.

По умолчанию все видимые линии проекций модели имеют стиль "сплошная основная". Чтобы изменить стиль, применяемый для видимых линий, раскройте список Видимые линии и выберите нужный стиль линии.

  Переключатель Невидимые линии позволяет указать, требуется ли отрисовка линий невидимого контура модели. По умолчанию эти линии имеют стиль "штриховая". При необходимости можно выбрать стиль невидимых линий из списка Стиль.

  Переключатель Линии переходов позволяет указать, требуется ли отрисовка линий переходов. По умолчанию эти линии имеют стиль "тонкая". При необходимости можно выбрать стиль линий переходов из списка Стиль.

  Переключатель Линии сгиба позволяет указать, требуется ли отрисовка линий сгиба. По умолчанию эти линии имеют стиль "пунктир 2". При необходимости можно выбрать стиль линий переходов из списка Стиль.

Замечание. Для вида по стрелке, проекционного или произвольного вида переключатель Линии сгиба доступен, если при настройке параметров этого вида включена отрисовка развертки.
Для разрезов (сечений) или выносного вида переключатель Линии сгиба доступен, если при настройке параметров опорного вида включена отрисовка развертки.


Команда Создать вид

Позволяет создать в активном чертеже новый вид.

 Для вызова команды нажмите кнопку Создать новый вид на инструментальной панели Ассоциативные виды или выберите ее название в меню Вставка.

Элементы управления, расположенные на вкладке Параметры Панели свойств позволяют настроить параметры вида.

В поле Номер отображается номер вида, автоматически присвоенный ему системой. Если необходимо, введите в это поле другое значение.

В поле Имя отображается имя вида, автоматически присвоенное ему системой. Если необходимо, введите в это поле другой текст. Содержимое поля Имя отображается в Дереве чертежа.

Список Цвет позволяет выбрать цвет вида в активном состоянии.

В поле Масштаб можно ввести произвольный масштаб создаваемого изображения в виде отношения любых чисел. Вы можете также выбрать масштаб вида из стандартного ряда. Для этого разверните список Масштаб и выделите нужную строку.

  Группа переключателей Точка вида позволяет выбрать положение базовой точки вида: в центре габаритного прямоугольника или в начале координат.

Задайте угол поворота вида и положение его точки привязки.

 Чтобы отказаться от создания вида, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.

_________________

Смотрите также

Ассоциативные виды


Настройка параметров вида

Настройка параметров вида производится с помощью элементов вкладки Параметры Панели свойств.

В поле Номер отображается номер вида, автоматически присвоенный ему системой. Если необходимо, введите в это поле другое значение. Поле недоступно при вставке стандартных видов.

В поле Имя отображается имя вида, автоматически присвоенное ему системой. Если необходимо, введите в это поле другой текст. Содержимое поля Имя отображается в Дереве чертежа. Поле недоступно при вставке стандартных видов.

Раскрывающийся список Ориентация модели содержит ориентации, соответствующие стандартным видам (спереди, сзади, сверху, снизу, слева, справа, изометрия), а также пользовательские ориентации, если они сформированы в модели.

Список Цвет позволяет выбрать цвет вида в активном состоянии.

В поле Масштаб можно ввести произвольный масштаб создаваемого изображения в виде отношения любых чисел. Вы можете также выбрать масштаб вида из стандартного ряда. Для этого разверните список Масштаб и выделите нужную строку.

  Группа переключателей Точка вида позволяет выбрать положение базовой точки вида: в центре габаритного прямоугольника или в начале координат.


Команда Перестроить

Позволяет перестроить все ассоциативные виды активного чертежа. Если в чертеже нет ни одного ассоциативного вида, команда будет недоступна.

 Для вызова команды нажмите кнопку Перестроить на панели Вид или клавишу <F5>.

После этого ассоциативные виды перерисовываются в соответствии с моделями, изображение которых в них содержится.

При открытии и активизации чертежей, содержащих ассоциативные виды, система автоматически проверяет соответствие между изображениями в этих видах и соответствующими моделями.

Если будет обнаружено какое-либо рассогласование, выдается запрос на перестроение чертежа. Положительный ответ на этот запрос запускает немедленное перестроение изображения в чертеже. Отрицательный ответ откладывает перестроение. При этом пиктограммы видов, изображения в которых не соответствуют моделям, в Дереве построения помечаются красной "галочкой", означающей необходимость перестроения чертежа; в окне чертежа такие виды отображаются перечеркнутыми.

Вы можете в любое время перестроить чертеж, воспользовавшись клавишей <F5> или кнопкой Перестроить.

Перестроение чертежа требуется также после отключения/включения отображения компонентов, назначения неразрезаемых компонентов и в некоторых других случаях.


Команда Состояние видов
Управление видами

Управление видами чертежа производится с помощью элементов Панели текущего состояния.

 Кнопка Состояния видов выводит на экран Менеджер документа, в котором можно изменить параметры существующих видов, удалить один или несколько видов, а также создать новые слои в любом виде. Для вызова Менеджера документов можно также воспользоваться командой Сервис - Состояния видов.

В поле Текущий вид отображается номер или имя (это зависит от настройки, сделанной в диалоге параметров видов) текущего вида. Чтобы сделать текущим другой вид, введите или выберите из списка нужный номер (имя).

Замечание. Поле Текущий вид присутствует на Панели, если она расположена горизонтально.


Команда Синхронизировать данные

Позволяет привести данные основной надписи чертежа в соответствие со свойствами модели - синхронизировать основную надпись.

Команда доступна, если синхронизация основной надписи включена. Управление синхронизацией производится переключателем на Панели свойств. Он появляется после двойного щелчка мышью по основной надписи. Здесь же вы можете включить автоматическую синхронизацию основной надписи.


Диалог выбора схемы видов

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Схема видов.

В нем можно задать набор стандартных видов, построение которых необходимо для создания чертежа выбранной модели.

В окне просмотра диалога отображается схема, на которой показано стандартное расположение всех видов чертежа. Выберите на схеме виды, которые должны быть построены для получения чертежа модели.

Если вид указан для построения, то в его габаритном прямоугольнике отображается соответствующий вид условной модели.

Если вид не указан для построения, то он отображается в виде пустого габаритного прямоугольника.

Замечание. Отключить построение главного вида невозможно.

В поле Зазор по горизонтали можно задать расстояние между габаритными прямоугольниками видов по горизонтали (в миллиметрах). Это расстояние будет откладываться, например, между главным видом и видом слева.

В поле Зазор по вертикали можно задать расстояние между габаритными прямоугольниками видов по вертикали (в миллиметрах). Это расстояние будет откладываться, например, между главным видом и видом сверху.

Указанные расстояния измеряются "по бумаге", без учета масштаба видов.

Для сохранения всех изменений и выхода из диалога нажмите кнопку ОК, для выхода без сохранения - кнопку Отмена.


Диалог выбора модели

В этом диалоге можно выбрать существующую трехмерную модель для вставки ее в текущую сборку, для использования в качестве заготовки или для создания в текущем чертеже одного или нескольких ассоциативных видов этой модели.

Вы можете выбрать как открытую, так и закрытую в настоящий момент модель.

В диалоге отображаются список имен открытых на данный момент 3D-документов. В окне просмотра показывается модель, соответствующая выделенному в списке документу. Для отключения показа моделей в окне просмотра служит опция Выключить просмотр.

Чтобы выбрать одну из открытых моделей, выделите ее название в списке и нажмите кнопку ОК диалога.

Чтобы выбрать модель, файл которой в настоящее время закрыт, нажмите кнопку Из файла.

В стандартом диалоге открытия файлов выберите нужный файл детали или сборки и нажмите кнопку Открыть.


Диалог свойств компонента вида

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Свойства компонента....

Описание элементов управления

Наименование	В этом справочном поле отображается наименование модели, являющейся компонентом вида.
Обозначение	В этом справочном поле отображается обозначение модели, являющейся компонентом вида.
Файл-источник	В этом справочном поле отображается путь к файлу модели, изображение которой содержится в виде.
Создавать объекты спецификации	Если вы работаете с КОМПАС-спецификацией, то включите эту опцию для формирования объекта спецификации, соответствующего выбранному компоненту вида.


Команда Выделить компонент по выделенному объекту
Команда Выделить компонент

Позволяет выделить в виде и в Дереве построения компонент, в состав которого входит выделенный геометрический объект.

Команда доступна из контекстного меню на любом выделенном в ассоциативном виде геометрическом объекте.

После вызова команды в виде выделяется изображение, частью которого является выбранный объект, а Дереве построения - пиктограмма детали, изображением которой является выделенная геометрия.

Например, в одном из ассоциативных видов чертежа выделен отрезок, изображающий ребро детали. После вызова команды Выделить компонент в этом виде выделяются все геометрические объекты, составляющие изображение детали, а в Дереве построения выделяется ее пиктограмма, расположенная на "ветви", соответствующей выбранному виду.


Команды построения видов

Кнопки вызова команд построения видов находятся на инструментальной панели Ассоциативные виды.

 Создать вид

 Стандартные виды...

 Произвольный вид...

 Проекционный вид

 Вид по стрелке

 Местный вид

 Выносной элемент

 Разрез/Сечение

 Местный разрез

 Вид с разрывом

Для вызова команд построения видов можно также выбирать их названия в меню Вставка.


Дерево построения чертежа

При работе с любым чертежом в системе КОМПАС на экране, кроме окна, в котором отображается чертеж, может показываться окно, содержащее Дерево построения чертежа.

Чтобы включить показ окна Дерева построения, вызовите из меню Вид команду Дерево построения. Когда показ Дерева включен, рядом с названием команды в меню отображается "галочка". Для отключения показа Дерева вызовите команду снова.

Дерево построения - это представленная в графическом виде последовательность видов, составляющих чертеж. Они отображаются в Дереве в порядке создания.

Слева от названия вида в Дереве может отображаться пиктограмма со значком "+". Это означает, что вид является ассоциативным и находится в текущем или активном состоянии. Щелчок мышью на этом значке разворачивает структурированный список моделей (деталей и сборок), изображения которых содержатся в ассоциативном виде.

Каждый вид автоматически возникает в Дереве построения сразу после того, как он создан в чертеже. Название присваивается видам также автоматически. Оно содержит имя вида и его масштаб. Например, "Системный вид(1:1)", "Проекционный вид 4(2:1)", "Разрез Б-Б(1:1)" и т.д.

Вы можете переименовать вид в Дереве построения. Для этого дважды медленно щелкните мышью по его названию; оно откроется для редактирования. Введите новое название вида и щелкните мышью вне списка видов. Новое название вида будет сохранено в Дереве построения.

Замечание. Переименование системного вида невозможно.

В чертеже может существовать множество однотипных видов. Чтобы различать их, к названию вида автоматически прибавляется порядковый номер. Например, "Изометрия 1(1:1)" и "Изометрия 2(1:1)".

Состояние вида (текущий, фоновый или погашенный) показывается в Дереве построения справа от пиктограммы вида буквой "т", "ф" или "п" в круглых скобках.

Обычно пиктограммы отображаются в Дереве построения голубым цветом. Если вид выделен, то его пиктограмма в Дереве зеленая.

Дерево построения отображается в отдельном окне, которое всегда находится внутри окна чертежа. Вы можете изменить размер окна Дерева, перетаскивая мышью его углы или границы.

Если открыто несколько окон одного чертежа, показ Дерева построения может быть включен или выключен в любом из них.


Стандартные виды с модели
Cтандартныe виды

 Для создания в текущем чертеже стандартных видов модели вызовите команду Вставка - Вид с модели - Стандартные или нажмите кнопку Стандартные виды на панели Ассоциативные виды.

После вызова команды на экране появится стандартный диалог выбора файла для открытия. Выберите модель для создания видов и откройте файл. В окне чертежа появится фантом изображения в виде габаритных прямоугольников видов.

На Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры создаваемых видов.

 Чтобы изменить набор стандартных видов выбранной модели, активизируйте переключатель Схема видов.

После выбора нужных стандартных видов и настройки их параметров укажите положение точки привязки изображения - начала координат главного вида. В активный документ будут вставлены выбранные виды модели, в основную надпись чертежа передадутся следующие сведения из документа-модели:

-	обозначение

-	наименование

-	масса

-	материал.

Замечание. Ячейка "Материал" заполняется только в основных надписях чертежей деталей.

В Дереве построения чертежа появятся пиктограммы созданных видов и их названия.

 Пиктограмма вида в Дереве построения

Замечание. Чертеж модели, полученный с помощью команды Стандартные виды, нуждается в некоторой доработке: например, добавлении осевых линий, обозначений центра и т.п. Кроме того, он не содержит объектов оформления: размеров, технических требований и др.

________________

Смотрите также

Синхронизация основной надписи и модели

Разрушение проекционной связи между видами

Произвольные виды

Проекционный вид

Вид по стрелке

Местный вид

Выносной элемент

Разрез/сечение

Местный разрез

Вид с разрывом


Произвольный вид

 Для создания в текущем чертеже произвольного вида модели вызовите команду Вставка - Вид с модели - Произвольный... или нажмите кнопку Произвольный вид на панели Ассоциативные виды.

После вызова команды на экране появится стандартный диалог выбора файла для открытия. Выберите модель для создания видов и откройте файл. В окне чертежа появится фантом изображения в виде габаритного прямоугольника вида.

По умолчанию система предлагает создание вида спереди.

На Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры создаваемых видов.

После настройки параметров нового вида укажите положение его точки привязки. В текущий чертеж будет вставлен новый вид, в Дереве построения чертежа появится пиктограмма созданного вида и его название.

 Пиктограмма вида в Дереве построения

________________

Смотрите также

Стандартные виды

Проекционный вид

Вид по стрелке

Местный вид

Выносной элемент

Разрез/сечение

Местный разрез

Вид с разрывом


Проекционный вид

 Для создания в текущем чертеже проекционного вида модели вызовите команду Вставка - Вид с модели - Проекционный или нажмите кнопку Проекционный вид на панели Ассоциативные виды.

Укажите в окне чертежа опорный вид для создания проекционного вида. Затем начинайте перемещать курсор (он превратится в изображение начала системы координат) в направлении, соответствующем виду, который требуется создать. Например, для получения вида справа курсор необходимо перемещать слева направо, вида сверху - сверху вниз и т.д. В окне чертежа появится фантом изображения в виде габаритного прямоугольника вида.

На Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры создаваемых видов.

После настройки параметров нового проекционного вида укажите положение его точки привязки. В текущий чертеж будет вставлен новый вид, в Дереве построения чертежа появится пиктограмма созданного вида и его название.

 Пиктограмма вида в Дереве построения

________________

Смотрите также

Стандартные виды

Произвольные виды

Вид по стрелке

Местный вид

Выносной элемент

Разрез/сечение

Местный разрез

Вид с разрывом


Вид по стрелке

 Для создания в текущем чертеже вида по стрелке вызовите команду Вставка - Вид с модели - По стрелке или нажмите кнопку Вид по стрелке на панели Ассоциативные виды.

Укажите в поле чертежа стрелку, показывающую направление взгляда. На экране появится фантом изображения в виде габаритного прямоугольника.

На Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры создаваемых видов.

После настройки параметров укажите положение вида на листе. В текущий чертеж будет вставлен новый вид, в Дереве построения чертежа появится пиктограмма созданного вида и его название.

 Пиктограмма вида в Дереве построения

________________

Смотрите также

Стандартные виды

Произвольные виды

Проекционный вид

Местный вид

Выносной элемент

Разрез/сечение

Местный разрез

Вид с разрывом


Местный вид

 Для создания в текущем чертеже отдельного, ограниченного места поверхности модели (местного вида) вызовите команду Вставка - Вспомогательный вид - Местный или нажмите кнопку Местный вид на панели Ассоциативные виды.

Укажите в поле чертежа замкнутый контур, ограничивающий местный вид. Содержимое вида, находящееся вне пределов указанного контура, перестает отображаться на экране.

Чтобы вновь включить полное изображение вида, вызовите контекстное меню на нем в Дереве построения и вызовите из него команду Местный вид.

________________

Смотрите также

Стандартные виды

Произвольные виды

Проекционный вид

Вид по стрелке

Выносной элемент

Разрез/сечение

Местный разрез

Вид с разрывом


Выносной элемент

 Для создания в текущем чертеже выносного элемента вызовите команду Вставка - Вспомогательный вид - Выносной элемент или нажмите кнопку Выносной элемент на панели Ассоциативные виды.

Укажите в окне чертежа обозначение выносного элемента. На экране появится фантом изображения в виде габаритного прямоугольника.

На Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры создаваемых объектов.

После настройки параметров укажите положение вида на листе. В текущий чертеж будет вставлен новый вид, в Дереве построения чертежа появится пиктограмма созданного вида и его название.

 Пиктограмма вида в Дереве построения

________________

Смотрите также

Стандартные виды

Произвольные виды

Проекционный вид

Вид по стрелке

Местный вид

Разрез/сечение

Местный разрез

Вид с разрывом


Разрез/сечение

 Для создания в текущем чертеже вида, содержащего изображение разреза или сечения модели, вызовите команду Вставка - Вид с модели - Разрез/сечение или нажмите кнопку Разрез/сечение на панели Ассоциативные виды.

Укажите в окне чертежа обозначение секущей плоскости. На экране появится фантом изображения в виде габаритного прямоугольника.

На Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры создаваемых объектов.

Для настройки параметров штриховки, которая будет использована в создаваемом разрезе (сечении) используйте элементы управления на вкладке Штриховка.

После настройки всех параметров укажите положение точки привязки изображения. В текущий чертеж будет вставлен новый разрез или сечение, в Дереве построения чертежа появится пиктограмма созданного вида и его название.

 Пиктограмма вида в Дереве построения

________________

Смотрите также

Задание не разрезаемых компонентов

Стандартные виды

Произвольные виды

Проекционный вид

Вид по стрелке

Местный вид

Выносной элемент

Местный разрез

Вид с разрывом


Местный разрез

 Для создания в виде местного разреза или сечения модели, вызовите команду Вставка - Вспомогательный вид - Местный разрез или нажмите кнопку Местный разрез на панели Ассоциативные виды.

Укажите в поле чертежа замкнутый контур, ограничивающий местный разрез.

Замечание 2. Этот контур должен быть построен заранее.

Замечание 3. Этот контур не должен иметь самопересечений.

При необходимости введите номер и имя местного разреза в одноименные поля на Панели свойств. Кнопка Секущая плоскость доступна при отключенном автосоздании объектов, а также при редактировании ранее созданного местного разреза. Она позволяет заново указать положение секущей плоскости.

  Переключатели группы Разрез/сечение позволяют выбрать тип изображения: разрез или сечение.

Замечание. Эта группа доступна, если вид, на котором базируется местный разрез, не является разрезом (сечением). В противном случае тип изображения совпадает с типом изображения в опорном виде, и переключение невозможно.

Настройка параметров штриховки

На экране появится фантом прямой линии - след секущей плоскости. Обратите внимание на то, что этот фантом виден, когда курсор проходит над видом, плоскость проекций которого перпендикулярна плоскости проекций вида, на котором базируется местный разрез.

Укажите положение секущей плоскости.

 Местный разрез будет построен. Его пиктограмма появится на "ветви" Дерева построения, соответствующей опорному виду.

По умолчанию все детали, попавшие в секущую плоскость, показываются в разрезе. При необходимости вы можете сделать некоторые из них неразрезаемыми.

Существует возможность отключения отображения местного разреза на его опорном виде. Для этого в Дереве построения вызовите контекстное меню на местном разрезе, показ которого требуется отключить. Вызовите из меню команду Местный разрез.

Замечание. При отключении показа местного разреза ограничивающая его кривая по-прежнему остается на экране.

Чтобы вновь включить отображение местного разреза, вызовите команду Местный разрез повторно.

________________

Смотрите также

Стандартные виды

Произвольные виды

Проекционный вид

Вид по стрелке

Местный вид

Выносной элемент

Вид с разрывом


Вид с разрывом

При формировании в чертеже вида с разрывом рекомендуется следующий порядок работы.

1.	Создание в виде всех геометрических объектов, составляющих изображение модели.

2.	Создание в виде требуемого количества разрывов с помощью команды Вид с разрывом.

3.	Добавление в вид объектов оформления: размеров, обозначений, надписей и т.п.

 Чтобы условно удалить часть (части) изображения в виде, а оставшиеся части придвинуть друг к другу, вызовите команду Вставка - Вспомогательный вид - Вид с разрывом или нажмите кнопку Вид с разрывом на панели Ассоциативные виды.

Замечание. Разрыв изображения в системном виде невозможен.

На экране появятся две параллельные линии - границы разрыва, а на Панели свойств - элементы управления, позволяющие настроить параметры разрыва.

Панель Линия разрыва содержит список линий разрыва, имеющихся в текущем виде. Разрыв, соответствующий выделенной линии разрыва, считается текущим. Для текущего разрыва вы можете настроить угол, зазор и тип линий.
Поле Угол позволяет задать угол между осью Х системы координат текущего вида и направлением сдвига текущего разрыва.
Тип линий разрыва можно выбрать из одноименного списка на Панели свойств. Доступны следующие варианты: С изломом, Прямая, Не отображается, Волнистая.
Для волнистой линии и линии с изломом можно ввести величину максимальной амплитуды в одноименном поле.
Поле Зазор позволяет задать расстояние, на котором будут располагаться друг от друга видимые части изображения после создания разрыва.

Замечание. При использовании линий разрыва с изломом зазор должен составлять не менее двух амплитуд. Минимальный зазор при использовании линий других типов - 1 мм.

Перемещая мышью характерные точки границ разрыва, ограничьте часть изображения, которую нужно удалить.

 Кнопка Добавить позволяет создать в виде новую линию разрыва. После ее нажатия на экране появляется новая пара границ разрыва. Обратите внимание на то, что направления сдвига одного и того же вида могут быть только параллельны или перпендикулярны друг другу. Например, в виде создан разрыв, направление сдвига которого расположено под углом 30 градусов к оси Х. Впоследствии в этом виде можно будет создать разрывы, направления сдвига которых располагаются либо под таким же углом, либо под углом 120 градусов к оси Х.

 Кнопка Удалить позволяет удалить из вида текущий разрыв.

Опция Показать разрывы на панели Свойств управляет отображением разрывов в виде.

 Чтобы подтвердить создание или изменение параметров разрыва изображения, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Разрыв будет создан. Все геометрические объекты текущего вида, находившиеся между границами разрыва, перестанут отображаться на экране. Видимые части изображения будут ограничены линиями обрыва и придвинуты друг к другу так, чтобы расстояние между ними равнялось значению, заданному в поле Зазор.

Особенности работы команды Вид с разрывом

В контекстном меню вида с разрывом в Дереве построения станут доступны команды, позволяющие управлять разрывом: Параметры разрыва... и Показать разрывы.

________________

Смотрите также

Стандартные виды

Произвольные виды

Проекционный вид

Вид по стрелке

Местный вид

Выносной элемент

Местный разрез


Задание неразрезаемых компонентов

Сразу после создания разреза или сечения сборки все детали, попавшие в секущую плоскость, изображаются разрезанными. Чтобы указать деталь или подсборку, которая не должна разрезаться, выполните следующие действия.

1.	Разверните "ветвь" Дерева построения чертежа, соответствующую разрезу (сечению), на котором компонент должен быть показан неразрезанным.

2.	Из контекстного меню на этом компоненте вызовите команду Не разрезать.

Пиктограмма вида, содержащего изображение этого компонента, будет помечена в Дереве построения красной "галочкой", означающей, что чертеж  необходимо перестроить.

3.	 Нажмите клавишу <F5> или кнопку Перестроить на панели Вид.

Изображение в чертеже будет перестроено с учетом сделанных изменений.

Чтобы вновь включить изображение компонента в разрезе, вызовите из контекстного меню на нем в Дереве построения команду Разрезать, после чего перестройте чертеж.

Изображение компонента в неразрезанном виде на одном разрезе (сечении) никак не влияет на изображение его на других разрезах (сечениях). Другими словами, компонент, изображенный на нескольких разрезах (сечениях), на одних может быть показан разрезанным, а на других - целым.


Отключение проекционной связи между видами

Проекционные виды чертежа, созданные с помощью команды Стандартные виды, находятся в проекционной связи со своим главным видом; виды, созданные с помощью команд Проекционный вид, Вид по стрелке, и Разрез/сечение, - с опорными видами.

Наличие проекционных связей между видами ограничивает их взаимное перемещение. Например, вид по стрелке может перемещаться в поле чертежа только в направлении, указанном стрелкой взгляда.

Если возникает необходимость произвольного расположения какого-либо из видов, вызовите из контекстного меню этого вида в Дереве построения команду Проекционная связь. По умолчанию такая связь включена, рядом с названием команды находится "галочка". После вызова команды "галочка" исчезнет, что означает отключение проекционной связи. Вы можете перемещать вид в окне чертежа при помощи мыши.

Другой способ управления проекционной связью состоит в следующем. Вызовите из контекстного меню проекционного вида в Дереве построения команду Параметры вида. На Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры вида. Активизируйте переключатель Проекционная связь. После этого вы сможете ввести координаты точки привязки вида в полях на Панели свойств.

Чтобы включить проекционную связь, вызовите из контекстного меню на этом виде в Дереве построения команду Проекционная связь. Рядом с названием команды появится "галочка". Проекционная связь будет включена.


Переход к редактированию трехмерной модели

Если на вашем компьютере установлен КОМПАС-3D и на ключе электронной защиты имеется лицензия для его использования, вы можете перейти к редактированию трехмерной модели непосредственно из чертежа, ассоциативно связанного ней.

Для этого разверните "ветвь" Дерева построения чертежа, соответствующую любому виду, на котором имеется изображение компонента, подлежащего редактированию, и вызовите из контекстного меню на этом компоненте команду Редактировать в окне.

КОМПАС откроет окно, содержащее выбранную трехмерную модель. Внесите в нее необходимые изменения, сохраните и закройте окно.

При возврате в окно чертежа, содержащего изображение отредактированной модели, система выдаст запрос на перестроение чертежа. Положительный ответ на этот запрос означает перестроение изображения в чертеже с учетом изменений, внесенных в модель.

Перестроение чертежа сборки, состоящей из большого количества деталей и подсборок, может занять значительное время. Поэтому, если необходимо отредактировать несколько компонентов такой сборки, рекомендуется перестраивать ее чертеж один раз - после внесения последнего изменения (а не каждый раз после редактирования отдельного компонента).

Замечание. Вообще говоря, перейти к редактированию компонента в окне можно, открыв содержащий его файл обычным способом: нажать кнопку Открыть документ или вызвать команду Файл - Открыть и выбрать нужный файл. При использовании команды Редактировать в окне не требуется искать нужный файл в списке - система находит его автоматически.


Отключение изображения компонента

Сразу после создания вид содержит изображения всех компонентов, входящих в сборку. Вы можете отключить изображение компонентов на виде.

Для этого выполните следующие действия.

1.	Разверните "ветвь" Дерева построения чертежа, соответствующую виду, на котором должно быть отключено изображение какого-либо компонента сборки.

2.	Из контекстного меню этого компоненте вызовите команду Скрыть.

Пиктограмма вида, содержащего изображение этого компонента, будет помечена в Дереве построения красной "галочкой", означающей, что чертеж необходимо перестроить.

3.	 Нажмите клавишу <F5> или кнопку Перестроить на панели Стандартная.

Изображение в чертеже будет перерисовано с учетом внесенных изменений.

Пиктограммы скрытых компонентов отображаются в Дереве построения светло-голубым цветом.

Чтобы вновь включить показ компонента, вызовите из его контекстного меню в Дереве построения команду Показать, после чего перестройте чертеж.

Отключение изображения компонента на одном из видов никак не влияет на показ этого компонента в других видах чертежа.


Разрушение ассоциативных связей

Ассоциативные виды постоянно сохраняют связь с моделями, изображения которых в них содержатся. Благодаря этому любое изменение модели передается в ее вид (виды). По этой же причине ручное редактирование геометрии в ассоциативных видах невозможно.

Ассоциативная связь вида с моделью может быть разрушена. Для этого служит команда Разрушить вид из контекстного меню вида в Дереве построения чертежа (можно также вызвать команду Редактор - Разрушить).

После разрушения ассоциативный вид превращается в набор примитивов (отрезков, дуг и т.п.) и становится обычным пользовательским видом чертежа КОМПАС-График.

Редактирование изображения в разрушенном виде возможно любыми доступными в системе способами: масштабирование, деформация, редактирование с помощью "горячих точек" и др.

При разрушении вида, являющегося опорным для построения проекционных видов, эти виды превращаются в произвольные. Другими словами, связь проекционных видов с опорным разрушается, а с моделью - сохраняется.

При разрушении вида, являющегося опорным для вида по стрелке и видов, содержащих выносные элементы или разрезы (сечения), эти виды разрушаются.

Разрушение ассоциативных видов может быть применено на этапе оформления чертежей или по окончании работы над ними, когда связь с моделью уже не существенна. Чертеж с разрушенными ассоциативными связями требует меньше машинных ресурсов, он быстрее загружается, перестаивается и т.п.

 Чтобы восстановить разрушенные ассоциативные связи, нажмите кнопку Отменить на Стандартной панели.


Синхронизация основной надписи
Синхронизация основной надписи и модели

При создании в чертеже ассоциативных видов модели в его основную надпись передаются следующие сведения об этой модели:

-	Обозначение

-	Наименование

-	Материал

-	Масса

Обозначения и наименования моделей передаются в чертежи из файлов деталей или сборок.

Ячейка "Материал" заполняется только в основных надписях чертежей деталей. Сведения о материале также передаются в чертежи из файлов деталей.

Указанные сведения вводятся и редактируются при работе с документом-моделью (*.m3d, *.a3d) с использованием элементов управления на Панели свойств. Чтобы они стали доступными, вызовите команду Свойства из контекстного меню пиктограммы модели в Дереве построения.

Масса детали рассчитывается автоматически в соответствии с плотностью материала детали и ее формой. Масса сборки определяется как суммарная масса ее компонентов.

Работая с чертежом, вы можете в любой момент синхронизировать данные в основной надписи чертежа и в свойствах модели.

Так, чтобы получить данные из модели (обозначение, наименование, материал, массу), вызовите из контекстного меню основной надписи чертежа в режиме заполнения команду Синхронизировать данные.

В обратном направлении - из чертежа в модель - могут быть переданы только обозначение и наименование изделия. Эта передача производится автоматически при сохранении чертежа. Стандартные код и наименование документа (если они присутствуют в основной надписи чертежа) в модель не попадают.

Замечание. Перечень стандартных кодов и наименований задается в файле кодов и наименований. При необходимости вы можете самостоятельно отредактировать имеющийся файл или создать новый.

Обратите внимание на то, что описанная передача данных между моделью и чертежом возможна, если в чертеже включена синхронизация данных. Управление синхронизацией осуществляется с помощью переключателя Синхронизация данных. Он доступен на вкладке Параметры Панели свойств в режиме редактирования основной надписи.


Настройка отображения объектов модели в ассоц. видах
Настройка отображения объектов модели
в ассоциативных видах

После того, как ассоциативный вид создан, вы можете указать, какие объекты модели требуется отображать в этом виде. Для этого войдите в режим настройки параметров вида.

Активизируйте вкладку Объекты на Панели свойств. Она содержит три опции: Тела, Поверхности, Обозначения резьбы. Включите опции, соответствующие объектам, которые должны изображаться в настраиваемом виде.

 Завершив настройку, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления, чтобы подтвердить сделанные изменения.

 Затем нажмите кнопку Перестроить панели Вид или клавишу <F5> для перерисовки отредактированного вида.

Описанная настройка доступна для всех ассоциативных видов, кроме видов Выносной элемент и Местный разрез. Настройки этих видов совпадают с настройками их опорных видов.

Если в большинстве создаваемых вами ассоциативных видов отображается один и тот же набор объектов, выполнение описанной настройки для каждого вида нерационально. В этом случае вы можете настроить текущий, а также все будущие документы таким образом, чтобы в их ассоциативных видах по умолчанию отображались нужные объекты. Для этого вызовите команду Сервис - Параметры... - Текущий документ - Параметры листа - Вид или Сервис - Параметры... - Новые документы - Графический документ - Параметры листа - Вид соответственно. В появившемся на экране диалоге включите опции, соответствующие нужным объектам.


Элемент управления Обозначения резьбы
Обозначения резьбы

Включите эту опцию, если обозначения резьбы, имеющиеся в модели, должны быть переданы в настраиваемый ассоциативный вид.

При выключенной опции вид не содержит обозначения резьбы.


Элемент управления Тела
Тела

Включите эту опцию, если изображения твердых тел, имеющихся в модели, должны быть переданы в настраиваемый ассоциативный вид.

При выключенной опции вид не содержит изображения тел.


Элемент управления Поверхности
Поверхности

Включите эту опцию, если изображения поверхностей, имеющихся в модели, должны быть переданы в настраиваемый ассоциативный вид.

При выключенной опции вид не содержит изображения поверхностей.


Отображение резьбы в ассоциативных видах

При создании в чертежах ассоциативных видов моделей, содержащих условные изображения резьбы, эти изображения могут быть также построены в видах.

Изображение резьбы в ассоциативном виде чертежа строится, если плоскость проекций этого вида строго параллельна или строго перпендикулярна оси поверхности, на которой построена резьба.

Резьба, находящаяся на невидимом участке модели, отображается в ассоциативном виде, если в нем включен показ линий невидимого контура. Стиль, установленный для этих линий, используется также и для отрисовки изображения резьбы.

Пользователь может включать и отключать отображение резьбы в видах. Подробнее...


Опорный вид (определение)
Опорный вид

Ассоциативный вид чертежа, использующийся при создании другого вида.

Так, для проекционных видов базовым является главный вид, для разреза/сечения - вид, в котором располагается обозначение секущей плоскости и т.п.


Команда Указать объект, затем точку

Позволяет указать объект, которому принадлежит параметризуемая точка.

Такое указание может потребоваться, если параметризуемая точка совпадает с характерной точкой другого объекта (и поэтому невозможно выбрать точно ее, т.к. происходит привязка к точке другого объекта).

 Для вызова команды нажмите кнопку Указать объект на инструментальной панели Параметризация.

Выберете нужный объект и укажите его характерную точку.


Команда Равенство длин

Позволяет установить равные длины для выбранных отрезков.

 Для вызова команды нажмите кнопку Равенство длин на инструментальной панели Параметризация.

Указывайте попарно отрезки для выравнивания их длин.

Вы можете установить равенство длин сразу для нескольких отрезков.

 Для этого после указания первого из них нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления. Затем укажите остальные отрезки.

 Чтобы указать другой отрезок для выравнивания длины, нажмите кнопку Указать заново.

 Чтобы зaвеpшить команду, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клaвишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Использование параметрических возможностей

Другие команды наложения ограничений

Отображение ограничений и степеней свободы


Команда Равенство радиусов

Позволяет установить равные радиусы для выбранных дуг и окружностей.

 Для вызова команды нажмите кнопку Равенство радиусов на инструментальной панели Параметризация.

Указывайте попарно дуги и окружности для выравнивания их радиусов.

Вы можете установить равенство радиусов сразу для нескольких дуг и/или окружностей.

 Для этого после указания первой из них нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления. Затем укажите остальные дуги и окружности.

 Чтобы указать другую дугу или окружность для выравнивания радуса, нажмите кнопку Указать заново.

 Чтобы завершить команду, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Использование параметрических возможностей

Другие команды наложения ограничений

Отображение ограничений и степеней свободы


Команда Установить значение размера

Позволяет менять числовые значения ассоциативных фиксированных или нефиксированных размеров и присваивать этим размерам имена переменных (создавать связанные переменные). Созданная таким образом переменная может участвовать в уравнениях и неравенствах, определяющих зависимость между параметрами изображения.

 Для вызова команды нажмите кнопку Установить значение размера на инструментальной панели Параметризация.

Укажите размер, числовое значение которого требуется изменить, в появившемся диалоге введите новое значение размера и/или имя переменной и нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменения размера или имени переменной нажмите кнопку Отмена.

Имя переменной может содержать буквы латинского алфавита (различаются символы верхнего и нижнего регистра), арабские цифры и символы подчеркивания ("_"). Длина имени переменной не более 16 символов. Первый символ в имени переменной - буква или подчеркивание.

Если размеру не присвоено имя переменной, то после выхода из диалога по кнопке OK размер фиксируется.

Если размеру присвоено имя переменной, то он становится свободным (нефиксированным). Зафиксировать значение размера с переменной можно, введя уравнение, однозначно определяющее значение переменной (например, А = 40).

Значение неассоциированных (не имеющих привязки) размеров изменить невозможно. Операция изменения размера не будет выполнена также в случае, если перестроение изображения с учетом наложенных ограничений невозможно при указанном изменении размера.

 Чтобы зaвеpшить команду, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клaвишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Использование параметрических возможностей

Другие команды наложения ограничений

Отображение ограничений и степеней свободы


Команда Удалить все ограничения

Позволяет удалить все ограничения выделенных объектов.

Если ни один объект не выделен, команда будет недоступна.

 Для вызова команды нажмите кнопку Удалить все ограничения на инструментальной панели Параметризация.

После этого все ограничения выделенных объектов удаляются.

Для завершения команды нажмите кнопку ОК в окне сообщения.


Команда Показать/удалить ограничения

Позволяет просмотреть ограничения выделенного объекта и удалить любые из них.

Если в документе нет ни одного параметризованного объекта, команда будет недоступна.

 Для вызова команды нажмите кнопку Показать/удалить ограничения на инструментальной панели Параметризация.

После этого на Панели свойств появляется окно с перечнем ограничений, наложенных на выбранный объект. При выделении какой-либо строки этого списка в окне документа подсвечиваются объекты, участвующие в выбранном ограничении.

 Чтобы удалить выделенное ограничение, нажмите кнопку Удалить.

Чтобы просмотреть ограничения другого параметризованного объекта, укажите его мышью в окне документа.

Завершив просмотр связей и ограничений, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клaвишу <Esc>.


Команда Симметрия двух точек

Позволяет установить симметрию характерных точек объектов относительно отрезка (зеркальную симметрию).

 Для вызова команды нажмите кнопку Симметрия двух точек на инструментальной панели Параметризация.

Укажите ось симметрии, а затем - пару характерных точек объектов, которые должны быть симметричны.

 Если несколько пар точек должны быть симметричны относительно одного отрезка, можно после указания этого отрезка нажать кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления, а затем указывать пары симметричных точек.

 Для выбора другого отрезка в качестве оси симметрии отожмите кнопку Указать заново.

 Чтобы зaвеpшить команду, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клaвишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Использование параметрических возможностей

Другие команды наложения ограничений

Отображение ограничений и степеней свободы


Команда Точка на кривой

Позволяет привязать характерную точку объекта к кривой.

 Для вызова команды нажмите кнопку Точка на кривой на инструментальной панели Параметризация.

Указывайте попарно характерные точки объектов и кривые, к которым они должны быть привязаны.

Вы можете привязать к одной кривой несколько точек.

 Для этого после указания кривой нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления. Затем укажите нужные точки.

 Чтобы указать другую кривую, нажмите кнопку Указать заново.

 Чтобы зaвеpшить команду, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клaвишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Использование параметрических возможностей

Другие команды наложения ограничений

Отображение ограничений и степеней свободы


Команда Объединить точки

Позволяет привязать друг к другу характерные точки геометрических объектов.

 Для вызова команды нажмите кнопку Объединить точки на инструментальной панели Параметризация.

Указывайте попарно характерные точки геометрических объектов для объединения.

Если точка, которую требуется указать, совпадает с характерной точкой другого объекта (и поэтому невозможно выбрать точно ее, т.к. происходит привязка к точке другого объекта), вы можете вначале указать графический объект, которому принадлежит параметризуемая точка, а затем - саму точку.

 Для этого нажмите кнопку Указать объект на Панели специального управления или выберите в контекстном меню команду Указать объект, затем точку. Выберете нужный объект и укажите его характерную точку.

Вы можете привязать друг к другу сразу несколько точек.

 Для этого после указания первой из них нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления. Затем укажите остальные точки.

 Кнопка Указать заново позволяет выбрать другую точку в качестве первой точки для объединения.

 Чтобы зaвеpшить команду, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клaвишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Использование параметрических возможностей

Другие команды наложения ограничений

Отображение ограничений и степеней свободы


Команда Выровнять точки по вертикали

Позволяет выровнять по вертикали характерные точки геометрических объектов.

 Для вызова команды нажмите кнопку Выровнять точки по вертикали на инструментальной панели Параметризация.

Указывайте попарно характерные точки геометрических примитивов для выравнивания.

Если точка, которую требуется указать, совпадает с характерной точкой другого объекта (и поэтому невозможно выбрать точно ее, т.к. происходит привязка к точке другого объекта), вы можете вначале указать графический объект, которому принадлежит параметризуемая точка, а затем - саму точку.

 Для этого нажмите кнопку Указать объект на Панели специального управления или выберите в контекстном меню команду Указать объект, затем точку. Выберете нужный объект и укажите его характерную точку.

Вы можете расположить на одной вертикали сразу несколько точек.

 Для этого после указания первой из них нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления. Затем укажите остальные точки.

 Кнопка Указать заново позволяет выбрать другую точку в качестве первой точки для выравнивания.

 Чтобы зaвеpшить команду, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клaвишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Использование параметрических возможностей

Другие команды наложения ограничений

Отображение ограничений и степеней свободы


Команда Выровнять точки по горизонтали

Позволяет выровнять по горизонтали характерные точки геометрических объектов.

 Для вызова команды нажмите кнопку Выровнять точки по горизонтали на инструментальной панели Параметризация.

Указывайте попарно характерные точки геометрических примитивов для выравнивания.

Если точка, которую требуется указать, совпадает с характерной точкой другого объекта (и поэтому невозможно выбрать точно ее, т.к. происходит привязка к точке другого объекта), вы можете вначале указать графический объект, которому принадлежит параметризуемая точка, а затем - саму точку.

 Для этого нажмите кнопку Указать объект на Панели специального управления или выберите в контекстном меню команду Указать объект, затем точку. Выберете нужный объект и укажите его характерную точку.

Вы можете расположить на одной горизонтали сразу несколько точек.

 Для этого после указания первой из них нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления. Затем укажите остальные точки.

 Кнопка Указать заново позволяет выбрать другую точку в качестве первой точки для выравнивания.

 Чтобы зaвеpшить команду, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клaвишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Использование параметрических возможностей

Другие команды наложения ограничений

Отображение ограничений и степеней свободы


Команда Вертикальность

Позволяет преобразовать наклонные отрезки или вспомогательные прямые в вертикальные отрезки и прямые.

 Для вызова команды нажмите кнопку Вертикальность на инструментальной панели Параметризация.

После этого укaзывaйте отрезки и прямые, которые необходимо преобразовать. Выбранные объекты будут расположены параллельно оси OY системы координат фрагмента или текущего вида.

 Чтобы зaвеpшить команду, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клaвишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Использование параметрических возможностей

Другие команды наложения ограничений

Отображение ограничений и степеней свободы


Команда Горизонтальность

Позволяет преобразовать наклонные отрезки или вспомогательные прямые в горизонтальные отрезки и прямые.

 Для вызова команды нажмите кнопку Горизонтальность на инструментальной панели Параметризация.

После этого укaзывaйте отрезки и прямые, которые необходимо пpеобpaзовaть. Выбранные объекты будут расположены параллельно оси OХ системы координат фрагмента или текущего вида.

 Зaвеpшить пpеобpaзовaние объектов можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клaвишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Использование параметрических возможностей

Другие команды наложения ограничений

Отображение ограничений и степеней свободы


Команда Касание

Позволяет установить касание выбранных кривых.

 Для вызова команды нажмите кнопку Касание на инструментальной панели Параметризация.

Укажите первую и вторую кривые, касание которых требуется установить. Если этому не препятствуют уже наложенные на объекты связи и ограничения, произойдет перестроение изображения, после которого указанные кривые будут касаться. При этом могут измениться числовые значения, характеризующие одну или обе кривые (например, радиус окружности или координаты концов отрезка).

Вы можете установить сразу нескольких кривых с выбранной кривой.

 Для этого после указания первой кривой нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления. Затем укажите кривые, которые должны касаться выбранной кривой.

 Чтобы указать другую кривую, нажмите кнопку Указать заново.

 Зaвеpшить пpеобpaзовaние объектов можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клaвишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Использование параметрических возможностей

Другие команды наложения ограничений

Отображение ограничений и степеней свободы


Команда Коллинеарность

Позволяет установить коллинеарность выбранных отрезков или коллинеарность отрезка и прямой или коллинеарность двух прямых.

 Для вызова команды нажмите кнопку Коллинеарность на инструментальной панели Параметризация.

Указывайте попарно объекты для установления их коллинеарности.

После установления коллинеарности двух отрезков они располагаются на одной прямой. После установления коллинеарности отрезка и прямой отрезок располагается на этой прямой. После установления коллинеарности двух прямых эти прямые совпадают.

Вы можете расположить на одной прямой сразу несколько отрезков.

 Для этого после указания первого из них нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления. Затем укажите остальные отрезки.

 Кнопка Указать заново позволяет выбрать другой отрезок в качестве первого отрезка для установления коллинеарности.

 Зaвеpшить пpеобpaзовaние объектов можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клaвишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Использование параметрических возможностей

Другие команды наложения ограничений

Отображение ограничений и степеней свободы


Команда Перпендикулярность

Позволяет установить перпендикулярность выбранных прямых и/или отрезков.

 Для вызова команды нажмите кнопку Перпендикулярность на инструментальной панели Параметризация.

Указывайте попарно объекты для установления их перпендикулярности.

Вы можете расположить сразу несколько отрезков перпендикулярно выбранному.

 Для этого после указания первого отрезка нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления. Затем укажите отрезки, которые должны быть перпендикулярны выбранному.

 Кнопка Указать заново позволяет выбрать другой отрезок в качестве первого отрезка для установления перпендикулярности.

 Зaвеpшить пpеобpaзовaние объектов можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клaвишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Использование параметрических возможностей

Другие команды наложения ограничений

Отображение ограничений и степеней свободы


Команда Параллельность

Позволяет установить параллельность выбранных прямых и/или отрезков.

 Для вызова команды нажмите кнопку Параллельность на инструментальной панели Параметризация.

Указывайте попарно объекты для установления их параллельности.

Вы можете расположить сразу несколько отрезков параллельно выбранному.

 Для этого после указания первого отрезка нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления. Затем укажите отрезки, которые должны быть параллельны выбранному.

 Кнопка Указать заново позволяет выбрать другой отрезок в качестве первого отрезка для установления параллельности.

 Зaвеpшить пpеобpaзовaние объектов можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клaвишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Использование параметрических возможностей

Другие команды наложения ограничений

Отображение ограничений и степеней свободы


Команда Зафиксировать точку

Позволяет зафиксировать координаты характерных точек геометрических объектов (концы отрезков, дуг, центры дуг, окружностей и т. д.).

 Для вызова команды нажмите кнопку Зафиксировать точку на инструментальной панели Параметризация.

Указывайте характерные точки геометрических примитивов для их фиксации. Признаком того, что координаты точки фиксированы, является отрисовка под ней специального значка - красного треугольника.

 Зaвеpшить пpеобpaзовaние объектов можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клaвишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Использование параметрических возможностей

Другие команды наложения ограничений

Отображение ограничений и степеней свободы


Команда Зафиксировать размер

Позволяет зафиксировать значение выбранного ассоциативного линейного, диаметрального, радиального или углового размера.

 Для вызова команды нажмите кнопку Зафиксировать размер на инструментальной панели Параметризация.

Указывайте последовательно размеры для их фиксации. Признаком успешной фиксации является заключение размерной надписи в прямоугольную рамку красного цвета.

Неассоциированные (не имеющие привязки) или избыточные размеры (вычисляемые с помощью поставленных ранее размеров) зафиксировать невозможно.

 Зaвеpшить пpеобpaзовaние объектов можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клaвишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Использование параметрических возможностей

Другие команды наложения ограничений

Отображение ограничений и степеней свободы


Команда Параметризовать объекты

Позволяет автоматически наложить на выделенные объекты связи и ограничения.

Если ни один объект не выделен, команда будет недоступна.

 Для вызова команды нажмите кнопку Параметризовать объекты на инструментальной панели Параметризация.

После этого на экране появится диалог, в котором можно выберать ограничения и связи, которые требуется наложить на выделенные объекты, и задать допуски для совпадения точек и отклонений углов наклона.

После закрытия диалог нажатием кнопки OK система автоматически наложит на выделенные объекты указанные ограничения.

Замечание. При большом количестве выделенных объектов время выполнения команды может быть длительным.

_________________

Смотрите также

Использование параметрических возможностей

Другие команды наложения ограничений


Диалог установки ограничений

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Параметризовать объекты.

В нем можно установить типы ограничений, накладываемых на объекты при их автоматической параметризации.

Описание элементов управления

Совпадение точек	Если эта опция включена, на точки объектов, расстояние между которыми меньше значения линейного допуска, будет наложено условие совпадения.
Горизонтальность	Если эта опция включена, на отрезки, отклонение которых от горизонтали меньше значения углового допуска, будет наложено условие горизонтальности.
Вертикальность	Если эта опция включена, на отрезки, отклонение которых от вертикали меньше значения углового допуска, будет наложено условие вертикальности.
Допуск	Поле для ввода значения линейного допуска на несовпадение точек (в миллиметрах).
Угловой допуск	Поле для ввода значения допуска на угловые отклонения (в градусах).
Завершив установку типов ограничений, нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменения настроек нажмите кнопку Отмена.


Окно просмотра ограничений

Окно, содержащее перечень ограничений, наложенных на выбранный объект.

Объекты документа, участвующие в выделенном ограничении, подсвечиваются в окне документа.

 Чтобы удалить выделенное ограничение, нажмите кнопку Удалить.

 Чтобы перейти к просмотру ограничений, наложенных на другой параметризованный объект, нажмите кнопку Указать заново на Панели специального управления и укажите нужный объект.


Команды наложения ограничений

Кнопки вызова команд наложения ограничений на объекты расположены на инструментальной панели Параметризация.

Они доступны, если в документе уже есть какие-либо графические объекты.

 Горизонтальность

 Вертикальность

 Выровнять точки по горизонтали

 Выровнять точки по вертикали

 Объединить точки

 Точка на кривой

 Симметрия двух точек

 Параллельность

 Перпендикулярность

 Коллинеарность

 Касание

 Зафиксировать точку

 Равенство радиусов

 Равенство длин

 Зафиксировать размер

 Установить значение размера

 Параметризовать объекты

Остальные команды панели Параметризация служат для управления ограничениями:

 Отображать ограничения

 Отображать степени свободы

 Показать/удалить ограничения

 Удалить все ограничения


Использование параметрических возможностей
КОМПАС-График

Чертежно-графический редактор КОМПАС-График включает функции создания и редактирования параметрических графических объектов.

Пользователь может сам выбрать, с каким именно представлением чертежа ему удобнее работать - с параметризованным или обычным. При необходимости в одном документе могут сочетаться параметризованные и непараметризованные объекты. Кроме того, можно легко переходить от одного представления геометрии к другому, например, накладывая параметрические ограничения на созданный ранее обычный чертеж.

Введение в параметрическую технологию КОМПАС-График

Рекомендации по использованию параметрических возможностей

Особенности использования параметрической технологии

Включение и настройка параметрического режима

Построение новой параметрической модели

Общие приемы редактирования параметрического объекта:

Управление значениями размеров

Редактирование перетаскиванием точек

Наложение и снятие ограничений

Присвоение имени переменной размеру

Ввод и редактирование зависимостей между переменными

Преобразование обычной модели в параметрическую

Преобразование параметрической модели в обычную


Введение в параметрическую технологию КОМПАС
Введение в параметрическую технологию КОМПАС-График

Создавать параметрические графические объекты возможно либо путем программирования, либо путем интерактивного формирования модели непосредственно при рисовании. В ряде CАD-систем можно чертить изображение с одновременным заданием закона построения, который, однако, потом нельзя изменить в случае ошибки (придется удалить все построение и начать его заново), либо такое изменение сильно затруднено.

Существует и другой подход, когда можно накладывать ограничения (связи) на объекты уже начерченного ранее изображения узла или детали, причем в любом порядке, не придерживаясь какой-либо жесткой последовательности. В этом случае возможно произвольное изменение модели, не приводящее к необходимости повторных построений с самого начала.

Именно такая удобная и эффективная технология параметризации (можно назвать ее вариационной), значительно ускоряющая проектирование и последующее внесение изменений в документы, реализована в КОМПАС-График. Работая в параметрическом режиме, можно накладывать различные размерные (линейные, угловые, радиальные и диаметральные) и геометрические (параллельность, перпендикулярность, касание, принадлежность точки к кривой, фиксация точки и т.д.) ограничения на объекты модели, а также задавать уравнения и неравенства, определяющие зависимость между параметрами модели.

Ряд ограничений может быть определен без явного ввода числовых значений (например, условие касания двух кривых или условие равенства радиусов). Напротив, такие ограничения, как фиксированный радиус окружности или величина размера выражаются именно числовыми значениями.

Отличие параметрического изображения от обычного состоит в том, что в нем предусмотрены взаимосвязи между объектами. Часть взаимосвязей формируется автоматически при вводе (совпадения точек, положение точки на какой-то геометрической кривой, параллельность, перпендикулярность, симметрия, касания), если, конечно, пользователь не отключил такую возможность. Совпадения точек и положение точки на кривой параметризуются через выполненную при указании этой точки привязку (глобальную или локальную), а условия параллельности, перпендикулярности и касания - в соответствующих процессах ввода объектов.

Дополнительные взаимосвязи и ограничения можно назначить объектам чертежа в любой момент работы над документом. Команды для назначения подобных связей и ограничений находятся на отдельной инструментальной панели. Соответственно, в любой момент можно и отменить ограничения для одного или нескольких выбранных объектов.


Объекты без возможности параметризации
Объекты, которые невозможно параметризовать

Не создаются параметрические модели для следующих объектов:

-	прямоугольника;

-	многоугольника;

-	ломаной;

-	кривой Безье;

-	контуры;

-	текста;

-	таблицы;

-	всех типов линий-выносок;

-	стрелки направления взгляда;

-	линии разреза и сечения.


Рекомендации по использованию
параметрических возможностей

К применению параметрических возможностей при работе с чертежной документацией следует подходить взвешенно, оценивая степень реальной необходимости полной параметризации того или иного чертежа.

Можно дать следующие общие рекомендации, связанные с параметризацией чертежей.

1.	Имеет смысл параметризовать чертежи деталей, при модификациях которых изменяются только размеры и не меняется топология изображения. Таким образом, однажды созданная параметрическая модель детали может быть быстро перестроена простым изменением значений размеров.

2.	Если выполняется новая разработка, оцените, будет ли она применяться в будущем как прототип. Если нет, тогда параметризация чертежа может не выполняться, так как отпадает необходимость в последующей быстрой модификации. Если же новая деталь будет часто использоваться как стандартный прототип, параметризация ее чертежа имеет смысл.

3.	Скорее всего не будет оправданной полная параметризация сложных сборочных чертежей, так как в этом случае велик объем работы по вводу ограничений и управляющих размеров, а получившейся в результате моделью будет сложно управлять (для пересчета большого количества связей и ограничений требуется много времени).

4.	Попробуйте оценить на конкретных примерах чертежей, типовых для вашей организации, какие преимущества дает применение параметризации. В дальнейшем учитывайте полученные результаты при новом проектировании или переработке имеющейся чертежной документации.


Особенности использования параметрической технологии

При работе с параметрическими чертежами и фрагментами может также оказаться полезным знание следующих особенностей.

1.	Чем больше ограничений наложено на объекты модели, тем меньше вероятность сильных разбросов при пересчетах. В качестве вспомогательных ограничений можно применять фиксацию точек, назначение горизонтальности или вертикальности отрезков, простановку дополнительных размеров.

2.	Если при редактировании параметрической модели наложенные на нее связи и ограничения допускают несколько вариантов перестроения, будет реализован тот из них, который обеспечивает минимальное изменение параметров. Может оказаться, что этот вариант не соответствует ожиданиям пользователя. Для получения предсказуемых результатов при редактировании рекомендуется при создании параметрической модели наложить связи и ограничения, однозначно определяющие ее топологию.

3.	Иногда параметрическая модель впадает в некое "замороженное" состояние. При этом не удается, например, выполнить перемещение точки или объекта либо изменить значение размера, хотя внешне такому редактированию вроде бы ничто не препятствует. В подобной ситуации можно попытаться "встряхнуть" модель, выполнив какое-либо другое перемещение объекта или изменение размера или наложив и сняв какое-либо ограничение.

4.	Рекомендуется не выполнять "резких движений" при редактировании параметрической модели, лучший стиль при работе с ней - постепенность. Например, не следует слишком сильно изменять значение размера (было 5 градусов, а стало 120). Такие значительные изменения лучше выполнять последовательно, за несколько приемов. То же самое можно сказать и о редактировании перетаскиванием точек - не следует сдвигать объект или точку сразу на очень большое расстояние, лучше выполнить такое перемещение за несколько действий.

5.	Сопоставить параметр объекта (например, длину отрезка) с переменной можно только через простановку ассоциативного размера, характеризующего этот параметр, и присвоение ему (размеру) имени переменной.

6.	Не следует ожидать, что при наложении связей и ограничений будут автоматически возникать параметрические уравнения.

7.	Помните, что время обработки параметрической модели существенно зависит от насыщенности чертежа или фрагмента параметризованными объектами.


Включение и настройка параметрического режима

Вы можете включить параметрический режим либо для всех открываемых или создаваемых вновь документов, либо для каждого конкретного документа.

Чтобы включить параметрический режим как действующий по умолчанию для всех вновь создаваемых графических документов, выполните следующее.

1.	Вызовите команду Сервис - Параметры... - Новые документы - Графический документ - Параметризация.

2.	Включите нужные опции в диалоге настройки параметризации.

3.	Нажмите кнопку OK для выхода из диалога с сохранением сделанных настроек, которые теперь будут действовать для всех открываемых и новых чертежей и фрагментов.

Если параметрический режим по умолчанию не включен или вы хотите изменить настройки только для активного документа, сделайте следующее.

1.	Вызовите команду Сервис - Параметры... - Текущий документ - Параметризация.

2.	В появившемся диалоге включите нужные опции параметрического режима.

3.	Нажмите кнопку OK для выхода из диалога с сохранением сделанных настроек, которые теперь будут действовать для активного графического документа.


Преобразование параметрической модели в обычную

Чтобы полностью преобразовать параметрический чертеж или фрагмент в обычный, нужно выполнить следующие действия.

1.	Выделите все объекты любым удобным способом (например, вызвав команду Редактор - Выделить все или нажав комбинацию клавиш <Ctrl>+<A>).

2.	 Перейдите на панель Параметризация и нажмите кнопку Удалить все ограничения.

3.	После того, как все ограничения с объектов будут сняты, рекомендуется закрыть чертеж или фрагмент (сохранив все сделанные изменения) и затем снова загрузить его.


Преобразование обычной модели в параметрическую

Для преобразования обычного чертежа или фрагмента в параметрический нужно выполнить следующие действия.

1.	Наложите связи и ограничения, которые можно сформировать в полуавтоматическом режиме. К ним относятся совпадение точек, горизонтальность, вертикальность, параллельность и перпендикулярность.

2.	Для этого выделите любым удобным способом объекты, которые требуется параметризовать.

3.	 Перейдите на панель Параметризация и нажмите кнопку Параметризовать объекты.

В диалоге, появившемся на экране после вызова команды, выберите названия ограничений и связей, которые требуется наложить на выделенные объекты, и задайте допуски для совпадения точек и отклонений углов наклона.

Нажмите кнопку OK диалога выбора типа ограничений, после чего система автоматически наложит на выделенные объекты указанные ограничения.

Замечание. При большом количестве выделенных объектов время выполнения команды может быть достаточно длительным.

4.	Чтобы сделать размеры, штриховки, обозначения центра, шероховатости и обозначения баз ассоциированными с геометрическими объектами, можно в режиме редактирования каждого из этих объектов указать заново базовые кривые.

Другим способом является удаление старых непараметрических объектов и создание их заново при включенном режиме создания ассоциативных объектов оформления (особенно рекомендуется для штриховок в случае сложной конфигурации штрихуемых областей).

5.	Если требуется сформировать дополнительные связи и ограничения, воспользуйтесь командами панели Параметризация.


Построение новой параметрической модели
Построение нового параметрического изображения

Отличие параметрического изображения от обычного состоит в том, что в нем предусмотрены различные взаимосвязи между объектами. Часть таких взаимосвязей формируется системой автоматически при вводе объектов (здесь и ниже предполагается, что параметрический режим включен, как описано в разделе Включение и настройка параметрического режима). К числу таких автоматически накладываемых ограничений относятся привязки, параллельность, перпендикулярность, касание, симметрия, определение базовых кривых для объектов оформления.

Никаких специальных действий при вводе объектов выполнять не нужно. Однако следует обязательно учитывать, что совпадения точек объектов параметризуются через выполненные при указании этих точек привязки. При этом не имеет значения, какая привязка действовала - глобальная или локальная . Точка, указанная просто "неподалеку" от другой точки, без выполнения привязки, параметризоваться не будет. Под словом "точка" здесь понимается не точка - геометрический объект, а любая задаваемая характерная точка объекта при его построении (начальная и конечная точки отрезка, центр окружности или эллипса и т.д.). Совпадение точек параметризуется и при перетаскивании характерных точек объектов (тоже через выполненную привязку).

Различные дополнительные взаимосвязи и ограничения можно назначить объектам в любой момент, когда это потребуется. Соответствующие команды находятся на панели Параметризация.

Точно так же можно в любой момент можно снять некоторые или все ограничения с селектированного объекта (нескольких объектов).

Другим важным способом задания взаимосвязей между объектами является простановка размеров. При простановке линейных размеров ближайшая геометрическая точка ищется автоматически, и включать объектную привязку не обязательно. Признаком параметрического размера является рамка вокруг размерной надписи, отображаемая цветом подсвечивания (по умолчанию - красный).

Важное замечание. При удалении любого параметрического объекта будут автоматически удалены ассоциированные с ним объекты оформления, такие как угловой размер, размер на окружности или дуге, шероховатость, обозначение базы, штриховка.


Управление значениями размеров

Чтобы изменить значение ассоциативного размера (и, соответственно, конфигурацию управляемой им геометрии), выполните следующие действия.

1.	Дважды щелкните левой кнопкой мыши на тексте размерной надписи параметрического размера. На экране появится диалог ввода значения размера и имени переменной.

 Другим способом является нажатие на кнопку Изменить значение размера на панели Параметризация и указание того размера, значение которого требуется изменить.

2.	Введите новое значение размера в поле появившегося диалога и нажмите кнопку OK. Значение размера изменится, причем размер будет зафиксирован.

В том случае, если значение размера невозможно изменить вследствие избыточности наложенных ограничений, будет выдано соответствующее сообщение.

Совет. Если требуется запустить процесс редактирования параметров размера, дважды щелкните мышью на любой его части за пределами размерной надписи.

Ассоциативный размер может быть фиксированным или свободным. Фиксированный размер обозначается рамкой вокруг размерной надписи, отображаемой цветом подсвечивания (по умолчанию - красный). Назначение фиксированного размера состоит в том, что образмеренная им длина (угол, радиус) при любом редактировании объектов должна сохранять свое значение неизменным.

Фиксацию с размера можно снять (с помощью команды Показать/удалить ограничения) или поставить (с помощью команды Зафиксировать размер) в любое время.

 Кнопка Показать/удалить ограничения

 Кнопка Зафиксировать размер


Редактирование перетаскиванием точек

Вы можете редактировать параметрические объекты мышью, перетаскивая их характерные точки. Такое редактирование выполняется следующим образом.

1.	Щелкните левой кнопкой мыши на объекте, который вы хотите изменить. Объект будет выделен как селектированный (отрисован установленным цветом селектирования, по умолчанию - зеленым), и его характерные точки станут доступны.

2.	Переместите нужную точку объекта в новое положение, при этом все связанные с ним объекты также будут перестроены.

Если на объект наложены ограничения, полностью определяющие его положение (например, проставлены все необходимые размеры, связывающие геометрию детали), будет выполнено простое перемещение связанных объектов в новое положение без перестроения геометрии. Если же объект при этом связан с зафиксированной точкой, то не будет выполнено вообще никаких действий.


Наложение и снятие ограничений

Различные взаимосвязи и ограничения можно назначить объектам в любой момент, когда это потребуется. Соответствующие команды находятся на панели Параметризация.

Чтобы наложить какое-либо ограничение на объект (или несколько объектов), выполните следующее.

1.	Перейдите на панель Параметризация, нажав кнопку переключения.

2.	Вызовите нужную команду установки ограничения с помощью соответствующей кнопки на панели.

3.	Последовательно указывайте объекты, на которые нужно наложить ограничения (естественно, тип объекта должен соответствовать типу ограничения).

Чтобы просмотреть ограничения или снять их с объекта, выполните следующее.

1.	Укажите объект, ограничения которого вы хотите просмотреть..

2.	 Нажмите кнопку Показать/удалить ограничения на панели Параметризация.

Ограничения объекта будут отображены в списке на Панели свойств.

Если требуется удалить какое-либо ограничение, выделите его в списке и нажмите кнопку Удалить, расположенную над списком.

Чтобы просмотреть ограничения, наложенные на другой объект, укажите его мышью в окне документа.

Чтобы удалить все ограничения с одного или нескольких объектов, выполните следующее.

1.	Любым способом выделите объекты, ограничения которых требуется удалить.

2.	 Нажмите кнопку Удалить все ограничения на панели Параметризация.

Все ограничения выделенных объектов будут сняты. Вместе с ограничениями геометрических объектов удаляются ограничения всех ассоциированных с ними объектов оформления.


Присвоение имени переменной размеру
(создание связанной переменной)

Вы можете присвоить любому ассоциативному размеру имя переменной (создать связанную переменную). Это имя используется для того, чтобы в аналитической форме задать зависимость значения размера от других параметров, также представленных именами переменных.

Чтобы присвоить ассоциативному размеру имя переменной, выполните следующие действия.

1.	Дважды щелкните левой кнопкой мыши на тексте размерной надписи параметрического размера. На экране появится диалог ввода значения размера и имени переменной.

 Другим способом является вызов команды Изменить значение размера на панели Параметризация и указание того размера, которому требуется присвоить имя переменной.

2.	Введите имя переменной в соответствующее поле появившегося диалога.

При присвоении размеру имени переменной допускается использование букв латинского алфавита (различаются символы верхнего и нижнего регистра), арабских цифр и символа подчеркивания ("_"). Длина имени переменной не более 16 символов. Первый символ в имени переменной - буква или подчеркивание.

Одновременно можно отредактировать и значение размера.

3.	Нажмите кнопку OK.

После выхода из диалога введенное имя переменной показывается в скобках под соответствующей ей размерной надписью. Для визуализации имени переменной применяется тот же цвет, что и для подсвечивания объектов (по умолчанию - красный). Имя переменной отображается на экране, но не выводится на бумагу.

Размер, которому присвоено имя переменной, может быть только нефиксированным. Чтобы сделать постоянным значение размера, активизируйте окно работы с переменными и уравнениями и введите зависимость, однозначно определяющую значение переменной (например, А = 58).

_______________

Смотрите также

Просмотр значений переменных

Удаление связанной переменной


Удаление связанной переменной

Для удаления связанной переменной можно воспользоваться одним из следующих способов:

1.	Дважды щелкните левой кнопкой мыши на тексте размерной надписи параметрического размера. На экране появится диалог ввода значения размера и имени переменной.

 Другим способом является вызов команды Изменить значение размера на панели Параметризация и указание того размера, которому требуется присвоить имя переменной.

2.	Удалите имя переменной в соответствующем поле появившегося диалога и выйдите из него, нажав кнопку OK.

Удаление связанной переменной таким способом приводит к фиксации значения размера.

1.	 Выделите параметрический размер и вызовите команду Показать/удалить ограничения из контекстного меню или при помощи кнопки Показать/удалить ограничения на панели Параметризация.

2.	Параметрические связи и ограничения размера будут отображены в списке на Панели свойств.

3.	Выделите в нем строку Размер с переменной и нажмите кнопку Удалить.

4.	 Нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.

5.	Удаление связанной переменной таким способом не приводит к фиксации значения размера.

6.	Удалите размер. Связанная с ним переменная также будет удалена.


Ввод зависимостей между переменными
Ввод и редактирование зависимостей между переменными

Один из способов наложения параметрических связей и ограничений - определение зависимостей между параметрами в аналитической форме (задание уравнений и неравенств, связывающих параметры).

Уравнения и неравенства вводятся и редактируются в специальном окне, что дает возможность одновременного просмотра всех введенных зависимостей и всех имеющихся переменных.

Для включения и отключения окна работы с уравнениями и переменными служит команда Вид - Панели инструментов - Переменные.

На вкладке Уравнения отражаются существующие в текущем графическом документе параметрические уравнения и неравенства.

Чтобы начать ввод или редактирование уравнения, активизируйте нужную ячейку двойным щелчком мыши.

Синтаксис уравнений и неравенств

Кнопки Функция и Константа на инструментальной панели позволяют указывать функции и константы для вставки в уравнения.

Для удаления выражения, выделенного в окне просмотра нажмите клавишу <Del>.

На вкладке Переменные отображается список переменных текущего графического документа.

После ввода новых и редактирования имеющихся зависимостей нажмите кнопку Выход.


Просмотр значений переменных

В любой момент работы с параметрическим изображением вы можете просмотреть значения всех существующих в этой модели переменных и ранее введенные комментарии к ним, а также ввести новые комментарии.

Эти сведения содержатся на вкладке Переменные окна работы с переменными и уравнениями.

Для включения и отключения этого окна служит команда Вид - Панели инструментов - Переменные.

По умолчанию вкладка Переменные активна. В соответствующих столбцах таблицы перечислены имя переменной, ее значение и комментарий пользователя и отмечены внешние переменные.

Чтобы сделать выделенную в окне просмотра переменную внешней, включите опцию Внешняя переменная. Выключенная опция означает, что переменная не внешняя.

Чтобы начать ввод или редактирование комментария к переменной, активизируйте нужное поле двойным щелчком мыши.

Все сделанные изменения немедленно сохраняются в текущем документе.


Синтаксис уравнений и неравенств

В строку редактирования уравнений и неравенств можно вводить выражения вида

a = b

a < b

a <= b

a > b

a >= b,

где a, b могут быть переменными, арифметическими и логическими выражениями, числами.

В выражении (как в уравнении, так и в неравенстве) обязательно должна присутствовать хотя бы одна переменная. В выражение (но не в имя переменной и не в числовое значение) может быть включено любое количество пробелов. При интерпретации выражения они не учитываются.

В калькуляторе, который обслуживает ввод/редактирование уравнений и неравенств, доступны следующие операции и функции:

Арифметические операции:

()	- скобки операторные;
*	- умножить;
/	- разделить;
%	- разделить целочисленно;
+	- сложить или унарный плюс;
-	- вычесть или унарный минус;
=	- равно.
Логические операции:

==	- тождественно;
!=	- не тождественно;
>	- больше;
<	- меньше;
>=	- больше или равно;
<=	- меньше или равно;
!	- логическое отрицание;
&&	- логическое И;
||	- логическое ИЛИ;
?:	- логическое выражение вида "a ? b : c"  (если a - истина (не равно 0), то b, иначе c (где a, b и c могут быть выражениями)). Пример...
Функции:

sin	- синус с аргументом в радианах;
cos	- косинус с аргументом в радианах;
tan	- тангенс с аргументом в радианах;
acos	- арккосинус с результатом в радианах;
asin	- арксинус с результатом в радианах;
atan	- арктангенс с результатом в радианах;
sind	- синус с аргументом в градусах;
cosd	- косинус с аргументом в градусах;
tand	- тангенс с аргументом в градусах;
acosd	- арккосинус с результатом в градусах;
asind	- арксинус с результатом в градусах;
atand	- арктангенс с результатом в градусах;
deg	- перевод из радиан в градусы;
rad	- перевод из градусов в радианы;
sqrt	- корень квадратный;
exp	- экспонента;
ln	- натуральный логарифм;
lg	- десятичный логарифм;
abs	- абсолютное значение;
ceil	- округление до большего целого числа;
floor	- округление до меньшего целого числа;
round	- округление до ближайшего целого числа.
Совет...

В любом выражении обязательно должен присутствовать знак "=", "<", ">", "<=", ">=", что характеризует выражение как уравнение или неравенство.

Если в выражении присутствует знак "=", то выражение считается уравнением, а входящие в него знаки "<", ">", "<=" или ">=" считаются логическими операциями. При этом знак "=" должен находиться перед знаками логических операций.

Следует помнить, что знак "=" всегда является признаком уравнения, а в логическом равенстве (тождестве) используется знак "==".

В выражении не может присутствовать больше одного знака "=".

Если в выражении нет знака "=" и присутствует больше одного знака "<", ">", "<=" или ">=", то первый из них считается признаком неравенства, а следующие - знаками логических операций.

Предусмотрена возможность при вводе и редактировании уравнений и неравенств использовать предопределенные константы:

M_FI	0.6180339887499;
M_E	2.71828182845904523536;
M_PI	3.14159265358979323846;
M_PI_2	1.57079632679489661923;
M_PI_4	0.785398163397448309616;
M_2_PI	6.28318530717959;
M_SQRT_2	1.41421356237309504880;
M_RADDEG	57.29577951308;
M_DEGRAD	0.01745329251994;
FLT_EPS	1.19209290E-07.
Совет...

Пример использования: "a + sin( b * M_PI ) <= FLT_EPS" и т.д.


Использование лог. выражения вида "a ? b : c" в граф. документах (пример)
Пример использования логического выражения
вида "a ? b : c" в графических документах

В качестве примера рассмотрим параметрическое изображение поперечного разреза шпоночного паза на валу (по ГОСТ 23360-78).

Логическое выражение вида "a ? b : c" используется для задания значений ширины и глубины шпоночного паза (см. рис. 1). Диаметр вала может изменяться в пределах от 6 до 10 мм. На рис. 2 показаны варианты изображений, полученные при различных значениях диаметра вала.

рис. 2


При вводе функций вы может не набирать их с клавиатуры,
а указывать в специальном диалоге.

Для его вызова нажмите кнопку Функция на инструментальной панели.


При вводе констант вы может не набирать их имена с клавиатуры,
а указывать в специальном диалоге.

Для его вызова нажмите кнопку Константа на инструментальной панели.


Диалог Использование переменной

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Использование переменной при работе с переменными модели.

В диалоге отображаются объекты (формообразующие и вспомогательные элементы, эскизы), в которых используется выделенная в списке переменная.


Команда Константа (меню окна Переменные)
Команда Константа

Позволяет вставить константу в редактируемое уравнение.

Для вызова команды нажмите кнопку Вставить константу на инструментальной панели или вызовите команду Вставка - Константа из меню.

После вызова команды на экране появится диалог выбора константы. Выделите нужную постоянную в списке и нажмите кнопку ОК диалога.


Команда Удалить (меню окна Переменные)
Команда Удалить

Позволяет удалить содержимое выделенной ячейки. Чтобы выделить ячейку, щелкните в ней мышью один раз.

 Для вызова команды нажмите кнопку Удалить на инструментальной панели или вызовите из меню команду Редактор - Удалить. Можно также нажать клавишу <Delete>.

При работе в графическом документе удаление уравнения означает удаление всей строки, содержащей это уравнение. При этом удаляются также переменные, входившие в уравнение и не связанные с размерами. Удаление связанной переменной...

При работе в документе-модели удаление выражения, заданного для переменной, несвязанной с параметром, означает удаление всей строки, содержащей эту переменную. Чтобы удалить строку, соответствующую переменной, связанной с параметром, необходимо удалить псевдоним этого параметра. Если переменная связана с несколькими параметрами, псевдонимы следует удалить у всех них.


Команда Переместить вниз (меню окна Переменные)
Команда Переместить вниз

Позволяет переместить вниз строку, которой принадлежит выделенная ячейка. Чтобы выделить ячейку, щелкните в ней мышью один раз.

 Для вызова команды нажмите кнопку Переместить вниз на инструментальной панели или вызовите из меню команду Редактор - Переместить вниз из меню.


Команда Переместить вверх (меню окна Переменные)
Команда Переместить вверх

Позволяет переместить вверх строку, которой принадлежит выделенная ячейка. Чтобы выделить ячейку, щелкните в ней мышью один раз.

 Для вызова команды нажмите кнопку Переместить вверх на инструментальной панели или вызовите из меню команду Редактор - Переместить вверх из меню.


Команда Функция (меню окна Переменные)
Команда Функция

Позволяет вставить функцию в редактируемое уравнение.

Для вызова команды нажмите кнопку Вставить функцию на инструментальной панели или вызовите команду Вставка - Функция из меню.

После вызова команды на экране появится диалог выбора константы. Выделите нужную функцию в списке и нажмите кнопку ОК диалога.


Команда Использование переменной (меню окна Переменные)
Команда Использование переменной

Позволяет просмотреть список объектов (формообразующие и вспомогательные элементы, эскизы), в которых используется выделенная в списке переменная.

Для вызова команды нажмите кнопку Использование переменной на инструментальной панели или выберите ее название из меню Сервис.

После этого на экране появляется диалог с перечнем объектов.


Команда Меню окна Переменные
Команда Меню

Позволяет вызвать меню, содержащее команды работы с переменными и уравнениями.

Для вызова некоторых команд можно использовать также кнопки на инструментальной панели и контекстные меню.


Команда Копировать (меню окна Переменные)
Команда Копировать

Позволяет скопировать содержимое выделенной ячейки в буфер обмена. Чтобы выделить ячейку, щелкните в ней мышью один раз.


Команда Вырезать (меню окна Переменные)
Команда Вырезать

Позволяет вырезать содержимое выделенной ячейки в буфер обмена. Чтобы выделить ячейку, щелкните в ней мышью один раз.


Команда Найти (меню окна Переменные)
Команда Найти

Позволяет найти в таблице уравнений или переменных заданный текст. Для вызова команды можно также нажать комбинацию клавиш <Ctrl> + <F>.

После вызова команды на экране появляется диалог, в котором требуется ввести текст для поиска.


Команда Продолжить (меню окна Переменные)
Команда Продолжить

Позволяет повторить поиск заданного текста в таблице уравнений или переменных.

Для вызова команды можно также нажать клавишу <F3>.


Команда Читать из файла (меню окна Переменные)
Команда Читать из файла

Позволяет прочитать уравнения и комментарии к ним, записанные во внешнем текстовом файле.

Команда доступна в графических документах, если в окне переменных активна вкладка Уравнения.

После вызова команды Читать из файла на экране появится диалог для выбора файла *.txt, который содержит нужные сведения.

После его открытия таблица уравнений на вкладке Уравнения будет заполнена уравнениями и комментариями, содержащимися в указанном файле.


Команда Вставить (меню окна Переменные)
Команда Вставить

Позволяет вставить содержимое буфера обмена в текущую позицию курсора.


Команда Перестроить (меню окна Переменные)
Команда Перестроить

Позволяет передать в модель изменения переменных.

После вызова команды модель перестраивается с учетом новых значений переменных.


Команда Сохранить (меню окна Переменные)
Команда Сохранить

Позволяет записать все имеющиеся в текущем графическом документе уравнения и комментарии к ним в текстовый файл.

Команда доступна, если в документе есть уравнения.

После вызова команды Сохранить на экране появляется диалог, в котором требуется задать имя файла для записи.

Данные из этого файла в дальнейшем можно использовать при работе с другими графическими КОМПАС-документами.


Команда Сортировать (меню окна Переменные)
Команда Сортировать

Позволяет отсортировать строки по данным текущего столбца.


Команда Внешняя (меню окна Переменные)
Команда Внешняя

Позволяет сделать выбранную переменную детали внешней.

Внешние переменные деталей доступны для изменения в сборке, содержащей эти детали.


Диалог выбор функции или константы
Диалог выбора функции или константы

Этот диалог появляется после вызова команды вставки функции или константы при вводе уравнений.

Для вставки функции или константы в редактируемое уравнение выберите нужную строку в диалоге и нажмите кнопку ОК. Можно также дважды щелкнуть на строке мышью.

Чтобы отказаться от вставки, нажмите кнопку Отмена.


Меню окна Переменные

Для вызова меню команд работы с уравнениями и переменными служит кнопка Меню на инструментальной панели.


Инструментальная панель окна Переменные

Эта панель расположена в верхней части Окна Переменные.

Инструментальная панель содержит кнопки быстрого вызова команд работы с переменными и уравнениями. Для доступа к командам можно также использовать контекстное меню.


Окно работы с переменными и уравнениями

Окно, предназначенное для работы с переменными и уравнениями графического документа (эскиза) и с переменными и уравнениями документа-модели.

Чтобы включить или отключить отображение этого окна на экране, вызовите команду Вид - Панели инструментов - Переменные.

Управление состоянием окна работы с переменными и уравнениями

Окно Переменные содержит Инструментальную панель и вкладки со списками переменных и уравнений.

Инструментальная панель вызова команд
работы с переменными и уравнениями

Список переменных документа формируется автоматически, а список уравнений - пользователем.

_________________

Смотрите также

Синтаксис уравнений и неравенств

Синтаксис выражений в документе-модели


Переменные и уравнения в граф. документе
Работа с переменными и уравнениями
графического документа

Список переменных на вкладке Переменные формируется автоматически. В него заносятся все переменные, связанные с размерами текущего документа. Полное имя этого документа отображается в первой строке списка переменных. Список может быть свернут или развернут.

С помощью вкладки Переменные пользователь может управлять статусом переменных (включать или отключать признак "внешняя"), и редактировать комментарии к переменным. Удалить переменную, а также изменить ее имя или значение невозможно. Для этого служит диалог ввода значения размера и имени переменной.

Список уравнений формируется пользователем. Чтобы начать ввод или редактирование уравнения, активизируйте нужную ячейку двойным щелчком мыши.

Синтаксис уравнений и неравенств

При вводе уравнений возможна вставка функций и констант.

В отличие от переменных, уравнение может быть удалено.

Порядок следования переменных и уравнений в списках задается с помощью команд перемещения и сортировки строк.

Уравнения текущего графического документа можно записать в текстовый файл. Сохраненные сведения (уравнения и комментарии к ним) могут впоследствии использоваться при работе с другими графическими документами.


Работа с переменными и уравнениями документа-модели

На вкладке Переменные отображается структурированный список объектов модели. Его структура совпадает с Деревом построения.

Списки переменных и параметров отображаются под названиями соответствующих объектов. Чтобы увидеть список, раскройте нужный раздел - щелкните по значку "+", расположенному рядом с названием объекта. Списки переменных и параметров показаны в виде таблиц, столбцы которых содержат следующие сведения о переменных и параметрах:

-	имена,

-	псевдонимы,

-	выражения для вычисления значений,

-	значения,

-	комментарии пользователя.

Порядок следования переменных и параметров в списке задается с помощью команд перемещения и сортировки строк.

Замечание. Перемещение переменных возможно только в пределах одного раздела.

Чтобы просмотреть перечень объектов, в которых используется выделенная в списке переменная, нажмите кнопку Использование переменной на инструментальной панели.

Обратите внимание на то, что у всех объектов модели имеется параметр Исключить из расчета, позволяющий включать объект в расчет и исключать из расчета. Присвоение этому параметру значения 0 соответствует включению объекта в расчет, а значения 1 - исключению из расчета.

Переменные и уравнения в документах-деталях

Переменные и уравнения в документах-сборках


Переменные и уравнения в документах-деталях

Чтобы сформировать в детали систему уравнений, определяющую размеры и топологию этой детали, выполните следующие действия.

1.	 Откройте окно работы с переменными и уравнениями.

2.	Определите, параметры каких объектов должны входить в уравнения.

3.	Введите псевдонимы выбранных параметров в соответствующие ячейки столбца Псевдоним, подтверждая ввод нажатием клавиши <Enter>.

Совет...

Присвоение псевдонима параметру означает связывание его с переменной. Поэтому в таблице переменных на уровне детали автоматически появится переменная. Ее имя совпадает с псевдонимом параметра.

Совет...

4.	Используя созданные переменные, в колонку Выражения введите выражения для расчета значений остальных переменных и параметров детали. Синтаксис выражений...

Переменным детали можно присваивать статус "внешняя". Эти переменные будут доступны для изменения в сборке, содержащей деталь. Деталь может быть вставлена в сборку как с диска, так и из библиотеки.

Чтобы присвоить переменной детали статус "внешняя", вызовите из контекстного меню этой переменной команду Внешняя.

Ячейка таблицы, содержащая имя внешней переменной, будет выделена синим цветом.

_________________

Смотрите также

Использование в модели переменных из эскизов

Порядок перестроения детали


Порядок перестроения детали

После каких-либо изменений в системе уравнений детали (добавления, удаления или редактирования уравнений, изменения значений переменных и т.п.) деталь необходимо перестроить.

Замечание. О необходимости перестроения детали свидетельствуют красные "галочки" в Дереве построения - ими отмечаются объекты, параметры которых изменились.

Перестроение включает в себя перестроение объектов и решение системы уравнений детали. Перестроение объектов происходит строго в порядке их создания, т.е. в порядке следования объектов в Дереве построения. По мере перестроения объектов детали решаются присутствующие в ней уравнения. Общая схема перестроения следующая.

1.	Планирование перестроения.

a.	Проводится анализ имеющихся в детали переменных: среди них находятся выходные.

b.	В системе уравнений детали находятся независимые уравнения - уравнения, не содержащие выходные переменные.

Остальные уравнения - зависимые. Они зависят от объектов, с выходными параметрами которых связаны имеющиеся в этих уравнениях выходные переменные.

Решение зависимых уравнений возможно лишь после перестроения объектов, от которых они зависят. Если уравнение зависит от нескольких объектов, то его решение возможно только после перестроения последнего из этих объектов.

c.	Среди объектов детали находятся объекты, от которых зависят уравнения, и определяется порядок следования этих объектов в детали.

d.	Зависимые уравнения разбиваются на группы в соответствии с содержащимися в них выходными переменными. Для уравнений, включающих несколько выходных переменных, учитывается также порядок следования объектов.

e.	В соответствии с порядком следования объектов определяется порядок решения групп зависимых уравнений.

f.	Составляется план перестроения. Группы зависимых уравнений расставляются в этом плане так, чтобы располагаться не выше объектов, от которых они зависят.

2.	Перестроение.

a.	Решение независимых уравнений.

b.	Последовательное перестроение объектов детали и решение зависимых уравнений в соответствии с планом.


Синтаксис выражений в документах-моделях
Синтаксис выражений

При вводе выражений вы можете использовать следующие операции, функции и константы:

Арифметические операции:

()	- скобки операторные;
*	- умножить;
/	- разделить;
%	- разделить целочисленно;
+	- сложить или унарный плюс;
-	- вычесть или унарный минус.
Логическая операция:

?:	- логическое выражение вида a ? b : c (если a - истина (не равно 0), то  b, иначе c (где a, b и c могут быть выражениями)). Пример...
Функции:

sin	- синус с аргументом в радианах;
cos	- косинус с аргументом в радианах;
tan	- тангенс с аргументом в радианах;
acos	- арккосинус с результатом в радианах;
asin	- арксинус с результатом в радианах;
atan	- арктангенс с результатом в радианах;
sind	- синус с аргументом в градусах;
cosd	- косинус с аргументом в градусах;
tand	- тангенс с аргументом в градусах;
acosd	- арккосинус с результатом в градусах;
asind	- арксинус с результатом в градусах;
atand	- арктангенс с результатом в градусах;
deg	- перевод из радиан в градусы;
rad	- перевод из градусов в радианы;
sqrt	- корень квадратный;
exp	- экспонента;
ln	- натуральный логарифм;
lg	- десятичный логарифм;
abs	- абсолютное значение;
ceil	- округление до большего целого числа;
floor	- округление до меньшего целого числа;
round	- округление до ближайшего целого числа.
Совет...

Константы:

M_FI	0.6180339887499;
M_E	2.71828182845904523536;
M_PI	3.14159265358979323846;
M_PI_2	1.57079632679489661923;
M_PI_4	0.785398163397448309616;
M_2_PI	6.28318530717959;
M_SQRT_2	1.41421356237309504880;
M_RADDEG	57.29577951308;
M_DEGRAD	0.01745329251994;
FLT_EPS	1.19209290E-07.
Совет...


Использование лог. выражения вида "a ? b : c" в документах-моделях (пример)
Пример использования логического выражения
вида "a ? b : c" в документах-моделях

рис.1	В качестве примера рассмотрим параметрическую модель вала со шпоночным пазом (по ГОСТ 23360-78).  Логическое выражение вида "a ? b : c" используется для задания значений ширины и глубины шпоночного паза (см. рис. 1). На рис. 2 показаны варианты детали, полученные при различных значениях диаметра вала. рис.2


Переменные и уравнения в документах-сборках

Работа с переменными и выражениями в сборке - присвоение псевдонимов параметрам и ввод уравнений - аналогична работе с переменными и выражениями в детали.

При изменении параметров компонентов сборки файл-источник компонента остается прежним. Изменение отражается только на внешнем виде вставки. Поэтому в одну и ту же сборку можно вставить несколько одинаковых компонентов с нужными значениями параметров.

Параметрические модели компонентов сборок могут храниться как в папках на диске, так и в библиотеках моделей.

Параметрами компонентов сборки (деталей и подсборок) являются внешние переменные этих компонентов.

Статус "внешняя" присваивается переменной при создании или редактировании компонента. Чтобы сделать переменную внешней, вызовите из контекстного меню этой переменной команду Внешняя. Ячейка колонки Псевдоним в строке внешней переменной выделяется синим цветом.

_________________

Смотрите также

Порядок перестроения сборки


Порядок перестроения сборки

Перестроение сборки включает в себя решение сопряжений между компонентами, перестроение геометрических связей, перестроение объектов и решение уравнений.

Перестроение формообразующих операций в сборке аналогично перестроению объектов детали: операции перестраиваются строго в порядке их следования в Дереве построения; по мере перестроения решаются уравнения, содержащие выходные переменные.

Порядок следования компонентов, в отличие от порядка следования операций, не предопределяет порядок перестроения компонентов.

Общая схема перестроения сборки следующая.

1.	Решение сопряжений.

2.	Перестроение геометрических связей

3.	Планирование перестроения компонентов и формообразующих операций.

a.	Проводится анализ имеющихся в сборке переменных: среди них находятся выходные.

b.	Среди компонентов сборки находятся независимые компоненты - компоненты, не использующие выходные переменные.

Остальные компоненты - зависимые. Они зависят от выходных переменных.

Для определения значений выходных переменных необходимо перестроение объектов, выходные параметры которых соответствуют этим переменным. Поэтому перестроение зависимых компонентов возможно лишь после перестроения объектов, от которых они зависят.

c.	Составляется план перестроения. Зависимые компоненты расставляются так, чтобы располагаться не выше объектов, от которых они зависят.

4.	Перестроение компонентов и формообразующих операций сборки в соответствии с планом.


Геометрические связи между компонентами сборки
Геометрические связи

Геометрические связи - связи, возникающие при использовании элементов одних компонентов для создания других компонентов. Такое использование элементов возможно при создании (редактировании) компонентов "на месте".


Параметрам эскизов удобно задавать псевдонимы, совпадающие с именами этих параметров.


Вы можете создать в детали переменные, не относящиеся ни к одному из объектов детали. Для ввода этих переменных предназначена пустая строка, расположенная в конце списка переменных детали. Такими "свободными" переменными могут быть различные коэффициенты, какие-либо промежуточные значения, зависящие от других переменных, и т.п.


Переменные и уравнения в документах-моделях

Каждый объект трехмерной модели в КОМПАС-3D V8 обладает набором параметров. Параметрами эскиза являются его внешние переменные.

Параметры объектов бывают двух типов: входные и выходные.

Примеры входных и выходных параметров...

С любым параметром можно связать переменную. Для этого параметру необходимо присвоить псевдоним. Он будет являться именем переменной.

Одна и та же переменная может быть связана с несколькими параметрами, т.е. один и тот же псевдоним может быть присвоен разным параметрам. Если среди параметров, с которыми связана переменная, есть хотя бы один выходной, то переменная также является выходной. В противном случае переменная входная.

Параметры различных объектов можно связать между собой. Для этого необходимо создать в детали выражения, определяющие зависимость переменных друг от друга.

Значения переменных, параметры и выражения, существующие в текущей модели, отображаются в окне Переменные.


Входные и выходные параметры

В качестве примеров рассмотрим параметры элемента выдавливания и эскизов.

Если выдавливание некоторого эскиза производилось до вершины, то операция выдавливания имеет следующие параметры: Исключить из расчета, На расстояние, Расстояние и Угол. Значение параметра Расстояние определяется положением вершины, до которой производится выдавливание. Изменение значения этого параметра невозможно: он является выходным. Остальные параметры независимы, т.е. являются входными для рассматриваемого объекта. Их значения можно изменять произвольным образом.

Если эскиз (или часть эскиза) какой-либо операции создается с помощью проецирования элементов модели, то на полученные геометрические объекты автоматически накладываются связи и ограничения, благодаря которым эти геометрические объекты все время соответствуют проекциям выбранных элементов. К спроецированным объектам эскиза можно проставить размеры и сделать соответствующие им переменные внешними. Этот эскиз будет иметь параметр Исключить из расчета и параметры, соответствующие внешним переменным. Выражения для вычисления значений этих параметров ввести невозможно, так как размер геометрического объекта в эскизе определяется размером проецируемого элемента модели. Таким образом, параметр Исключить из расчета - является для эскиза входным, а параметры, соответствующие размерам - выходными.

Переменные одного и того же эскиза могут быть связаны уравнениями внутри этого эскиза. Например, в эскизе построен прямоугольник со сторонами a и b. Переменные a и b связаны соотношением: b=a/2. Допустим, что при работе с деталью предполагается произвольное изменение переменной а, в зависимости от него рассчитывается значение b, которое, в свою очередь, используется в дальнейших расчетах.

Для этого необходимо сделать обе переменные внешними, причем в следующем порядке: сначала переменную а, затем переменную b.

После присвоения переменным признака "внешняя" поле Значение для переменной b становится недоступным, т.е. переменная b в этот момент делается выходной для эскиза.

После завершения редактирования эскиза можно видеть, что он имеет три параметра: Исключить из расчета, а и b.

Произвольное изменение значения параметра b невозможно, так как он зависит от значения параметра а. Уравнение, выражающее эту зависимость, хранится внутри эскиза. Таким образом, параметр b является для эскиза (как объекта модели) выходным, а остальные - входными.


Выходной параметр (определение)
Выходной параметр

Выходной параметр - параметр объекта модели, значение которого определяется способом построения этого объекта или связями, имеющимися внутри него. Произвольное изменение значений выходных параметров невозможно.

Примеры...


Входной параметр (определение)
Входной параметр

Входной параметр - параметр объекта модели, который задается пользователем. Значения входных параметров могут изменяться произвольно.

Примеры...


Входные и выходные переменные (определение)
Входные и выходные переменные

Входная переменная - переменная, связанная с входным параметром.

Выходная переменная - переменная, связанная с выходным параметром.

Одна и та же переменная может быть связана с несколькими параметрами. Если среди параметров, с которыми связана переменная, есть выходной, то переменная также является выходной. В противном случае переменная входная.

Примеры входных и выходных параметров...


Псевдоним параметра (определение)
Псевдоним параметра

Чтобы связать параметр объекта модели с переменной, параметру необходимо присвоить псевдоним. Псевдоним становится именем переменной, соответствующей параметру. Под этим именем переменная участвует в уравнениях. Псевдоним может содержать цифры, латинские буквы (прописные или строчные) и подчерки (_).

Значения переменной и связанного с ней параметра равны. Один и тот же псевдоним может быть присвоен разным параметрам, т.е. одна и та же переменная может быть связана с несколькими параметрами.


Команда Вкладка "Уравнения"
Команда Вкладка Уравнения

Команда позволяет активизировать вкладку Уравнения Окна работы с переменными и уравнениями.

Если рядом с названием команды в меню находится "галочка", это означает, что вкладка отображается на экране.


Команда Вкладка "Переменные"
Команда Вкладка Переменные

Команда позволяет активизировать вкладку Переменные Окна работы с переменными и уравнениями.

Если рядом с названием команды в меню находится "галочка", это означает, что вкладка отображается на экране.


Команда Отображать ограничения

Позволяет показать на экране значки, символизирующие ограничения, наложенные на графические объекты.

 Для вызова команды Отображать ограничения выберите ее название из меню Инструменты - Параметризация - Ограничения или нажмите одноименную кнопку на панели Параметризация.

После вызова команды на экране появятся значки ограничений. Пока кнопка Отображать ограничения нажата, ограничения показываются. Чтобы выключить показ значков, отожмите кнопку. Обратите внимание на то, что данная настройка распространяется только на текущее окно. В другом окне (в том числе в новом окне текущего документа) отображение ограничений может быть включено или выключено независимо от текущего окна.

Отображение ограничений в чертежах и фрагментах по умолчанию выключено, а в эскизах - включено.

Вы можете выбрать цвет значков и включить (выключить) постоянное отображение переменных, рамок фиксированных размеров и значков фиксированных точек в диалоге настройки отображения ограничений и степеней свободы.


Символы ограничений

Ограничение	Изображение	Расположение
	Горизонтальность		В середине отрезка
	Вертикальность		В середине отрезка
	Выравнивание точек по горизонтали		Штриховой горизонтальный отрезок, связывающий выровненные точки
	Выравнивание точек по вертикали		Штриховой вертикальный отрезок, связывающий выровненные точки
	Совпадение точек		В точке
	Точка на кривой, Точка на середине кривой		В точке; при необходимости кривая продляется пунктирной линией
	Симметрия двух точек		Штриховой отрезок, связывающий симметричные точки, и квадрат в точке его пересечения с осью; при необходимости ось продляется штриховой линией до центра квадрата
	Параллельность		В серединах отрезков
	Перпендикулярность		В точке пересечения отрезков; при необходимости отрезки продляются штриховой линией
	Коллинеарность		Над серединами отрезков; ближайшие концы отрезков соединяются штриховой линией
	Касание		В точке касания; при необходимости кривые продляются до точки касания штриховой линией
	Равенство радиусов		Для дуги - над серединой, для окружности - над верхней точкой
	Равенство длин		Над серединами отрезков
	Фиксация точки		В точке
	Фиксация размера
	Размер с переменной


Символы степеней свободы

Объект	Изображение максимального количества степеней свободы	Комментарий
Точка
Отрезок		Отображаются степени свободы каждого конца отрезка
Окружность		Отображаются степени свободы центра и радиуса
Дуга окружности		Отображаются степени свободы центра, радиуса и концов дуги
Эллипс		Отображаются степени свободы центра, полуосей и степень свободы поворота вокруг центра
Дуга эллипса		Отображаются степени свободы центра, концов и степень свободы поворота вокруг центра
NURBS		Отображаются степени свободы концов и опорных точек
Если на объект наложены ограничения, лишающие его одной или нескольких степеней свободы, то символы, соответствующие отобранным степеням, не отображаются (см. рис.).


Команда Отображать степени свободы

Позволяет показать на экране значки, символизирующие степени свободы, имеющиеся у графических объектов.

 Для вызова команды Отображать степени свободы выберите ее название из меню Инструменты - Параметризация - Ограничения или нажмите одноименную кнопку на панели Параметризация.

После вызова команды на экране появятся значки степеней свободы. Пока кнопка Отображать степени свободы нажата, степени свободы показываются. Чтобы выключить показ значков, отожмите кнопку. Обратите внимание на то, что данная настройка распространяется только на текущее окно. В другом окне (в том числе в новом окне текущего документа) отображение ограничений может быть включено или выключено независимо от текущего окна.

Отображение степеней свободы в чертежах и фрагментах по умолчанию выключено, а в эскизах - включено.

Замечание. В чертежах степени свободы отображаются только у тех объектов, которые имеют ограничения, в то время как во фрагментах и эскизах отображаются степени свободы всех объектов.

Вы можете выбрать цвет значков в диалоге настройки отображения ограничений и степеней свободы.


Отображение ограничений и степеней свобод

Работать с параметрическим изображением (например, эскизом) гораздо удобнее, если на экране кроме самих геометрических объектов отображаются наложенные на них ограничения и имеющиеся у них степени свободы.

Для показа ограничений и степеней свобод служат команды:

- [image] Отображать ограничения,

- [image] Отображать степени свобод.

Эти команды расположены в меню Инструменты - Параметризация - Ограничения, а кнопки для их вызова - на панели Параметризация.

После вызова команды Отображать ограничения на экране появляются значки, символизирующие ограничения, наложенные на объекты, а после вызова команды Отображать степени свободы - значки, показывающие степени свободы, имеющиеся у объектов.

Ограничения и степени свободы показываются на экране все время, пока нажаты соответствующие кнопки. Для отключения показа всех значков того или иного типа отожмите нужную кнопку или вызовите команду повторно. Отключить показ ограничений или степеней свободы для отдельного объекта невозможно.

Обратите внимание на то, что настройка отображения ограничений и степеней свободы распространяется только на текущее окно. В другом окне (в том числе в новом окне текущего документа) отображение значков может быть включено или выключено независимо от текущего окна.

Отображение ограничений и степеней свободы в чертежах и фрагментах по умолчанию выключено, а в эскизах - включено.

Замечание. В чертежах степени свободы отображаются только у тех объектов, которые имеют ограничения, в то время как во фрагментах и эскизах отображаются степени свободы всех объектов.

Вы можете выбрать цвет значков и включить (выключить) постоянное отображение переменных, рамок фиксированных размеров и значков фиксированных точек в диалоге настройки отображения ограничений и степеней свободы.

_________________

Смотрите также

Команда Показать/удалить ограничения


Элемент управления Файл-источник растра
Файл-источник

Поле, в котором отображается полное имя файла-источника растровой вставки.

При необходимости в это поле можно ввести имя другого файла источника для вставки.


Команда Сменить источник растровой вставки

Позволяет выбрать для вставки в КОМПАС-документ другой растровый файл вместо текущего.


Элемент управления Режим удаления области
Режим удаления области

Переключатель, позволяющий указать, требуется ли удалять объекты снаружи или внутри заданной границы.


Элемент управления Текущий стиль
Команда Стиль

Позволяет изменить текущий стиль создаваемого объекта. После ее вызова на экране появляется диалог, в котором можно указать нужный стиль.


Элемент управления Стиль
Стиль

Список, из которого можно выбрать текущий стиль объекта (линии, точки или штриховки)

Щелчок на строке Другой стиль позволяет выбрать стиль из внешней библиотеки, или из сформированного пользователем набора, или один из стилей, хранящихся в документе.


Элемент управления Выносные линии
Выносные линии

Переключатель, позволяющий указать, требуется ли масштабировать выносные линии размеров.


Элемент управления Управление исходными объектами
Управление исходными объектами

Переключатель, позволяющий указать, требуется ли оставлять исходные объекты после выполнения команды.


Команда Выбор базового объекта

Позволяет указать существующий в документе прямолинейный объект в качестве оси симметрии.


Элемент управления Способ вставки фрагмента
Способ вставки фрагмента

Справочное поле, в котором отображается способ, использовавшийся при вставке редактируемого фрагмента.


Элемент управления Переменные
Переменные

Панель, содержащая перечень внешних переменных вставляемого фрагмента.

Чтобы изменить значение переменной, дважды щелкните мышью в ячейке, где оно отображается. Задайте новое значение и нажмите клавишу <Enter>.

Если значение переменной изменено, в колонке Изменен напротив ее имени отображается "галочка".

Чтобы вернуть какой-либо переменной значение, хранящееся в файле-источнике, щелкните мышью на этой "галочке".

Изменения значений переменных немедленно отражаются на фантоме фрагмента в окне документа.


Команда Изменить фрагмент
Команда Выбрать другой фрагмент

Позволяет выбрать другой файл фрагмента в качестве источника вставки.

После вызова команды на экране появляется диалог, в котором можно указать нужный файл.


Элемент управления Способ вставки фрагмента
Способ вставки фрагмента

Переключатель, позволяющий выбрать способ вставки фрагмента: взять в документ, внешней ссылкой или рассыпать.


Вставка фрагмента россыпью

Способ вставки фрагмента, при котором его объекты копируются в документ,
а всякая связь между этими объектами и фрагментом-источником теряется.


Вставка фрагмента взятием в документ

Способ вставки фрагмента, при котором содержимое фрагмента копируется в документ
и хранится там как единое целое (создается особый объект - внутренний типовой фрагмент).
При этом связь с фрагментом-источником не сохраняется, за исключением информации
о его имени и полном пути к файлу. Такой способ вставки подходит для случаев, когда
изменения в изображении детали, хранящемся во фрагменте, должны отражаться
только в одном документе (хотя и в нескольких местах).


Вставка фрагмента внешней ссылкой

Способ вставки фрагмента, при котором в документе формируется только ссылка на фрагмент-источник
без вставки содержащихся в нем объектов. Поэтому при редактировании фрагмента-источника
будут обновляться и все сделанные вставки этого источника. Этот способ вставки удобно использовать,
когда хранящееся во фрагменте изображение детали или узла используется сразу в нескольких
различных документах, и модификация фрагмента должна приводить к автоматическому изменению
этих документов при их открытии. Таким образом, отпадает необходимость в редактировании каждого
документа при изменении общей для них детали или узла.


Элемент управления Показ погашенных слоев
Показ погашенных слоев

Переключатель, позволяющий указать, требуется ли отображать в фантоме погашенные слои вставляемого фрагмента.

Команда недоступна, если происходит вставка однослойного фрагмента или многослойный фрагмент вставляется на один слой.

Обычно показ погашенных слоев отключают при вставке параметрического фрагмента, в котором скрыты управляющие изображением объекты (например, размеры).

Замечание. Все слои фрагмента будут вставлены в текущий документ вне зависимости от того, показывались ли они в фантоме.


Элемент управления Размещение на слоях
Размещение на слоях

Переключатель, управляющий размещением объектов многослойного фрагмента.

Выбор варианта На текущий слой означает, что все изображение будет расположено на одном (текущем) слое  активного документа.

Выбор варианта На слои-источники означает, что в активном документе будет создано столько же слоев для размещения объектов, сколько во вставляемом фрагменте.


Элемент управления Имя файла фрагмента
Имя файла фрагмента

Поле, в котором отображается полное имя файла-источника фрагмента.

При вставке фрагмента в это поле можно ввести имя другого файла источника.

При редактировании фрагмента это поле является справочным.


Элемент управления Имя вставки
Имя вставки

Поле, в котором отображается имя вставки - произвольный комментарий к вставке фрагмента.

По умолчанию этот комментарий содержит полное имя файла-источника.


Элемент управления Начальная точка разбиения
Начальная точка разбиения

Поля координат начальной точки для разбиения замкнутой кривой на несколько частей.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Количество участков кривой
Количество участков кривой

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка количество частей, на которые требуется разбить кривую.


Элемент управления Вторая точка разбиения
Вторая точка разбиения

Поля координат второй точки, в которой требуется разбить замкнутую кривую.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Точка разбиения
Точка разбиения

Поля координат точки, в которой требуется разбить кривую.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Команда Исключить/добавить объект

Позволяет снять выделение с объектов, попавших в рамку. Для исключения объекта укажите его курсором. Повторное указание объекта снова включает его в выделенную группу.

Замечание. Объект, находящийся вне рамки, невозможно добавить к выделенным.


Команда Выделить новой рамкой

Позволяет сформировать рамку заново. После ее нажатия прежнее выделение отменяется, и система вновь ожидает выделения объектов


Элемент управления Масштаб по оси Y
Масштаб по оси Y

Поле для ввода коэффициента масштабирования в направлении оси Y текущей системы координат.

Замечание. Ввод масштаба по оси Y невозможен, если среди выделенных объектов есть окружности или дуги окружностей или виды целиком. В этом случае выполнение операции производится со значением масштаба по оси Y, равным масштабу по оси X.


Элемент управления Масштаб по оси X
Масштаб по оси X

Поле для ввода коэффициента масштабирования в направлении оси X текущей системы координат.


Элемент управления Центр масштабирования
Центр масштабирования

Поля координат центра деформации масштабированием.

При указании центра мышью его координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Угол поворота
Угол поворота

Поле угла поворота.

При указании мышью нового положения базовой точки угол определяются автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Новое положение базовой точки
Новое положение базовой точки

Поля координат нового положения базовой точки.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Базовая точка
Базовая точка

Поля координат базовой точки для деформации поворотом.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Центр поворота
Центр поворота

Поля координат центра поворота.

При указании центра мышью его координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Сдвиг по оси Y
Сдвиг по оси Y

Поле значения сдвига в направлении оси Y.

При указании мышью нового положения базовой точки величина сдвига определяются автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Сдвиг по оси X
Сдвиг по оси X

Поле значения сдвига в направлении оси X.

При указании мышью нового положения базовой точки величина сдвига определяются автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Новое положение базовой точки
Новое положение базовой точки

Поля координат нового положения базовой точки.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Базовая точка
Базовая точка

Поля координат базовой точки для деформации сдвигом.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Вторая вершина рамки
Вторая вершина рамки

Поля координат второй вершины рамки.

При указании вершины мышью координаты точки определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Первая вершина рамки
Первая вершина рамки

Поля координат первой вершины рамки.

При указании вершины мышью координаты точки определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Масштаб по оси Y
Масштаб по оси Y

Поле для ввода коэффициента масштабирования в направлении оси Y текущей системы координат.

Замечание. Ввод масштаба по оси Y невозможен, если среди выделенных объектов есть окружности или дуги окружностей или виды целиком. В этом случае выполнение операции производится со значением масштаба по оси Y, равным масштабу по оси X.


Элемент управления Масштаб по оси X
Масштаб по оси X

Поле для ввода коэффициента масштабирования в направлении оси X текущей системы координат.


Элемент управления Центр масштабирования
Центр масштабирования

Поля координат центра масштабирования.

При указании центра мышью его координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Режим удаления
Режим удаления

Переключатель, позволяющий указать, требуется ли удалять сам указанный участок или внешнюю по отношению к нему часть кривой.


Элемент управления Конечная точка участка
Конечная точка участка

Поля координат конечной точки участка кривой, который нужно удалить (или оставить, в зависимости от выбранного режима).

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Начальная точка участка
Начальная точка участка

Поля координат начальной точки участка кривой, который нужно удалить (или оставить, в зависимости от выбранного режима).

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Интерпретация шага вдоль второй оси
Интерпретация значения шага вдоль второй оси

Переключатель, управляющий интерпретацией значения шага вдоль второй оси.


Элемент управления Количество копий вдоль второй оси
Количество копий вдоль второй оси

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка количество копий вдоль второй оси сетки.


Элемент управления Шаг вдоль второй оси
Шаг вдоль второй оси

Поле, в котором можно ввести шаг копий вдоль второй оси сетки.


Элемент управления Угол между осями сетки
Угол раствора

Поле, в котором можно ввести угол между первой и второй осями сетки.


Элемент управления Интерпретация шага вдоль первой оси
Интерпретация значения шага вдоль первой оси

Переключатель, управляющий интерпретацией значения шага вдоль первой оси.


Элемент управления Количество копий вдоль первой оси
Количество копий вдоль первой оси

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка количество копий вдоль первой оси сетки.


Элемент управления Шаг вдоль первой оси
Шаг вдоль первой оси

Поле, в котором можно ввести шаг копий вдоль первой оси сетки.


Элемент управления Угол наклона первой оси
Угол наклона первой оси

Поле, в котором можно ввести угол между первой осью сетки и осью Х текущей системы координат.


Элемент управления Копии в углах сетки
Копии в углах сетки

Переключатель, позволяющий указать, требуется ли оставлять копии в углах сетки.


Элемент управления копии внутри сетки
Копии внутри сетки

Переключатель, позволяющий указать, требуется ли оставлять копии внутри сетки.


Элемент управления Точка вставки сетки
Точка вставки сетки

Поля координат точки вставки сетки.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Интерпретация шага в кольцевом направлении
Интерпретация значения шага в кольцевом направлении

Переключатель, управляющий интерпретацией значения шага в кольцевом направлении.


Элемент управления Количество копий в кольцевом направлении
Количество копий в кольцевом направлении

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка количество копий в кольцевом направлении.


Элемент управления Шаг в кольцевом направлении
Шаг в кольцевом направлении

Поле, в котором можно ввести шаг копий в кольцевом направлении.


Элемент управления Начальный угол
Начальный угол

Поле, в котором можно ввести угол между первой осью концентрической сетки и осью Х текущей системы координат.


Элемент управления Интерпретация шага в радиальном направлении
Интерпретация значения шага в радиальном направлении

Переключатель, управляющий интерпретацией значения шага в радиальном направлении.


Элемент управления Количество копий в радиальном направлении
Количество копий в радиальном направлении

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка количество копий в радиальном направлении.


Элемент управления Шаг в радиальном направлении
Шаг в радиальном направлении

Поле, в котором можно ввести шаг копий в радиальном направлении.


Элемент управления Начальный радиус
Начальный радиус

Поле, в котором можно радиус первой окружности концентрической сетки.


Элемент управления Ориентация копий
Ориентация копий

Переключатель, позволяющий указать, требуется ли доворот копий до радиального направления.


Доворот копий до радиального направления

Такой поворот каждой копии вокруг базовой точки, чтобы ее положение относительно радиальной линии, на которой она расположена, совпадало с положением исходного объекта относительно оси X абсолютной системы координат.


Элемент управления Копия в центре
Копия в центре

Переключатель, позволяющий указать, требуется ли создать копию, базовая точка которой совпадала бы с центром сетки.


Элемент управления Точка вставки сетки
Точка вставки сетки

Поля координат точки вставки концентрической сетки.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Расположение копий
Расположение копий

Переключатель, позволяющий выбрать режим копирования: равномерно по окружности или с заданным угловым шагом.


Элемент управления Направление копирования
Направление копирования

Переключатель, позволяющий указать направление копирования по окружности: по часовой стрелке или против часовой стрелки.

Переключатель доступен, если выбран режим копирования С заданным шагом.


Элемент управления Количество копий
Количество копий

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка количество копий.


Элемент управления Угловой шаг
Угловой шаг

Поле, в котором можно ввести угловой шаг копирования по окружности.

Поле доступно, если выбран режим копирования С заданным шагом.


Элемент управления Центр копирования
Центр копирования

Поля координат центра копирования по окружности.

При указании центра мышью его координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Направление копирования
Направление копирования

Переключатель, позволяющий указать направление копирования по кривой.


Элемент управления Ориентация копий
Ориентация копий

Переключатель, позволяющий указать, требуется ли доворот копий до нормали к кривой.


Доворот копий до нормали к кривой

Такой поворот каждой копии вокруг базовой точки, чтобы ее положение относительно нормали к кривой, проведенной в точку вставки, совпадало с положением исходного объекта относительно оси Y абсолютной системы координат.


Элемент управления Интерпретация значения шага
Интерпретация значения шага

Переключатель, управляющий интерпретацией значения шага копий вдоль кривой.


Элемент управления Количество копий
Количество копий

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка количество копий вдоль кривой.


Элемент управления Шаг по кривой
Шаг по кривой

Поле, в котором можно ввести шаг копий по кривой.

Замечание. Это расстояние будет измеряться вдоль кривой, по которой производится копирование.


Элемент управления Базовая точка на кривой
Начальная точка на кривой

Поля координат начальной точки копирования по кривой.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Смещение базовой точки по оси Y
Смещение базовой точки по оси Y

Поле смещения базовой точки копируемого объекта в направлении оси Y текущей системы координат.

При указании нового положения точки мышью величина смещения определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Смещение базовой точки по оси X
Смещение базовой точки по оси X

Поле смещения базовой точки копируемого объекта в направлении оси X текущей системы координат.

При указании нового положения точки мышью величина смещения определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Управление атрибутами
Управление атрибутами

Переключатель, позволяющий указать, требуется создание у объектов-копий таких же атрибутов, как и у объекта-оригинала.

Переключатель доступен, если хотя бы один из копируемых объектов имеет атрибуты.


Элемент управления Масштаб при копировании
Масштаб при копировании

Поле для ввода коэффициента масштабирования объектов-копий.

Центром масштабирования является точка, указанная в качестве базовой.


Элемент управления Угол поворота при копировании
Угол поворота при копировании

Поле для ввода угла поворота объектов-копий.

Центром поворота является точка, указанная в качестве базовой.


Элемент управления Новое положение базовой точки
Новое положение базовой точки

Поля координат нового положения базовой точки.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значения с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Базовая точка
Базовая точка

Поля координат базовой точки.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Угол наклона оси симметрии
Угол наклона оси симметрии

Поле угла между осью симметрии и осью Х текущей системы координат.

При указании точек оси мышью угол наклона определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Вторая точка оси симметрии
Вторая точка оси симметрии

Поля координат второй точки на оси симметрии.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Первая точка оси симметрии
Первая точка оси симметрии

Поля координат первой точки на оси симметрии.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Масштаб
Масштаб

Поле, в котором можно ввести коэффициент масштабирования объектов, вставляемых в активный документ.


Элемент управления Угол поворота
Угол поворота

Поле, в котором можно ввести угол поворота объектов, вставляемых в активный документ.


Элемент управления Положение базовой точки
Положение базовой точки

Поля координат базовой точки вставляемого или копируемого объекта.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Угол наклона
Угол наклона

Поле угла поворота вставляемого объекта.

При указании угла поворота мышью его значение определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Базовая точка
Базовая точка

Поля координат точки, необходимой для выполнения команды (например, точки вставки библиотечного объекта т.п.).

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Базовая точка
Базовая точка

Поля координат точки, необходимой для выполнения команды (например, базовой точки для выравнивания линий-выносок и т.п.).

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Режим ожидания указания области

Система ожидает указания области, необходимой для выполнения текущей команды (например, расчета геометрических характеристик профиля).

Вы можете указать замкнутую область, ограниченную графическими объектами, щелкнув внутри нее мышью.


Режим ожидания задания точки и угла

Система ожидает задания положения точки и значения угла, необходимых для выполнения текущей команды (например, точки и угла для вставки в документ библиотечного объекта и т.п.).

Вы можете указать положение точки и угол курсором или ввести координаты точки и угол в соответствующие поля Панели свойств.


Режим ожидания задания точки

Система ожидает указания положения точки, необходимой для выполнения текущей команды (например, базовой точки для выравнивания линий-выносок и т.п.).

Вы можете указать положение точки курсором или ввести ее координаты в соответствующем поле Панели свойств.


Режим ожидания задания положения или объекта
Режим ожидания задания положения или объекта (объектов)

Система ожидает указания курсором точки в окне модели, координаты которой будут использоваться для выполнения текущей команды библиотеки, или объекта (элемента модели, грани, ребра, вершины, вспомогательного элемента), необходимого для выполнения текущей команды библиотеки.


Режим ожидания задания положения

Система ожидает указания курсором точки в окне модели, координаты которой будут использоваться для выполнения текущей команды библиотеки.


Режим ожидания задания положения эскиза

Система ожидает указания нового положения эскиза для выполнения текущей команды библиотеки.


Режим ожидания задания объекта

Система ожидает указания объекта (элемента модели, грани, ребра, вершины, вспомогательного элемента), необходимого для выполнения текущей команды библиотеки.


Элемент управления Угол поворота
Угол поворота

Поле угла поворота объектов.

При указании нового положения базовой точки мышью угол поворота определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Новое положение базовой точки
Новое положение базовой точки

Поля координат нового положения базовой точки.

При указании положения точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Базовая точка
Базовая точка

Поля координат базовой точки.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Центр поворота
Центр поворота

Поля координат центра поворота.

При указании центра мышью его координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Имя файла-источника
Имя файла-источника

Поле, в котором отображается полное имя файла-источника растрового изображения.

 Для смены источника введите в это поле другое имя или нажмите кнопку Сменить источник вставки.

Замечание. Смена источника возможна, если растровый объект вставлен ссылкой.


Элемент управления Информация о растровом объекте
Информация о растровом объекте

Окно, содержащее следующие сведения о вставленном растровом объекте:

габариты - вертикальный и горизонтальный размеры изображения, которые получатся, если документ будет напечатан без изменения масштаба;

цветовая палитра - цветовое разрешение графического фала;

исходный размер в пикселах - количество пикселов по вертикали и горизонтали;

разрешение - разрешение изображения (количество пикселов в одном дюйме).

При изменении значений в полях Разрешение и Масштаб на Панели свойств значения в строках Ширина, мм и Высота, мм пересчитываются.


Элемент управления Разрешение растра
Разрешение растра

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка разрешение растрового изображения.

Это поле присутствует на Панели свойств, если в файле-источнике нет сведений о разрешении изображения.


Элемент управления Способ вставки растрового объекта
Способ вставки растрового объекта

Переключатель, позволяющий указать нужный способ вставки растрового объекта: вставить внешней ссылкой или взять в документ.


Команда Сохранить источник как...

Позволяет сохранить файл-источник растровой вставки на диске.

После вызова команды на экране появляется стандартный диалог сохранения файла, в котором можно задать тип и имя файла.


Команда Взять в документ

Позволяет взять в документ растровое изображение, вставленное ссылкой на файл.


Команда Редактировать источник растровой вставки...

Позволяет отредактировать файл-источник растровой вставки.

Если растровый объект был вставлен ссылкой, то после вызова команды происходит запуск приложения, зарегистрированного в Windows для работы с файлами соответствующего типа. В этом приложении открывается непосредственно файл-источник вставки. После завершения редактирования и закрытия графического файла изменения будут переданы в КОМПАС-документ, содержащий вставку этого файла.

Если растровый объект был взят в документ, то редактирование происходит в следующем порядке.

1.	В папке для временных файлов создается графический файл, содержащий вставленный рисунок. Этот файл имеет тип, заданный в диалоге настройки редактирования растровых объектов, взятых в документ.

2.	Загружается приложение (программа), указанное в этом же диалоге.

3.	В приложении открывается временный файл рисунка.

4.	После завершения редактирования и закрытия рисунка сделанные изменения передаются в КОМПАС-документ, содержащий вставку.

5.	Временный файл удаляется.

Если редактируемый рисунок будет закрыт после завершения сеанса работы КОМПАС-3D, то изменения рисунка в КОМПАС-документ не передадутся, а временный файл не удалится.


Команда Редактировать с помощью...

Позволяет отредактировать вставленный рисунок, указав приложение для редактирования.

Команда доступна только для рисунков, вставленных ссылкой.

После вызова команды Редактировать с помощью на экране появится диалог выбора программы. Укажите в нем нужное приложение.

Это приложение будет загружено, в нем откроется файл-источник вставки. После завершения редактирования и закрытия графического файла изменения будут переданы в КОМПАС-документ, содержащий вставку этого файла.


Команда Сменить источник растровой вставки

Позволяет выбрать для вставки в КОМПАС-документ другой растровый файл вместо выделенного.


Элемент управления Масштаб растрового объекта
Масштаб растровой вставки

Поле, в котором можно ввести масштаб растровой вставки.

При изменении масштаба пересчитываются значения в строках Высота и Ширина окна информации о растровом объекте.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Угол поворота изображения
Угол поворота растровой вставки

Поле, в котором можно ввести угол поворота растровой вставки.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Базовая точка растрового объекта
Базовая точка растровой вставки

Поля координат базовой точки растровой вставки.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Сдвиг по оси Y
Сдвиг по оси Y

Поле значения сдвига объекта в направлении оси Y.

При указании нового положения базовой точки мышью величина сдвига определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Сдвиг по оси X
Сдвиг по оси X

Поле значения сдвига объекта в направлении оси X.

При указании нового положения базовой точки мышью величина сдвига определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Величина сдвига
Величина сдвига

Поле для ввода величины сдвига объекта.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Угол сдвига
Угол сдвига

Поле для ввода угла между вектором перемещения объекта и осью Х текущей системы координат.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Новое положение базовой точки
Новое положение базовой точки

Поля координат нового положения базовой точки.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Базовая точка
Базовая точка

Поля координат базовой точки.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Команда Преобразовать в NURBS

Позволяет преобразовать геометрический объект или текст, написанный TrueType-шрифтом, в NURBS.

 Для вызова команды нажмите кнопку Преобразовать в NURBS на инструментальной панели Редактирование.

Такое преобразование может потребоваться для последующего гибкого редактирования объекта перемещением его характерных точек.

Указывайте курсором объекты для преобразования.

  Группа переключателей Режим на Панели свойств позволяет указать, требуется ли оставлять или удалять исходные объекты после выполнения операции.

Замечание 1. Некоторые объекты невозможно преобразовать в один NURBS без кратных точек. Результатом преобразования таких объектов является контур, состоящий из нескольких NURBS без кратных точек.

Замечание 2. Результат преобразования текстов в кривые NURBS зависит от типа используемого шрифта. Так, при обработке TrueType-шрифтов создаются контуры букв (рис. 1), а при обработке векторных шрифтов - наборы отрезков (рис. 2).

За один вызов команды вы можете преобразовать в NURBS произвольное количество объектов.

 Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования


Команда Очистить область

Позволяет удалить все объекты, находящиеся внутри или снаружи от некоторой границы.

 Для вызова команды нажмите кнопку Очистить область на инструментальной панели Редактирование или выберите ее название из меню команду Редактор - Удалить.

  Переключатели группы Режим Панели свойств позволяет указать, требуется ли удаление объектов внутри границы или снаружи от нее.

Укажите замкнутые геометрические объекты (окружности, многоугольники, замкнутые ломаные и т.п.), все изображение внутри или снаружи которых необходимо удалить.

Кнопки Панели специального управления предоставляют дополнительные возможности задания границ области. Кнопка Ручное формирование границ позволяет перейти к созданию временной ломаной линии, а Обход границы по стрелке - к формированию контура, образованного пересекающимися объектами.

 После того, как границы областей указаны, нажмите для их очистки кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Вы можете указать для очистки сразу несколько расположенных в разных местах областей с границами, заданными различными способами.

Особенности выполнения команды очистки области.

 Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования


Особенности команды очистки области
Особенности выполнения команды очистки области

-	При выполнении команды удаляются (усекаются) объекты, расположенные в текущем виде на текущем и активных слоях.

-	Если в числе объектов, частично попавших в область для очистки, есть эквидистанта, то она удаляется полностью.

-	Если в числе объектов, частично попавших в область для очистки, есть объекты оформления (линии-выноски, обозначения баз, допусков формы и т.п.), то в большинстве случаев они удаляются полностью. Размеры имеют следующую особенность: они не удаляются, если в области для очистки оказалась размерная надпись. Благодаря этому можно получать изображения, показанные на рисунке.

-	Вспомогательные прямые, попавшие в область для очистки, остаются без изменений.


Команда Удалить фаску или скругление

Позволяет удалить отрезок или дугу, соединяющие концы двух других объектов (отрезков или дуг), и продолжить эти объекты до точки их пересечения.

 Для вызова команды нажмите кнопку Удалить фаску или скругление на инструментальной панели Редактирование.

Укажите курсором фаску или скругление, подлежащие удалению. Если объекты, которые соединяет указанный отрезок или дуга, можно перестроить, продолжив их до точки пересечения, то фаска или скругление будут удалены.

За один вызов команды вы можете удалить произвольное количество фасок и скруглений.

 Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования


Команда Выровнять по границе

Позволяет продлить объекты до указанной границы или усечь по ней.

Выравнивание может потребоваться при построении изображений тел вращения, например, как на рисунке 1, а также во многих других случаях.

 Для вызова команды нажмите кнопку Выровнять по границе на инструментальной панели Редактирование.

Укажите границу выравнивания - любой геометрический объект.

Затем укажите объекты, которые должны быть выровнены.

Замечание 1. Вспомогательные прямые нельзя выровнять по границе. Кривые Безье и NURBS могут быть только усечены по границе, продление их с помощью команды выравнивания невозможно.

Рис. 1. Исходное изображение детали и изображение
после выравнивания ребер по оси вращения

Если объект пересекается с границей выравнивания несколько раз, то учитываются все пересечения (например, как на рисунке 2).

Рис. 2. Исходное изображение и изображение после
выравнивания эллипса по кривой Безье

Замечание 2. Продление дуги окружности или эллипса до кривой NURBS или Безье возможно, только если продолжение дуги пересекается с кривой как минимум в двух точках.

 Чтобы перейти к выравниванию по другой границе, нажмите кнопку Указать заново на Панели специального управления и выберите новую границу.

 Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования


Команда Усечь кривую двумя точками
Команда Усечь кривую двумя точкам

Позволяет удалить часть объекта, ограниченную двумя произвольно заданными точками.

 Для вызова команды нажмите кнопку Усечь кривую двумя точкам на инструментальной панели Редактирование.

Усекать по точкам можно любые геометрические объекты за исключением эквидистант и вспомогательных прямых.

  По умолчанию удаляется участок кривой, заключенный между указанными точками (если объект не замкнут) или участок, указанный курсором (если объект замкнут). При этом в группе Режим на Панели свойств активен переключатель Удалять указанный участок. Если же требуется удалить внешние по отношению к указанному участки кривой, активизируйте переключатель Оставить указанный участок.

Установив нужный режим, укажите курсором усекаемый геометрический объект.

Затем укажите две точки (т1 и т2), ограничивающие участок кривой, который следует удалить. Если указанные точки не принадлежат выбранной кривой, то положение границ участка будет определяться проекциями указанных точек на кривую.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях т1 и т2 на Панели свойств.

Если объект замкнут, необходимо указать точку внутри удаляемого участка.

Усечение объектов по указанным точкам
а) исходное изображение, б) результат выполнения команды

За один вызов команды вы можете усечь произвольное количество объектов.

 Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования


Команда Усечь кривую

Позволяет удалить часть объекта, ограниченную точками пересечения его с другими объектами.

 Для вызова команды нажмите кнопку Усечь кривую на инструментальной панели Редактирование или выберите ее название из меню Редактор - Удалить.

Усекать можно любые геометрические объекты за исключением эквидистант и вспомогательных прямых.

  По умолчанию удаляется тот участок кривой, который указан курсором. При этом в группе Режим на Панели свойств активен переключатель Удалять указанный участок. Если же требуется удалить внешние по отношению к указанному участки кривой, активизируйте переключатель Оставить указанный участок. Например, на рисунке б) для усечения обоих отрезков были указаны те их участки, которые лежали внутри окружности. Однако верхний отрезок был выбран в режиме оставления указанного участка, а нижний - в режиме удаления.

Установив нужный режим, укажите курсором нужный участок кривой.

Усечение объектов: а) исходное изображение;
б) результат выполнения команды

За один вызов команды вы можете усечь произвольное количество объектов.

 Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования


Команда Разбить кривую на N частей

Позволяет разбить объект на несколько равных частей.

 Для вызова команды нажмите кнопку Разбить кривую на N частей на инструментальной панели Редактирование.

Введите в поле N на Панели свойств количество частей, на которые нужно разбить кривую.

Затем укажите курсором кривую для разбиения.

Если кривая замкнута, необходимо указать начальную точку для разбиения.

Если указанная точка не принадлежит выбранной кривой, то положение точки разбиения будет определяться проекцией указанной точки на кривую.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в поле т на Панели свойств.

За один вызов команды вы можете разбить на равные части произвольное количество кривых.

 Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования


Команда Разбить кривую

Позволяет разбить объект в какой-либо точке на две части.

 Для вызова команды нажмите кнопку Разбить кривую на инструментальной панели Редактирование.

Укажите курсором кривую, подлежащую разбиению.

Если выбрана незамкнутая кривая, то для разбиения ее на две части требуется указание одной точки т1.

Если выбрана замкнутая кривая, то для ее разбиения необходимо указать точки т1 и т2.

Если указанная точка не принадлежит выбранной кривой, то положение точки разбиения будет определяться проекцией указанной точки на кривую.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях т1 и т2 на Панели свойств.

За один вызов команды вы можете разбить на две части произвольное количество кривых.

 Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования


Команда Деформация масштабированием

Позволяет выполнить деформацию масштабированием объектов чертежа или фрагмента.

 Для вызова команды нажмите кнопку Деформация масштабированием на инструментальной панели Редактирование или выберите ее название из меню Редактор.

Укажите объекты для деформации

Задайте в соответствующих полях Панели свойств нужные значения коэффициента масштабирования в направлении осей координат (вы можете ввести разные значения коэффициента масштабирования по горизонтали и по вертикали).

Замечание. Ввод масштаба по оси Y невозможен, если среди выделенных объектов есть окружности или дуги окружностей или виды целиком. В этом случае выполнение операции производится со значением масштаба по оси Y, равным масштабу по оси X.

Укажите точку центра масштабирования.

После этого будет выполнено перестроение объектов.

Исходное изображение и изображение
после деформации масштабированием
(коэффициенты масштабирования по осям разные)

Правила деформации объектов масштабированием

За один вызов команды вы можете отредактировать несколько объектов чертежа.

 Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования


Правила деформации объектов масштабированием

-	Элементы, полностью попавшие в рамку выделения, будут просто промасштабированы с заданным коэффициентом относительно центра масштабирования.

-	Элементы, частично попавшие в рамку выделения, будут отредактированы таким образом, чтобы координаты их характерных точек, попавших в рамку выделения, изменились относительно центра масштабирования в соответствии с заданными коэффициентами, а характерные точки, не попавшие в рамку выделения, остались на прежнем месте.

-	Элементы, не попавшие в рамку выделения, не редактируются.


Команда Деформация поворотом

Позволяет выполнить деформацию поворотом объектов чертежа или фрагмента.

 Для вызова команды нажмите кнопку Деформация поворотом на инструментальной панели Редактирование или выберите ее название из меню Редактор.

Укажите объекты для деформации

Укажите точку центра поворота.

Затем укажите базовую точку т1 и точку т2, определяющую новое положение базовой точки.

После фиксации угла поворота будет выполнено перестроение объектов.

Исходное изображение и изображение
после деформации поворотом

Правила деформации объектов поворотом

За один вызов команды вы можете отредактировать несколько объектов чертежа.

 Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования


Правила деформации объектов поворотом

-	Элементы, полностью попавшие в рамку выделения, будут просто повернуты на заданный угол относительно центра поворота.

-	Элементы, частично попавшие в рамку выделения, будут отредактированы таким образом, чтобы их характерные точки, попавшие в рамку выделения, повернулись на заданный угол относительно центра поворота, а характерные точки, не попавшие в рамку выделения, остались на прежнем месте.

-	Элементы, не попавшие в рамку выделения, не редактируются.


Команда Деформация сдвигом

Позволяет выполнить деформацию сдвигом объектов чертежа или фрагмента.

 Для вызова команды нажмите кнопку Деформация сдвигом на инструментальной панели Редактирование или выберите ее название из меню Редактор.

Укажите объекты для деформации

Укажите базовую точку для сдвига т1, а затем точку т2, определяющую ее новое положение.

Совет. Если значения перемещений в направлениях осей текущей системы координат известны, то для выполнения деформации вы можете ввести их в соответствующие поля на Панели свойств. Точки т1 и т2 при этом указывать не нужно.

Исходное изображение и изображение
после деформации сдвигом

Правила деформации объектов сдвигом

За один вызов команды вы можете отредактировать несколько объектов чертежа.

 Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования


Правила деформации объектов сдвигом

-	Элементы, полностью попавшие в рамку выделения, просто сдвигаются на заданное расстояние.

-	Элементы, частично попавшие в рамку выделения, редактируются таким образом, чтобы их характерные точки, попавшие в рамку выделения, переместились на заданное расстояние, а характерные точки, не попавшие в рамку выделения, остались на прежнем месте.

-	Элементы, не попавшие в рамку выделения, не редактируются.


Выбор объектов для деформации

Указание объектов для деформации производится с помощью прямоугольной рамки.

Укажите последовательно первую (т1) и вторую (т2) точки рамки. Объекты, полностью или частично попавшие в рамку, будут выделены. Система перейдет в режим выполнения деформации.

Если вы случайно ошиблись при выделении объектов, совсем не обязательно завершать команду и вызывать ее снова. Положение можно исправить с помощью кнопок Панели специального управления.

 Кнопка Выделить новой рамкой позволяет сформировать рамку заново. После ее нажатия прежнее выделение отменяется, и система вновь ожидает выделения объектов: на Панели свойств появляются поля т1 и т2. Вы можете указать первую и вторую точки вершины рамки заново.

 Кнопка Исключить/добавить объект позволяет снять выделение с объектов, попавших в рамку. Для исключения объекта укажите его курсором. Повторное указание объекта снова включает его в выделенную группу.

Замечание. Объект, находящийся вне рамки, невозможно добавить к выделенным.

Пока кнопка Исключить/добавить объект нажата, поля Панели свойств недоступны. Закончив исключение или добавление объектов, отожмите кнопку, чтобы перейти к выполнению деформации.


Команда Копия по окружности

Позволяет выполнить копирование выделенных объектов, разместив их по окружности с указанным центром.

 Для вызова команды нажмите кнопку Копия по окружности на инструментальной панели Редактирование или выберите ее название из меню Редактор - копия.

Порядок действий при копировании объектов по окружности следующий.

1.	Укажите центр копирования.

На экране появится фантом массива с умолчательными параметрами.

2.	В поле Количество копий на Панели свойств введите общее количество экземпляров массива.

Так при копировании по окружности исходный объект входит в состав массива, количество созданных копий будет на единицу меньше введенного значения.

3.	С помощью переключателя Режим выберите способ размещения экземпляров массива: Равномерно по окружности или С заданным угловым шагом.

Копирование по окружности:
а) вдоль всей окружности, б) с угловым шагом 45 градусов

4.	Если на предыдущем этапе установлено размещение копий с заданным угловым шагом, введите его значение в поле Шаг, а с помощью переключателя Направление установите нужное направление копирования: по часовой стрелке или против часовой стрелки от исходного объекта.

Каждое изменение того или иного параметра массива немедленно отражается на его фантоме.

  Если копируемый объект имеет атрибуты, можно указать, должны ли объекты-копии иметь такие же атрибуты. Для этого служит переключатель Копировать атрибуты на вкладке Атрибуты

5.	 Для фиксации массива нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования


Команда Копия по кривой

Позволяет выполнить копирование выделенных объектов, разместив их вдоль указанной кривой.

 Для вызова команды нажмите кнопку Копия по кривой на инструментальной панели Редактирование или выберите ее название из меню Редактор - Копия.

Порядок действий при копировании объектов вдоль кривой следующий.

1.	Укажите базовую точку для копирования т1.

2.	Введите количество копий в одноименное поле Панели свойств.

3.	Укажите курсором кривую, вдоль которой должны копироваться объекты.

4.	Введите значение шага в поле Шаг и выберите его интерпретацию.

Замечание. Это расстояние будет измеряться вдоль кривой, по которой производится копирование.

Настройка параметров копирования

5.	Укажите на кривой начальную точку копирования т2. С этой точкой совпадет базовая точка первого экземпляра массива.

Пример копирования по кривой

По умолчанию копирование по кривой направлено против часовой стрелки от начальной точки. При этом в группе Направление на вкладке Копия Панели свойств активен переключатель Отрицательное направление. Если массив должен располагаться по другую сторону от начальной точки, активизируйте переключатель Положительное направление.

Замечание. Очевидно, что выбор направления создания массива имеет смысл только в тех случаях, когда в качестве начальной точки указана не крайняя точка кривой.

 Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования


Настройка параметров копирования вдоль кривой
Настройка параметров копирования
по кривой

В поле Угол на Панели свойств можно задать угол поворота каждой из копий относительно исходного изображения, а в поле Масштаб - коэффициент масштабирования копий.

Копирование объектов: а) с сохранением угла наклона и масштаба
б) с изменением угла наклона и масштаба

  При копировании с изменением масштаба вы можете указать, нужно ли масштабировать выносные линии и линии-выноски размеров (если они есть среди копируемых объектов). Используйте для этого группу переключателей Выносные линии.

  Переключатели группы Нормаль позволяет включить доворот копий до нормали к кривой.

Копирование объектов вдоль кривой:
а) без доворота до нормали б) с доворотом до нормали

Замечание. Экземпляры массива будут располагаться, как показано на рисунке, если поле Угол на вкладке Копия содержит нулевое значение. В противном случае каждая копия дополнительно поворачивается на заданный угол.

  Если копируемый объект имеет атрибуты, можно указать, должен ли объект-копия иметь такие же атрибуты. Для этого служит переключатель Копировать атрибуты на вкладке Атрибуты.

Замечание. Если ни один из объектов, выбранных для копирования, не имеет атрибутов, переключатели будут недоступны.


Команда Копия по концентрической сетке

Позволяет выполнить копирование выделенных объектов чертежа или фрагмента, разместив их в узлах концентрической сетки.

 Для вызова команды нажмите кнопку Копия по концентрической сетке на инструментальной панели Редактирование или выберите ее название в меню Редактор - Копия.

Порядок действий при копировании объектов по концентрической сетке следующий.

1.	Укажите базовую точку для копирования т1.

На экране появится фантом массива с умолчательными параметрами. Чтобы настроить их требуемым образом, активизируйте вкладку Параметры Панели свойств.

2.	В поля N1 и N2 введите количества экземпляров массива соответственно в радиальном и кольцевом направлении.

3.	В поле Радиус введите значение радиуса начальной окружность сетки.

4.	В поле Угол введите угол между осью абсцисс текущей системы координат и первой радиальной линией сетки.

5.	В поля Шаг1 и Шаг2 введите шаг копий соответственно в радиальном и кольцевом направлениях и выберите интерпретацию шага.

6.	С помощью переключателей Копии в углах сетки и Копии внутри сетки установите нужный способ размещения копий.

Замечание. Эти группы переключателей доступны, если количество копий вдоль каждой из осей больше или равно трем.

Каждое изменение того или иного параметра массива немедленно отражается на его фантоме.

Настройка параметров копирования

7.	Укажите точку вставки массива т2.

Пример копирования по концентрической сетке

Замечание. Объекты-копии располагаются в тех же видах и на тех же слоях, что и исходные объекты.

 Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования


Команда Копия по сетке

Позволяет выполнить копирование выделенных объектов чертежа или фрагмента, разместив их в узлах сетки с заданными параметрами

 Для вызова команды нажмите кнопку Копия по сетке на инструментальной панели Редактирование или выберите ее название из меню Редактор - Копия.

Порядок действий при копировании объектов по сетке следующий.

1.	Укажите базовую точку для копирования т1.

На экране появится фантом массива с умолчательными параметрами. Чтобы настроить их требуемым образом, активизируйте вкладку Параметры Панели свойств.

2.	В поля N1 и N2 введите количества экземпляров массива соответственно вдоль первой и второй осей сетки.

3.	В поле Наклон введите угол наклона первой оси сетки к оси абсцисс текущей системы координат.

4.	В поле Угол раствора введите угол между осями сетки.

В поля Шаг1 и Шаг2 введите шаг копий соответственно вдоль первой и второй осей и выберите интерпретацию шага.

5.	С помощью переключателей Копии в углах сетки и Копии внутри сетки установите нужный способ размещения копий.

Замечание. Эти группы переключателей доступны, если количество копий вдоль каждой из осей больше или равно трем.

Каждое изменение того или иного параметра массива немедленно отражается на его фантоме.

Настройка параметров копирования

6.	Укажите точку вставки массива т2.

Пример копирования по сетке

Замечание. Объекты-копии располагаются в тех же видах и на тех же слоях, что и исходные объекты.

 Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования


Интерпретация шага копирования
Интерпретация шага

  По умолчанию значение, введенное в поле Шаг, воспринимается как расстояние между соответствующими точками соседних экземпляров массива. При этом в группе Режим активен переключатель Расстояние между соседними копиями. Второй переключатель в этой группе - Расстояние между крайними копиями. Активизируйте его, если требуется на участке кривой, длина которого задана в поле Шаг, равномерно разместить количество копий, указанное в соответствующем поле.

Копирование окружностей вдоль дуги
а) активен переключатель Расстояние между соседними копиями
б) активен переключатель Расстояние между крайними копиями


Команда Копия

Позволяет скопировать выделенные объекты чертежа или фрагмента.

 Для вызова команды нажмите кнопку Копия на инструментальной панели Редактирование или выберите команду меню Редактор - Копия - Указанием.

Укажите базовую точку для копирования т1.

Укажите точку т2, определяющую новое положение базовой точки.

Значения смещений по осям текущей системы координат будут рассчитаны автоматически и показаны в полях Смещение по оси Х и Смещение по оси Y.

Настройка параметров копирования

После фиксации нового положения базовой точки система копирует выделенные элементы в заданное место.

Исходное изображение
и изображение после копирования отверстий

Замечание. Объекты-копии располагаются в тех же видах и на тех же слоях, что и исходные объекты.

Совет. Если значения перемещений в направлениях осей известны, то для выполнения копирования вы можете ввести их в соответствующие поля на Панели свойств. Точки т1 и т2 при этом указывать не нужно.

За один вызов команды вы можете создать произвольное количество копий объектов.

 Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования


Настройка параметров копирования

В поле Угол на вкладке Копия Панели свойств можно задать угол поворота каждой из копий относительно исходного изображения, а в поле Масштаб - коэффициент масштабирования копий.

Копирование объектов: а) с сохранением угла наклона и масштаба
б) с изменением угла наклона и масштаба

  При копировании с изменением масштаба вы можете указать, нужно ли масштабировать выносные линии и линии-выноски размеров (если они есть среди копируемых объектов). Используйте для этого группу переключателей Выносные линии.

  Если копируемый объект имеет атрибуты, можно указать, должен ли объект-копия иметь такие же атрибуты. Для этого служит переключатель Копировать атрибуты на вкладке Атрибуты.

Замечание. Если ни один из объектов, выбранных для копирования, не имеет атрибутов, переключатели будут недоступны.


Настройка параметров копирования
по концентрической сетке

В поле Угол на вкладке Копия Панели свойств можно задать угол поворота каждой из копий относительно исходного изображения, а в поле Масштаб - коэффициент масштабирования копий.

Копирование объектов: а) с сохранением угла наклона и масштаба
б) с изменением угла наклона и масштаба

  При копировании с изменением масштаба вы можете указать, нужно ли масштабировать выносные линии и линии-выноски размеров (если они есть среди копируемых объектов). Используйте для этого группу переключателей Выносные линии.

Переключатель Копия в центре управляет отрисовкой центральной копии - экземпляра, базовая точка которого совпадает с центром сетки.

Переключатель Ориентация копий позволяет включить доворот копий до радиального направления.

Копирование объектов по концентрической сетке:
а) без доворота до радиального направления
б) с доворотом до радиального направления

Замечание. Экземпляры массива будут располагаться, как показано на рисунке, если поле Угол на вкладке Копия содержит нулевое значение. В противном случае каждая копия дополнительно поворачивается на заданный угол.

  Если копируемый объект имеет атрибуты, можно указать, должен ли объект-копия иметь такие же атрибуты. Для этого служит переключатель Копировать атрибуты на вкладке Атрибуты.

Замечание. Если ни один из объектов, выбранных для копирования, не имеет атрибутов, переключатели будут недоступны.


Команда Симметрия

Позволяет выполнить преобразование симметрии относительно прямой для выделенных объектов чертежа или фрагмента.

 Для вызова команды нажмите кнопку Симметрия на инструментальной панели Редактирование или выберите ее название из меню Редактор.

Укажите положение первой (т1), а затем второй (т2) точек оси симметрии. Угол наклона оси к оси абсцисс текущей системы координат будет определен автоматически.

  Группа переключателей Режим на Панели свойств позволяет указать, требуется ли оставлять или удалять исходные объекты после выполнения операции.

Исходное изображение и изображение после выполнения
преобразования симметрии

Если прямолинейный объект, являющийся осью симметрии, существует в документе, вы можете указать сам этот объект, а не точки, принадлежащие ему.

 Для этого нажмите кнопку Выбор базового объекта на Панели специального управления и укажите курсором нужный прямолинейный объект.

 Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования


Команда Масштабирование

Позволяет выполнить масштабирование выделенных объектов чертежа или фрагмента.

 Для вызова команды нажмите кнопку Масштабирование на инструментальной панели Редактирование или выберите ее название из меню Редактор.

Задайте в соответствующих полях на Панели свойств значения коэффициентов масштабирования в направлении осей координат (вы можете ввести разные значения коэффициента масштабирования по горизонтали и по вертикали).

Замечание. Ввод масштаба по оси Y невозможен, если среди выделенных объектов есть окружности, или дуги окружностей, или виды целиком. В этом случае выполнение операции производится со значением масштаба по оси Y, равным масштабу по оси X.

  Группа переключателей Режим на Панели свойств позволяет указать, требуется ли оставлять или удалять исходные объекты после выполнения операции.

  Группа переключателей Выносные линии позволяет указать, требуется ли масштабировать выносные линии.

Укажите точку центра масштабирования.

Исходное изображение и изображение
после масштабирования рукоятки

 Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования


Масштабирование выносных линий

 Выносные линии и линии-выноски размеров (если они есть среди выбранных объектов) по умолчанию не масштабируются, т.е. их длина остается такой же, как в оригинальном изображении. При этом в группе Выносные линии на Панели свойств активен переключатель Не масштабировать.

 Если необходимо изменить длину выносных линий и линий-выносок в соответствии с заданными коэффициентами масштабирования, активизируйте опцию Масштабировать.

Уменьшение масштаба копий объекта в два раза
а) исходный объект; б) копирование без масштабирования выносных линий
в) копирование с масштабированием выносных линий

Рекомендуется включать масштабирование выносных линий при значительном изменении масштаба объектов, среди которых имеется много размеров.


Команда Поворот

Позволяет повернуть выделенные объекты чертежа или фрагмента.

 Для вызова команды нажмите кнопку Поворот на инструментальной панели Редактирование или выберите ее название из меню Редактор.

Укажите точку центра поворота.

Укажите базовую точку т1, а затем точку т2, определяющую новое положение базовой точки.

  Группа переключателей Режим на Панели свойств позволяет указать, требуется ли оставлять или удалять исходные объекты после выполнения операции.

Исходное изображение и изображение после поворота
отверстия относительно центра пластины на 120 градусов

 Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования


Команда Сдвиг по углу и расстоянию

Позволяет переместить выделенные объекты на определенное расстояние в заданном направлении.

 Для вызова команды нажмите кнопку Сдвиг по углу и расстоянию на инструментальной панели Редактирование или выберите ее название из меню Редактор - Сдвиг.

Введите значения угла и расстояния в поля Угол и Расстояние на Панели свойств. Значения смещений вдоль осей текущей системы координат будут рассчитаны автоматически и показаны в соответствующих справочных полях.

  Группа переключателей Режим на Панели свойств позволяет указать, требуется ли оставлять или удалять исходные объекты после выполнения операции.

 Для выполнения сдвига выделенных объектов нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Исходное изображение и изображение после сдвига
правого отверстия на 15мм в направлении 120 градусов к оси Х

 Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования


Команда Сдвиг

Позволяет сдвинуть выделенные объекты чертежа или фрагмента.

 Для вызова команды нажмите кнопку Сдвиг на инструментальной панели Редактирование или выберите команду меню Редактор - Сдвиг - Указанием.

Доступно два способа выполнения сдвига объектов:

-	с использованием базовой точки

-	заданием перемещений по осям.

Для выполнения перемещения первым способом сначала укажите базовую точку для сдвига т1, а затем точку т2, определяющую ее новое положение.

Исходное изображение и изображение после сдвига отверстий

Для выполнения перемещения вторым способом введите в поля Сдвиг X и Сдвиг Y на Панели свойств значения смещений в направлениях осей текущей системы координат.

  Группа переключателей Режим на Панели свойств позволяет указать, требуется ли оставлять или удалять исходные объекты после выполнения операции.

Совет. В ряде случаев удобнее выполнять простое перетаскивание выделенных объектов мышью, не прибегая к команде сдвига.

 Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования


Команда Объект...

Позволяет вставить в активный КОМПАС-документ внешний файл с помощью технологии OLE (Object Linking and Embedding, связывание и встраивание объектов).

После вызова команды на экране появляется диалог, в котором можно настроить различные параметры вставки.


Команда Рисунок...

Позволяет вставить в графический КОМПАС-документ изображение, содержащееся в растровом файле формата BMP, PCX, DCX, JPEG или TIFF.

Для вызова команды выберите ее название из меню Вставка.

В появившемся на экране стандартном диалоге выбора файлов укажите нужный файл-источник вставки.

После этого в текущем документе появится габаритная рамка вставляемого изображения.

С помощью переключателя Способ вставки на Панели свойств укажите, требуется ли внедрить изображение в документ или создать внешнюю ссылку.

В поле Угол можно ввести или выбрать из списка угол поворота вставки, а в поле Масштаб - коэффициент ее масштабирования.

Если в файле-источнике нет информации о разрешении изображения, на Панели свойств присутствует поле Разрешение, в котором вы можете ввести или выбрать из списка нужное разрешение.

Укажите базовую точку растровой вставки.

За один вызов команды вы можете вставить выбранное изображение несколько раз, при необходимости изменяя его масштаб и угол поворота.

 Чтобы перейти к вставке другого изображения, нажмите кнопку Сменить источник вставки, расположенную справа от поля Файл-источник.

 Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Команда Специальная вставка...

Позволяет вставить в активный документ содержимое буфера обмена Windows в выбранном формате.

После вызова команды на экране появляется диалог, в котором можно настроить различные параметры вставки.

Если буфер обмена пуст, команда Специальная вставка... будет недоступна.


Элемент управления Базовая точка OLE-объекта
Базовая точка OLE-объекта

Поля координат базовой точки OLE-объекта.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Команда Удалить - Неуказанную шероховатость

Позволяет удалить из чертежа обозначение шероховатости неуказанных поверхностей (знак неуказанной шероховатости).

 Для быстрой отмены ошибочного удаления знака неуказанной шероховатости нажмите кнопку Отменить на Стандартной панели или комбинацию клавиш <Alt>+<BackSpase> либо <Ctrl>+<Z>.


Команда Удалить - Технические требования

Позволяет удалить содержимое технических требований чертежа.

 Для быстрой отмены ошибочного удаления технических требований нажмите кнопку Отменить на Стандартной панели или комбинацию клавиш <Alt>+<BackSpase> либо <Ctrl>+<Z>.


Команда Удалить содержимое основной надписи

Позволяет удалить содержимое основных надписей на всех листах чертежа.

Будьте внимательны при удалении содержимого основной надписи, так как отмена этой операции невозможна.


Команда Удалить - Вспомогательные объекты в текущем виде
Команда Удалить - Вспомогательные кривые и точки
в текущем виде

Позволяет удалить из текущего вида активного документа вспомогательные прямые и точки, а также другие геометрические примитивы, для которых был назначен вспомогательный стиль линии.

Для вызова команды выберите ее название из меню Редактор.

 Для быстрой отмены ошибочного удаления вспомогательных кривых и точек нажмите кнопку Отменить на Стандартной панели или комбинацию клавиш <Alt>+<BackSpase> либо <Ctrl>+<Z>.

_________________

Смотрите также

Команда Удалить вспомогательные кривые и точки во всех видах


Команда Удалить - Вспомогательные объекты во всех видах
Команда Удалить - Вспомогательные кривые и точки
во всех видах

Позволяет удалить из активного документа все вспомогательные прямые и точки, а также все другие геометрические примитивы, для которых был назначен вспомогательный стиль линии.

Для вызова команды выберите ее название из меню Редактор.

 Для быстрой отмены ошибочного удаления вспомогательных кривых и точек нажмите кнопку Отменить на Стандартной панели или комбинацию клавиш <Alt>+<BackSpase> либо <Ctrl>+<Z>.

_________________

Смотрите также

Команда Удалить вспомогательные кривые и точки в текущем виде


Команда Редактировать

Позволяет перейти к редактированию выделенного объекта.

После вызова команды на Панели свойств появляются те же элементы управления, что и при создании объекта. С их помощью вы можете изменить любые параметры объекта.


Команда Разрушить графический макроэлемент
Команда Разрушить макроэлемент

Позволяет разрушить на отдельные примитивы выделенные составные объекты.

Команда разрушения может потребоваться, если необходимо отредактировать какой-либо элемент, входящий в составной объект. Разрушать можно вставленные фрагменты, макрообъекты, ломаные, контуры, а также эквидистантные кривые.

Если ни один из объектов нужного типа не выделен, команда будет недоступна.

Если среди выделенных перед вызовом команды объектов были такие, которые невозможно разрушить, они остаются без изменений.

 Для быстрой отмены ошибочного разрушения объектов нажмите кнопку Отменить на Стандартной панели или комбинацию клавиш <Alt>+<BackSpase> либо <Ctrl>+<Z>.


Команда Объединить графические объекты в макроэлемент
Команда Объединить в макроэлемент

Позволяет объединить выделенные объекты активного документа в макроэлемент.


Команда Сведения об источнике вставки фрагмента

Позволяет получить информацию о выделенной вставке фрагмента.

После ее вызова на экране появляется диалог, в котором содержатся общие сведения о фрагменте (автор, комментарий, дата создания и т.д.), перечислены внешние файлы, с которыми связан фрагмент, и типы атрибутов, присвоенных фрагменту в целом.


Команда Изменить источник...
Команда Сменить источник...

Позволяет заменить файл-источник всех выделенных вставок фрагментов.

После вызова команды на экране появляется стандартный диалог выбора файлов, в котором нужно указать новый фрагмент - источник вставок.

Параметры (масштаб, угол поворота) вставок, источник которых изменился, остаются прежними.


Команда Редактировать источник

Позволяет открыть для редактирования вставленный фрагмент.

Если фрагмент вставлен внешней ссылкой, произойдет открытие файла-источника. Если фрагмент взят в документ, то внутри главного документа будет открыто окно, в котором можно отредактировать выбранный фрагмент.


Команда Создать локальный фрагмент

Позволяет создать локальный фрагмент.

После вызова команды КОМПАС открывает новое окно, в котором можно создавать и редактировать содержимое локального фрагмента.

При закрытии окна локального фрагмента система запрашивает имя, под которым этот фрагмент будет сохранен внутри документа.

Одновременно может редактироваться только один локальный фрагмент документа.

_________________

Смотрите также

Использование фрагментов


Команда Управление фрагментами

Позволяет выполнить различные действия над вставленными в документ фрагментами (редактирование, удаление, переименование вставки, создание новых локальных фрагментов и т.д.).

После вызова команды на экране появляется диалог управления фрагментами, набор вкладок которого зависит от типов вставок фрагментов, имеющихся в документе.

_________________

Смотрите также

Использование фрагментов


Команда Фрагмент
Команда Фрагмент...

Позволяет вставить в активный документ содержимое из внешнего файла фрагмента.

После вызова команды на экране появляется стандартный диалог открытия файлов, в котором следует выбрать нужный фрагмент.

После завершения выбора нужного файла фрагмента нажмите кнопку ОК.

На экране появится фантом изображения, содержащегося в выбранном фрагменте.

Полное имя выбранного фрагмента отображается в соответствующем поле на вкладке Параметры Панели свойств.

Укажите Способ вставки фрагмента: взятием в документ, внешней ссылкой или россыпью.

Введите имя вставки - произвольный комментарий к вставке фрагмента.

Переключатель Режим 1 позволяет управлять размещением объектов на слоях (если фрагмент "многослойный"), а Режим 2 - отображением погашенных слоев (если таковые имеются в выбранном фрагменте).

Переключатель Выносные линии позволяет указать, требуется ли масштабирование выносных линий.

Если вставляется параметрический фрагмент, на Панели свойств появляется вкладка Переменные. На ней расположена панель работы с переменными.

Введите угол и масштаб вставки в соответствующие поля вкладки Параметры.

Укажите положение базовой точки фрагмента.

Вы можете создать несколько вставок фрагмента с различными масштабами и углами поворота.


Команда Редактировать размещение

Позволяет отредактировать положение текста или таблицы в графическом документе.

Для вызова команды дважды щелкните мышью на тексте (таблице) и выберите название команды из контекстного меню.

На Панели свойств появятся элементы управления размещением объекта.

 Задав новое положение текста (таблицы) нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Объект будет удален со старого места и помещен на новое с учетом введенных параметров.


Диалог выбора фрагмента

В этом диалоге вы можете выбрать нужный фрагмент из библиотекаря фрагментов КОМПАС.


Диалог удаления/разрушения видов

Этот диалог появляется на экране после вызова команды удаления вида (видов) или разрушения ассоциативного вида (видов).

В нем перечислены удаляемые/разрушаемые виды, а также виды, которые затрагивает операция удаления/разрушения (при удалении/разрушении вида чертежа удаляются/разрушаются базирующиеся на нем виды по стрелке, выносные элементы, разрезы и сечения).

Вы можете отказаться от удаления/разрушения или подтвердить его.

 Для быстрой отмены ошибочного удаления/разрушения вида нажмите кнопку Отменить на Стандартной панели или комбинацию клавиш <Alt>+<BackSpase> либо <Ctrl>+<Z>. Удаленный/разрушенный вид будет немедленно восстановлен.


Диалог ввода имени фрагмента

Диалог, появляющийся при сохранении локального фрагмента.

В нем требуется ввести имя, под которым созданный фрагмент будет храниться внутри документа.


Диалог создания макроэлемента

Этот диалог появляется на экране, если выделенные для объединения в макроэлемент объекты расположены на разных слоях.

Описание элементов управления

Многослойный	Включение этой опции означает, что входящие в макроэлемент объекты останутся на своих исходных слоях.
На текущий слой	Включение этой опции означает, что объекты будут удалены с исходных слоев и перенесены на слой, который в данный момент является текущим.
Выбрав нужную опцию, нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без создания макроэлемента нажмите кнопку Отмена.


Диалог создания и редактирования групп

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Группы... из контекстного меню выделенных объектов.

Позволяет создавать в документе новые именованные группы и редактировать уже имеющиеся.

Описание элементов управления

Существующие группы	В этом поле отображается список имен групп, имеющихся в активном документе.
Имя новой группы	В этом поле можно ввести имя вновь создаваемой группы.
Создать новую группу	Эта кнопка позволяет объединить выделенные объекты документа в новую группу с заданным именем.
Разрушить группы	Эта кнопка позволяет разрушить группы, имена которых выделены в списке.
Добавить в группу	Эта кнопка позволяет добавить выделенные объекты документа в группу, имя которой выделено в списке.
Исключить из группы	Эта кнопка позволяет исключить выделенные объекты документа из группы, имя которой выделено в списке.
Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку ОК диалога. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог удаления типовых фрагментов

Этот диалог появляется на экране, если для удаления выбрано несколько фрагментов.

Описание элементов управления

Имя вставки	Произвольная строка комментария, которая была введена при выполнении вставки фрагмента.
Вставлен	Количество вставок данного типового фрагмента в документ.
ОК	Эта кнопка позволяет подтвердить удаления типового фрагмента
Удалить все	Эта кнопка позволяет удалить все фрагменты без дополнительных запросов.
Не удалять	Эта кнопка позволяет пропустить фрагмент, не удаляя его.
Отмена	Эта кнопка служит для закрытия диалога и завершения удаления.
Замечание. Локальные фрагменты и фрагменты, взятые из файлов, удаляются из документа физически (то есть уничтожается их содержимое). В случае внешних фрагментов удаляются только ссылки на них, а сами файлы фрагментов на диске остаются неизменными.

 Для быстрой отмены ошибочного удаления фрагментов нажмите кнопку Отменить на Стандартной панели после выхода из диалога управления фрагментами.


Диалог удаления выделенного типового фрагмента

В этом диалоге запрашивается подтверждение на удаление типового фрагмента.

Для подтверждения удаления фрагмента нажмите кнопку ОК.

Для отказа от удаления нажмите кнопку Отмена.

Замечание. Локальные фрагменты и фрагменты, взятые из файлов, удаляются из документа физически (то есть уничтожается их содержимое). В случае внешних фрагментов удаляются только ссылки на них, а сами файлы фрагментов на диске остаются неизменными.

 Для быстрой отмены ошибочного удаления фрагментов нажмите кнопку Отменить на Стандартной панели после выхода из диалога управления фрагментами.


Диалог управления типовыми фрагментами

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Редактор - Управление фрагментами.

Позволяет выполнить различные действия над вставленными в документ фрагментами (редактирование, удаление, переименование вставки, создание новых локальных фрагментов и т.п.).

Вкладка Локальные

Вкладка Взяты из файлов

Вкладка Ссылки на файлы

Описание элементов управления

Редактировать	Чтобы внести изменения во фрагмент, выберите его в списке и нажмите эту кнопку. Будет открыто новое окно, в которое будет загружен для редактирования локальный фрагмент, фрагмент, взятый из файла, или внешний файл фрагмента-источника (при вставке внешней ссылкой).
Вставить	Нажмите эту кнопку, чтобы вставить выделенный в списке фрагмент в документ.
Удалить	Нажмите эту кнопку, чтобы удалить из документа выделенные в списке фрагменты. Локальные фрагменты и фрагменты, взятые из файлов, удаляются из документа физически (то есть уничтожается их содержимое). В случае внешних фрагментов удаляются только ссылки на них, а сами файлы фрагментов на диске остаются неизменными.
 Для автоматической отмены ошибочного удаления фрагментов нажмите кнопку Отменить на Стандартной панели после выхода из диалога.

Чтобы закрыть диалог управления фрагментами, нажмите кнопку Выход.

_______________

Смотрите также

Использование фрагментов


Вкладка Локальные

Эта вкладка содержит список локальных (созданных и хранящихся внутри данного документа) фрагментов.

Описание элементов управления

Создать новый	Нажмите эту кнопку для перехода к созданию нового локального фрагмента.
Информация	В этой группе полей отображается различная информация о выделенном в списке фрагменте.
Имя вставки	Произвольная строка комментария, которая была введена при выполнении вставки фрагмента. Вы можете отредактировать заданное ранее имя вставки.
Путь к файлу	Строка полного пути к файлу фрагмента, взятого в документ или вставленного как внешняя ссылка. Поле недоступно для редактирования.
Создан	Дата создания типового фрагмента. Поле недоступно для редактирования
Сохранен	Дата последнего сохранения типового фрагмента. Поле недоступно для редактирования.
Вставлен	Количество вставок данного типового фрагмента в документ. Поле недоступно для редактирования.
Автор	Автор типового фрагмента, взятого в документ или вставленного как внешняя ссылка. Поле недоступно для редактирования.
Комментарий	Комментарий типового фрагмента, взятого в документ или вставленного как внешняя ссылка. Поле недоступно для редактирования


Вкладка Взяты из файлов

Эта вкладка содержит список фрагментов, которые были физически скопированы в документ из файлов. При этом сохраняется информация об имени файла-источника и полном пути к нему, но автоматического обновления связи с источником не происходит, и вставленный фрагмент можно редактировать внутри документа

Если в документе нет вставленных из другого файла фрагментов, то в диалоге нет вкладки Взяты из файлов.

Описание элементов управления

Перечитать	Нажмите эту кнопку для принудительного обновления связи с фрагментом, название которого выделено в списке.
Информация	В этой группе полей отображается различная информация о выделенном в списке фрагменте.
Имя вставки	Произвольная строка комментария, которая была введена при выполнении вставки фрагмента. Вы можете отредактировать заданное ранее имя вставки.
Путь к файлу	Справочное поле, содержащее полный путь к файлу фрагмента, взятого в документ.
Создан	Справочное поле, содержащее дату создания фрагмента.
Сохранен	Справочное поле, содержащее дату последнего сохранения фрагмента.
Вставлен	Справочное поле, содержащее количество вставок данного фрагмента в документ.
Автор	Справочное поле, содержащее сведения об авторе фрагмента, взятого в документ или вставленного как внешняя ссылка.
Комментарий	Справочное поле, содержащее комментарий к типовому фрагменту, взятому в документ или вставленному как внешняя ссылка.


Вкладка Ссылки на файлы

Эта вкладка содержит список фрагментов, которые вставлены в документ как внешние ссылки на файлы (без физической вставки содержимого фрагмента). Связь с такими файлами-источниками обновляется автоматически при сохранении источников и открытии содержащего их файла.

Если в документе нет ссылок на внешние файлы фрагментов, то в диалоге нет вкладки Ссылки на файлы.

Описание элементов управления

Информация	В этой группе полей отображается различная информация о выделенном в списке фрагменте.
Имя вставки	Произвольная строка комментария, которая была введена при выполнении вставки фрагмента. Вы можете отредактировать заданное ранее имя вставки.
Путь к файлу	Справочное поле, содержащее полный путь к файлу фрагмента, взятого в документ.
Создан	Справочное поле, содержащее дату создания фрагмента.
Сохранен	Справочное поле, содержащее дату последнего сохранения фрагмента.
Вставлен	Справочное поле, содержащее количество вставок данного фрагмента в документ.
Автор	Справочное поле, содержащее сведения об авторе фрагмента, взятого в документ или вставленного как внешняя ссылка.
Комментарий	Справочное поле, содержащее комментарий к типовому фрагменту, взятому в документ или вставленному как внешняя ссылка.


Выбор базовой точки
(на примере команды сдвига)

Пусть после вызова команды в качестве базовой точки указан центр сдвигаемого объекта. Затем, чтобы "показать" системе, куда именно следует переместить выбранный объект, необходимо указать курсором точку в документе. Положение выбранного объекта изменится так, чтобы его базовая точка - в данном случае центр - совпадала с указанной точкой.

Выполнение перемещения объекта: т1 - базовая точка;
т2 - новое положение базовой точки

Очевидно, что результат операции не зависит от того, какая именно точка выбрана в качестве базовой. В принципе, ею может служить любая точка поля документа. Однако удобнее указывать в качестве базовой какую-либо характерную точку объекта, чтобы затем, воспользовавшись привязкой, точно задать его новое положение.


Команды редактирования геометрических объектов
Команды редактирования

Кнопки вызова команд редактирования геометрических объектов находятся инструментальной панели Редактирование.

 Сдвиг

 Сдвиг по углу и расстоянию

 Масштабирование

 Поворот

 Симметрия

 Копия

 Копия по кривой

 Копия по окружности

 Копия по концентрической сетке

 Копия по сетке

 Деформация сдвигом

 Деформация поворотом

 Деформация масштабированием

 Усечь кривую

 Усечь кривую двумя точками

 Выровнять по границе

 Удалить фаску или скругление

 Разбить кривую

 Разбить кривую на N частей

 Очистить область

 Преобразовать в NURBS


Растровый объект, взятый в документ

Растровое изображение, хранящееся внутри графического КОМПАС-документа.

Вставка этого типа отображается корректно вне зависимости от наличия на диске ее файла-источника.


Растровый объект, вставленный внешней ссылкой

Ссылка на внешний растровый файл (источник вставки).

КОМПАС-документ, содержащий такую ссылку, должен передаваться на другой компьютер только вместе с файлом-источником вставки.

В противном случае корректное отображение документа будет невозможно.


Использование фрагментов

Цель работы специалиста, использующего систему автоматизированного проектирования - это создание нового изделия. Основными документами, выпускаемыми на разных стадиях разработки, являются чертежи. Соответственно, и в КОМПАС именно чертеж является основным типом документа.

За время своей профессиональной деятельности каждый конструктор накапливает множество типовых решений, которые не оформляются в виде законченного и официально утверждаемого чертежа. Это могут быть различные проработки, эскизы, черновики и так далее. Для их хранения в КОМПАС предусмотрен отдельный тип документа - фрагмент.

Главным отличием фрагмента от чертежа является отсутствие формата, основной надписи и обозначения шероховатости неуказанных поверхностей. Кроме того, во фрагменте невозможно создать несколько различных видов. Можно сказать, что фрагмент полностью аналогичен системному (нулевому) виду чертежа.

Назначение фрагментов далеко не исчерпывается хранением отдельных изображений. КОМПАС предоставляет пользователю мощный и гибкий механизм вставки фрагментов для быстрого формирования и редактирования сборочных чертежей.

Если изображение отдельной детали или узла записано во фрагменте, вы можете многократно вставить его в другой чертеж или фрагмент (главный документ). При этом можно выбрать такой способ вставки, когда содержимое фрагмента не копируется в главный документ, а сохраняется только ссылка на этот фрагмент. В дальнейшем любое изменение вставленного внешней ссылкой фрагмента приведет к автоматической модификации всех вставок этого фрагмента, сделанных в главном документе.

Помимо вставки содержимого внешнего фрагмента, КОМПАС позволяет создать локальный фрагмент внутри документа, а затем многократно использовать его.

Кроме того, возможно хранение фрагментов в библиотеках.

Об использовании фрагментов рассказано в следующих разделах:

Различные способы вставки фрагментов

Вставка фрагмента в документ

Создание локальных фрагментов внутри документа

Редактирование вставленных фрагментов

Управление фрагментами

Удаление вставок фрагментов из главного документа


Библиотека фрагментов

Каждая библиотека фрагментов представляет собой отдельный файл с расширением .lfr. Фрагменты библиотеки не являются отдельными файлами на диске, а входят составными частями в единый файл библиотеки. Фрагменты хранятся в виде упорядоченных списков в подразделах и корневом разделе библиотеки. Имена фрагментов и разделов библиотеки могут состоять из любых символов, количество фрагментов и разделов не ограничено.

При создании раздела библиотеки или добавлении фрагмента можно ввести произвольный комментарий.


Различные способы вставки фрагментов

КОМПАС обеспечивает три способа вставки фрагмента в главный документ.

Первый способ - это вставка фрагмента россыпью. При этом объекты вставляемого фрагмента физически копируются в документ, а всякая связь между этими объектами и фрагментом-источником теряется.

Другой способ позволяет взять в документ вставляемый фрагмент. В этом случае содержимое фрагмента физически копируется в документ и хранится там как единое целое (создается особый объект - внутренний типовой фрагмент). При этом связь с фрагментом-источником не сохраняется, за исключением информации о его имени и полном пути к файлу. Такой способ вставки подходит для случаев, когда изменения в изображении детали, хранящемся во фрагменте, должны отражаться только в одном документе (хотя и в нескольких местах).

Когда фрагмент вставляется в главный документ как внешняя ссылка, в документе формируется только ссылка на фрагмент-источник без физической вставки содержащихся в нем объектов. Поэтому при редактировании фрагмента-источника будут обновляться и все сделанные вставки этого источника. Этот способ вставки идеален для случаев, когда хранящееся во фрагменте изображение детали или узла используется сразу в нескольких различных документах, и модификация фрагмента приведет к автоматическому изменению этих главных документов при их открытии. Таким образом, отпадает необходимость в редактировании каждого документа при изменении общей для них детали или узла.


Вставка фрагмента в документ

Чтобы вставить содержимое внешнего фрагмента в документ, выполните следующее.

1.	Вызовите команду Фрагмент... из меню Вставка.

2.	В появившемся диалоге выберите имя файла фрагмента для вставки.

3.	После этого на экране появится фантом вставляемых объектов, а на Панели свойств - элементы управления параметрами вставки.

Выберите способ вставки (россыпью, взять в документ или внешней ссылкой), а также способ размещения вставляемых объектов на слоях.

Вы можете задать масштаб и угол поворота вставки в соответствующих полях Панели свойств.

4.	Укажите положение базовой точки вставки. Фрагмент можно вставить последовательно в несколько мест документа, задавая для каждой вставки собственные угол поворота и масштаб.

5.	 Для завершения вставок фрагмента в документ нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Создание локальных фрагментов внутри документа

Если типовое изображение нужно использовать только в одном документе, нет необходимости сначала создавать его во внешнем фрагменте, а потом вставлять в документ. Локальный фрагмент может создаваться и храниться непосредственно в самом документе. При этом работа с ним будет выполняться точно так же, как и с фрагментом, взятым в документ.

Чтобы создать локальный фрагмент внутри документа, сделайте следующее.

1.	Вызовите команду Управление фрагментами... из меню Редактор.

2.	В появившемся на экране диалоге нажмите кнопку Создать новый (она расположена на вкладке Локальные).

3.	КОМПАС откроет новое окно для локального фрагмента. Постройте нужное изображение в этом окне.

4.	После того, как создание локального фрагмента закончено, выберите в меню Файл команду Сохранить - В документ-владелец. Локальный фрагмент будет сохранен в своем главном документе.

Если же вы хотите сразу сохранить главный документ вместе с созданным локальным фрагментом в файле на диске, выполните команду Сохранить - С владельцем в файл.

При выполнении команды записи (или при закрытии окна фрагмента) вам будет предложено ввести имя локального фрагмента. Ввод имени является обязательным.

5.	Закройте окно локального фрагмента.

После того, как локальный фрагмент создан и сохранен, его можно вставлять в различные места документа. Для этого сделайте следующее.

1.	Вызовите команду Управление фрагментами... из меню Редактор.

2.	В появившемся на экране диалоге управления фрагментами выберите название локального фрагмента в списке и нажмите кнопку Вставить.

3.	Дальнейшая последовательность вставки будет точно такой же, как и для внешних фрагментов (см. Вставка фрагмента в документ).

В последствии для перехода к редактированию локального фрагмента дважды щелкните мышью на любой его вставке.


Редактирование вставленных фрагментов

После того, как фрагмент вставлен в документ, может возникнуть необходимость в редактировании параметров вставки и самих вставленных объектов.

Если выполнялась вставка фрагментов россыпью, то вставленные объекты никак не связаны между собой и могут редактироваться по отдельности с помощью различных команд КОМПАС.

Если фрагмент является локальным, был взят в документ или вставлен внешней ссылкой, то он воспринимается как единый объект, и его элементы не могут выделяться и редактироваться по отдельности.

Для изменения размеров, положения, а так же параметров вставки дважды щелкните на ней левой кнопкой мыши.

На Панели свойств появятся те же элементы, что и при вставке фрагмента.

Задайте, если это необходимо, новые координаты, угол поворота и масштаб вставки (а для параметрического фрагмента - значения внешних переменных).

Если нужно внести изменения в содержимое вставки (то есть отредактировать сами геометрические объекты), выделите вставку и вызовите из контекстного меню команду Редактировать источник. КОМПАС откроет новое окно, в которое будет загружен для редактирования внешний файл фрагмента-источника (если была сделана вставка внешней ссылкой) либо набор объектов вставки (если фрагмент был взят в документ).

После того, как редактирование завершено, сохраните фрагмент и вернитесь в окно главного документа. Внесенные во фрагмент изменения сразу же будут отражены во всех вставках, имеющихся в главном документе.

Возможна другая ситуация, когда редактируется внешний фрагмент, а главный документ не открыт. В этом случае обновление главного документа будет выполнено автоматически при его открытии. Таким образом, внешний фрагмент и главный документ могут открываться и редактироваться не одновременно, однако соответствие между ними всегда будет контролироваться при открытии главного документа.

Для преобразования вставки в набор отдельных объектов, не связанных между собой и с фрагментом-источником, вызовите команду Разрушить из контекстного меню или из меню Редактор.


Управление фрагментами

КОМПАС предоставляет разнообразные возможности управления вставленными в документ типовыми фрагментами - редактирование, удаление, переименование вставки, создание новых локальных фрагментов и т.д.).

Все эти операции можно выполнить в диалоге, который вызывается на экран с помощью команды Управление фрагментами... из меню Редактор.

В диалоге отображаются списки фрагментов, вставленных в документ. Фрагменты сгруппированы по типу (локальные, взятые в документ, вставленные внешней ссылкой). Для каждого фрагмента показывается соответствующая информация (дата создания и сохранения, количество сделанных вставок в документ и т.д.). При необходимости вы можете отредактировать имя вставки, заданное ранее.

Для того, чтобы изменить изображение во фрагменте, выберите его в списке и нажмите кнопку Редактировать. КОМПАС откроет новое окно, в которое будет загружен для редактирования локальный фрагмент, объекты фрагмента, взятого из файла в документ, или внешний файл-источник. После завершения редактирования и закрытия окна фрагмента будет автоматически выполнено обновление главного документа.

Чтобы создать новый локальный фрагмент (хранящийся непосредственно в главном документе), нажмите кнопку Создать новый.

Вы можете сделать одну или несколько новых вставок фрагмента в документ. Для этого выберите нужный фрагмент в списке и нажмите кнопку Вставить.

Для удаления одного или нескольких типовых фрагментов выберите их в списке и нажмите кнопку Удалить. Локальные фрагменты и фрагменты, взятые из файлов, удаляются из главного документа физически (то есть уничтожается их содержимое). В случае внешних фрагментов удаляются только ссылки на них, а сами внешние файлы фрагментов на диске остаются неизменными.

Будьте особенно внимательны при удалении локальных и взятых в документ типовых фрагментов, так как после удаления уничтожатся и все их вставки (это произойдет при сохранении главного документа на диск). Если фрагменты были удалены по ошибке, немедленно используйте команду Отменить для возврата к предыдущему состоянию документа.


Удаление вставок фрагментов из главного документа

Если какие-либо из вставок фрагмента больше не нужны, вы можете удалить их из документа, не удаляя при этом сам оригинал фрагмента.

Для удаления вставок выделите их любым удобным способом и нажмите клавишу <Delete>.

Даже в том случае, если из документа удалены все экземпляры вставок, сам оригинал локального фрагмента по-прежнему будет храниться внутри документа. Если в дальнейшем потребуется вновь выполнить его вставку, используйте команду Управление фрагментами... из меню Редактор.


Локальный фрагмент (определение)
Локальный фрагмент

Фрагмент, созданный и хранящийся внутри другого - главного - документа.

Главный документ может содержать произвольное количество вставок локального фрагмента с разными масштабами и углами поворота.

Изменения, внесенные в локальный фрагмент, немедленно отображаются во всех его вставках.

Локальные фрагменты удобно применять, если изображение, хранящееся во фрагменте, требуется использовать только в одном главном документе.


Команда Указать замкнутую кривую

Если требуется вычислить площадь фигуры, ограниченной замкнутой кривой, вызовите команду Указать замкнутую кривую, а затем укажите курсором нужную кривую.

 Для вызова команды можно нажать кнопку Указать замкнутую кривую на Панели специального управления.


Элемент управления Расстояние от начала координат
Расстояние от начала координат

Поле, в котором отображается длина радиус-вектора текущей точки - расстояние до нее от начала текущей системы координат.


Элемент управления Угол
Угол

Справочное поле, в котором отображается угол наклона радиус-вектора текущей точки к оси ОХ текущей системы координат.


Элемент управления Точка
Точка

Поля, в которых отображаются координаты курсора при указании точки, положение которой необходимо определить.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Справочный элемент Угол между 2 прямыми
Угол

Справочное поле, в котором отображается значение угла между указанными прямолинейными объектами.


Справочный элемент Расстояние между 2 кривыми
Расстояние между 2 кривыми

Справочное поле, в котором отображается значение расстояния между указанными кривыми.


Справочный элемент Расстояние от точки до кривой
Расстояние от точки до кривой

Справочное поле, в котором отображается значение расстояния между выбранной кривой и указанной точкой.


Справочный элемент Расстояние межу точками
Расстояние между точками

Справочное поле, в котором отображается значение расстояния указанными точками.


Справочный элемент Расстояние между точками на кривой
Расстояние между точками

Справочное поле, в котором отображается значение длины участка кривой, заключенного между указанными точками.


Справочный элемент Расстояние по Y
Расстояние по Y

Справочное поле, в котором отображается расстояние по оси Y между указанными объектами.


Справочный элемент Расстояние по Х
Расстояние по X

Справочное поле, в котором отображается расстояние по оси Х между указанными объектами.


Справочный элемент Угол
Угол

Справочное поле, в котором отображается значение угла, образованного указанными точками.


Элемент управления Точка на второй стороне угла
Точка на второй стороне угла

Поля координат точки, расположенной на второй стороне угла.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Элемент управления Точка на первой стороне угла
Точка на первой стороне угла

Поля координат точки, расположенной на первой стороне угла.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Элемент управления Вершина угла
Вершина угла

Поля координат вершины угла.

При указании вершины мышью координаты точки определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Элемент управления Точка кривой
Точка кривой

Справочные поля, в которых отображаются координаты точки, в которой выбранная кривая пересекается с перпендикуляром, опущенным из указанной точки.


Элемент управления Вторая точка
Вторая точка

Поля координат конечной точки участка кривой.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Элемент управления Первая точка
Первая точка

Поля координат начальной точки участка кривой.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Элемент управления Вторая точка
Вторая точка

Поля координат точки, до которой измеряется расстояние.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Элемент управления Первая точка
Первая точка

Поля координат точки, от которой измеряется расстояние.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Элемент управления Точка вне кривой
Точка вне кривой

Поля координат точки, до которой измеряется расстояние.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Команда Расчет МЦХ тел выдавливания

Позволяет рассчитать МЦХ тела выдавливания произвольного сечения.

 Для вызова команды нажмите кнопку Расчет МЦХ тел выдавливания на инструментальной панели Измерения или выберите ее название в меню Сервис - Измерения.

Правила указания сечения тела выдавливания

Последовательно указывайте курсором замкнутые контуры (эллипсы, окружности, сплайны и т.п.), ограничивающие сечение тела.

 Если в качестве границы сечения требуется указать контур, образованный набором геометрических объектов или их частей, нажмите кнопку Обход границы по стрелке на Панели специального управления. Система перейдет в режим обхода границы по стрелке. Сформируйте нужную фигуру.

 Если границы сечения не существуют в чертеже, вы можете сформировать временную ломаную линию. Для этого нажмите кнопку Ручное рисование границ на Панели специального управления. Система перейдет в режим ручного рисования границ. Сформируйте нужную фигуру.

В диалоге, появляющемся после выбора каждого контура, требуется указать, тело или отверстие ограничивает этот контур, задать плотность материала и толщину тела.

Указанные контуры выделяются цветом, а в Информационном окне появляются массо-центровочные характеристики тела выдавливания, сечение которого ограничено выбранными контурами.

Чтобы исключить из границ сечения какой-либо контур, укажите его повторно. Значения в Информационном окне будут пересчитаны в соответствии с получившимися границами.

Управление параметрами процесса измерения

Вы можете сохранить или распечатать результаты измерения. Для этого воспользуйтесь командами меню Информационного окна.

Замечание. До тех пор, пока выполнение команды не закончится, каждый новый контур добавляется к уже выбранным, и расчет производится для сложного тела. Поэтому для начала нового расчета необходимо прервать выполнение команды и вызвать ее вновь.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду, клавишу <Esc> или закройте Информационное окно.


Правила указания сечения тела выдавливания

-	Сечение тела выдавливания лежит в плоскости XOY (в плоскости чертежа).

-	Выдавливание сечения происходит в направлении оси Z.


Правила указания сечения и оси тела вращения

-	Образующее сечение тела вращения задается контуром, его ограничивающим.

-	Образующее сечение лежит в плоскости XOY (в плоскости чертежа) с одной стороны от оси X.

-	Вращение сечения происходит относительно оси X.

-	Для тел вращения угол раствора дуги вращения равен 360 градусам. Для сегментов тел вращения угол раствора дуги вращения меньше 360 градусов.


Команда Расчет МЦХ тел вращения

Позволяет рассчитать МЦХ тела вращения произвольного сечения.

 Для вызова команды нажмите кнопку Расчет МЦХ тел вращения на инструментальной панели Измерения или выберите ее название в меню Сервис - Измерения.

Правила указания сечения и оси тела вращения

Последовательно указывайте курсором замкнутые контуры (эллипсы, окружности, сплайны и т.п.), ограничивающие сечение тела.

 Если в качестве границы сечения требуется указать контур, образованный набором геометрических объектов или их частей, нажмите кнопку Обход границы по стрелке на Панели специального управления. Система перейдет в режим обхода границы по стрелке. Сформируйте нужную фигуру.

 Если границы сечения не существуют в чертеже, вы можете сформировать временную ломаную линию. Для этого нажмите кнопку Ручное рисование границ на Панели специального управления. Система перейдет в режим ручного рисования границ. Сформируйте нужную фигуру.

В диалоге, появляющемся после выбора каждого контура, требуется указать, тело или отверстие ограничивает этот контур, задать плотность материала и угол раствора дуги вращения.

Указанные контуры выделяются цветом, а в Информационном окне появляются массо-центровочные характеристики тела вращения, сечение которого ограничено выбранными контурами.

Чтобы исключить из границ сечения какой-либо контур, укажите его повторно. Значения в Информационном окне будут пересчитаны в соответствии с получившимися границами.

Управление параметрами процесса измерения

Вы можете сохранить или распечатать результаты измерения. Для этого воспользуйтесь командами меню Информационного окна.

Замечание. До тех пор, пока выполнение команды не закончится, каждый новый контур добавляется к уже выбранным, и расчет производится для сложного тела. Поэтому для начала нового расчета необходимо прервать выполнение команды и вызвать ее вновь.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду, клавишу <Esc> или закройте Информационное окно.


Команда Расчет МЦХ плоских фигур

Позволяет рассчитать МЦХ плоской фигуры произвольной формы.

 Для вызова команды нажмите кнопку Расчет МЦХ плоских фигур на инструментальной панели Измерения или выберите ее название в меню Сервис - Измерения.

Последовательно указывайте курсором замкнутые контуры (эллипсы, окружности, сплайны и т.п.), ограничивающие фигуру для расчета.

 Если в качестве границы требуется указать контур, образованный набором геометрических объектов или их частей, нажмите кнопку Обход границы по стрелке на Панели специального управления. Система перейдет в режим обхода границы по стрелке. Сформируйте нужную фигуру.

 Если границы фигуры, МЦХ которой требуется вычислить, не существуют в чертеже, вы можете сформировать временную ломаную линию. Для этого нажмите кнопку Ручное рисование границ на Панели специального управления. Система перейдет в режим ручного рисования границ. Сформируйте нужную фигуру.

В диалоге, появляющемся после задания каждого контура, требуется указать, тело или отверстие ограничивает этот контур.

Указанные контуры выделяются цветом, а в Информационном окне появляются массо-центровочные характеристики фигуры, ограниченной выбранными контурами.

Чтобы исключить из границ фигуры какой-либо контур, укажите его повторно. Значения в Информационном окне будут пересчитаны в соответствии с получившимися границами.

Управление параметрами процесса измерения

Вы можете сохранить или распечатать результаты измерения. Для этого воспользуйтесь командами меню Информационного окна.

Замечание. До тех пор, пока выполнение команды не закончится, каждый новый контур добавляется к уже выбранным, и расчет производится для сложной фигуры, состоящей из всех указанных контуров. Поэтому для начала нового расчета необходимо прервать выполнение команды и вызвать ее вновь.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду, клавишу <Esc> или закройте Информационное окно.


Команда Измерить длину кривой (периметр)
Команда Длина кривой

Позволяет измерить полную длину произвольной кривой.

 Для вызова команды нажмите кнопку Длина кривой на инструментальной панели Измерения или выберите ее название в меню Сервис - Измерения.

После этого укажите курсором кривую, длину которой требуется определить.

Выбранная кривая будет выделена красным цветом, а значение ее длины появится в Информационном окне.

 Если требуется вычислить суммарную длину объектов (отрезков, дуг, сплайнов) или их частей, составляющих непрерывную последовательность, нажмите кнопку Обход границы по стрелке на Панели специального управления. Система перейдет в режим обхода границы по стрелке. Сформируйте нужную фигуру. Она будет выделена красным цветом, а соответствующее значение длины появится в Информационном окне.

 Если требуется измерить длину временной (несуществующей в чертеже) ломаной, нажмите кнопку Ручное рисование границ на Панели специального управления. Система перейдет в режим ручного рисования границ. Сформируйте нужную фигуру. Она будет выделена красным цветом, а соответствующее значение длины появится в Информационном окне.

Управление параметрами процесса измерения

Не выходя из команды, вы можете определить длины произвольного количества кривых. Последовательно указывайте нужные объекты любыми способами. В Информационном окне будут отображаться соответствующие значения.

Вы можете сохранить или распечатать результаты измерения. Для этого воспользуйтесь командами меню Информационного окна.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду, клавишу <Esc> или закройте Информационное окно.


Команда Измерить площадь фигуры
Команда Площадь

Позволяет измерить площадь произвольной фигуры.

 Для вызова команды нажмите кнопку Площадь на инструментальной панели Измерения или выберите ее название в меню Сервис - Измерения.

После этого укажите курсором точку внутри замкнутой области, ограниченной пересекающимися геометрическими объектами.

Система автоматически определит границы фигуры, образованной этими объектами. Она будет выделена красным цветом, а значение ее площади появится в Информационном окне.

 Если требуется вычислить площадь фигуры, ограниченной замкнутым контуром, нажмите кнопку Указать замкнутую кривую на Панели специального управления и укажите нужный контур. Фигура, ограниченная выбранным контуром, будет выделена красным цветом, а соответствующее значение площади появится в Информационном окне.

 Если требуется вычислить площадь фигуры, образованной набором геометрических объектов, нажмите кнопку Обход границы по стрелке на Панели специального управления. Система перейдет в режим обхода границы по стрелке. Сформируйте нужную фигуру. Она будет выделена красным цветом, а соответствующее значение площади появится в Информационном окне.

 Если границы фигуры, площадь которой требуется вычислить, не существуют в чертеже, вы можете сформировать временную ломаную линию. Для этого нажмите кнопку Ручное рисование границ на Панели специального управления. Система перейдет в режим ручного рисования границ. Сформируйте нужную фигуру. Она будет выделена красным цветом, а соответствующее значение площади появится в Информационном окне.

Управление параметрами процесса измерения

Не выходя из команды, вы можете определить площади произвольного количества фигур. Последовательно задавайте нужные области любыми способами. В Информационном окне будут отображаться соответствующие значения.

Вы можете сохранить или распечатать результаты измерения. Для этого воспользуйтесь командами меню Информационного окна.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду, клавишу <Esc> или закройте Информационное окно.


Команда Измерить угол, заданный 3 точками
Команда Угол, заданный 3 точками

Позволяет измерить угол, указав три образующие его точки.

 Для вызова команды нажмите кнопку Угол по 3 точкам на инструментальной панели Измерения или выберите ее название в меню Сервис - Измерения.

После этого укажите курсором вершину угла и две точки, лежащие на его сторонах.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях Первая точка и Вторая точка на Панели свойств.

В Информационном окне появится значение угла, образованного заданными точками.

Управление параметрами процесса измерения

Не выходя из команды, вы можете измерить несколько углов. Последовательно указывайте курсором нужные точки. В Информационном окне будут отображаться соответствующие значения.

 Совет. Если необходимо измерить несколько углов с общей вершиной, после ее указания нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления. Чтобы указать новую вершину угла, нажмите кнопку еще раз.

Вы можете сохранить или распечатать результаты измерения. Для этого воспользуйтесь командами меню Информационного окна.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду, клавишу <Esc> или закройте Информационное окно.


Команда Измерить угол между 2 прямыми
Команда Угол между 2 прямыми/отрезками

Позволяет измерить угол между двумя прямолинейными объектами (прямыми, отрезками, звеньями ломаной и т.п.).

 Для вызова команды нажмите кнопку Угол между 2 прямыми/отрезками на инструментальной панели Измерения или выберите ее название в меню Сервис - Измерения.

После этого укажите курсором первый и второй объект, угол между которыми нужно определить.

В Информационном окне появится значение угла между указанными объектами.

Управление параметрами процесса измерения

Не выходя из команды, вы можете определить углы между разными объектами. Последовательно указывайте курсором нужные пары объектов. В Информационном окне будут отображаться соответствующие значения.

  Совет. Если необходимо измерить угол между несколькими разными объектами и одним и тем же объектом, после его указания нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления. Чтобы указать другой объект для измерения, нажмите кнопку Указать заново.

Вы можете сохранить или распечатать результаты измерения. Для этого воспользуйтесь командами меню Информационного окна.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду, клавишу <Esc> или закройте Информационное окно.


Команда Измерить расстояние между 2 кривыми
Команда Расстояние между 2 кривыми

Позволяет определить расстояние между двумя выбранными кривыми.

 Для вызова команды нажмите кнопку Расстояние между 2 кривыми на инструментальной панели Измерения или выберите ее название в меню Сервис - Измерения.

После этого укажите курсором первую и вторую кривые, расстояние между которыми нужно определить.

В Информационном окне появится значение расстояния между кривыми и некоторые справочные параметры.

Замечание. Возможно измерение только ненулевых расстояний, т.е. указанные кривые не должны пересекаться.

Управление параметрами процесса измерения

Не выходя из команды, вы можете определить расстояния между разными кривыми. Последовательно указывайте курсором нужные пары кривых. В Информационном окне будут отображаться соответствующие значения.

  Совет. Если необходимо измерить расстояния от нескольких разных кривых до одной и той же кривой, после ее указания нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления. Чтобы указать другую кривую для измерения, нажмите кнопку Указать заново.

Вы можете сохранить или распечатать результаты измерения. Для этого воспользуйтесь командами меню Информационного окна.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду, клавишу <Esc> или закройте Информационное окно.


Команда Измерить расстояние от кривой до точки
Команда Расстояние от кривой до точки

Позволяет определить расстояние между кривой и точкой.

 Для вызова команды нажмите кнопку Расстояние от кривой до точки на инструментальной панели Измерения или выберите ее название в меню Сервис - Измерения.

После этого укажите курсором кривую, а затем - точку, расстояние до которой нужно определить.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях Первая точка и Вторая точка на Панели свойств.

В Информационном окне появится значение расстояния от кривой до указанной точки и некоторые справочные параметры.

Управление параметрами процесса измерения

Не выходя из команды, вы можете определить расстояния между разными кривыми и точками. Последовательно указывайте курсором нужные объекты. В Информационном окне будут отображаться соответствующие значения.

  Совет. Если необходимо измерить расстояния между разными точками и одной и той же кривой, после ее указания нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления. Чтобы указать другую кривую для измерения, нажмите кнопку Указать заново.

Вы можете сохранить или распечатать результаты измерения. Для этого воспользуйтесь командами меню Информационного окна.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду, клавишу <Esc> или закройте Информационное окно.


Команда Измерить расстояние между двумя точками на кривой
Команда Расстояние между 2 точками на кривой

Позволяет определить длину участка кривой, ограниченного указанными точками.

 Для вызова команды нажмите кнопку Расстояние между 2 точками на кривой на инструментальной панели Измерения или выберите ее название в меню Сервис - Измерения.

После этого укажите курсором кривую, вдоль которой будет измеряться расстояние, а затем - две лежащие на ней точки.

В Информационном окне появится значение длины участка кривой, ограниченного указанными точками и некоторые справочные параметры.

Управление параметрами процесса измерения

Не выходя из команды, вы можете определить длины нескольких участков различных кривых. Последовательно указывайте курсором нужные кривые и точки на них. В Информационном окне будут отображаться соответствующие значения.

  Совет. Если необходимо измерить несколько участков одной и той же кривой, после ее указания нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления. Чтобы указать другую кривую для измерения, нажмите кнопку Указать заново.

Вы можете сохранить или распечатать результаты измерения. Для этого воспользуйтесь командами меню Информационного окна.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду, клавишу <Esc> или закройте Информационное окно.


Команда Измерить расстояние между двумя точками
Команда Расстояние между 2 точками

Позволяет определить расстояние между двумя точками в текущей системе координат.

 Для вызова команды нажмите кнопку Расстояние между 2 точками на инструментальной панели Измерения или выберите ее название в меню Сервис - Измерения.

После этого укажите курсором точки, расстояние между которыми требуется определить.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях Первая точка и Вторая точка на Панели свойств.

В Информационном окне появится значение расстояние между указанными точками, расстояние между ними по осям Х и Y, а также координаты точек.

Управление параметрами процесса измерения

Не выходя из команды, вы можете определить расстояние между несколькими парами точек. Последовательно указывайте их курсором. В Информационном окне будут отображаться соответствующие значения.

Вы можете сохранить или распечатать результаты измерения. Для этого воспользуйтесь командами меню Информационного окна.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду, клавишу <Esc> или закройте Информационное окно.


Команда Координаты точки

Позволяет определить положение указанной точки в текущей системе координат.

 Для вызова команды нажмите кнопку Координаты точки на инструментальной панели Измерения или выберите ее название в меню Сервис - Измерения.

После этого укажите курсором точку, положение которой требуется определить.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в поле Координаты точки на Панели свойств.

В Информационном окне появятся значения, характеризующие положение указанной точки: координаты по осям Х и Y, длина и угол наклона радиус-вектора.

Управление параметрами процесса измерения

Не выходя из команды, вы можете определить положение произвольного количества точек. Последовательно указывайте их курсором. В Информационном окне будут отображаться соответствующие значения.

Вы можете сохранить или распечатать результаты измерения. Для этого воспользуйтесь командами меню Информационного окна.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду, клавишу <Esc> или закройте Информационное окно.


Управление процессом измерением длин и площадей
Управление параметрами процесса измерения

Для управления параметрами процесса измерения служат элементы Панели свойств.

С помощью элементов Количество знаков после запятой, Длина и Угол можно задать точность представления результатов и единицы измерения.

Если текущий вид чертежа имеет масштаб, отличный от единицы, на Панели свойств появляется элемент Режим. Он позволяет указать, требуется ли учитывать масштаб вида при измерении линейных величин.

При изменении точности, единиц измерений и режима получения результатов измерения происходит пересчет значений в Информационном окне.

На Панели свойств также находятся кнопки для включения и отключения отрисовки вспомогательных объектов (точек или прямых), формируемых в процессе измерения. Стиль точек можно настроить с помощью списка Стиль.


Например, при измерении угла между прямыми возможна отрисовка биссектрисы этого угла, а при вычислении площади некоторой фигуры - ее центра масс.


Управление процессом измерения МЦХ
Управление параметрами процесса измерения

Для управления параметрами процесса измерения служат элементы Панели свойств.

По умолчанию расчет массо-центровочных характеристик ведется относительно текущей системы координат. Если требуется назначить другую систему координат, расфиксируйте поле т на Панели свойств. Введите угол наклона оси Х (если он отличен от нуля) в поле Угол, а затем укажите точку начала системы координат.

С помощью элементов Количество значащих цифр, Длина и Масса можно задать точность представления результатов и единицы измерения.

При изменении точности и единиц измерений происходит пересчет значений в Информационном окне.

С помощью кнопки Центр масс можно включить отрисовку точки центра масс тела. Для настройки стиля точки служит список Стиль.


Информационное окно

Это окно появляется на экране после вызова любой из команд измерения.

В нем отображаются текущая дата, полное имя активного документа, название вызванной команды и результаты измерений.

Информационное окно имеет собственное меню, состоящее из двух пунктов: Файл и Редактор.

Команды меню Редактор позволяют редактировать текст в окне. Например, вы можете изменить используемый по умолчанию шрифт, удалить ненужные сведения, вставить текст из буфера Windows и т.п.

Кроме того, в любое место возможен ввод произвольного текста с клавиатуры.

Замечание. Так как сведения в Информационном окне обновляются после указания очередного объекта измерения, редактирование текста в окне целесообразно только после завершения измерений.

Команды меню Файл позволяют сохранить содержимое Информационного окна в текстовом файле (*.txt), распечатать его (без создания файла) или завершить команду измерения.

Кнопка Фиксация в заголовке Информационного окна управляет режимом его автоматического сворачивания.

Кнопка Закрыть позволяет закрыть окно и завершить тем самым текущую команду измерения.


Диалог выбора плотности материала

В этом диалоге можно выбрать плотность материала для использования в расчете массо-центровочных характеристик детали, тела вращения или выдавливания.

Данные о материалах сгруппированы по тематическим разделам.

Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, щелкните левой кнопкой мыши на значке "плюса" рядом с заголовком раздела. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания раздела.

В поле Плотность отображается значение плотности для текущего материала.

Выбрав материал, нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без выбора значения плотности нажмите кнопку Отмена.


Элемент управления Единицы измерения угла
Единицы измерения угла

Список единиц измерения углов. Доступны следующие варианты: градусы, радианы.

Чтобы выбрать нужную единицу, разверните список и укажите соответствующую строку.

Можно также установить курсор в поле и листать список, нажимая клавиши <стрелка вниз> и <стрелка вверх>.


Элемент управления Количество точек после запятой
Количество знаков после запятой

Поле для ввода или выбора количества знаков после запятой.

Минимальное количество знаков - 0, максимальное - 10.

Чтобы выбрать нужное значение, разверните список и укажите соответствующую строку.

Можно также установить курсор в поле и листать список, нажимая клавиши <стрелка вниз> и <стрелка вверх>.


Элемент управления Единицы измерения длины
Единицы измерения длины

Список единиц измерения длины. Доступны следующие варианты: миллиметры, сантиметры, дециметры, метры.

Чтобы выбрать нужную единицу, разверните список и укажите соответствующую строку.

Можно также установить курсор в поле и листать список, нажимая клавиши <стрелка вниз> и <стрелка вверх>.


Элемент управления Единицы измерения массы
Единицы измерения массы

Список единиц измерения массы. Доступны два варианта: граммы и килограммы.

Чтобы выбрать нужную единицу, разверните список и укажите соответствующую строку.

Можно также установить курсор в поле и листать список, нажимая клавиши <стрелка вниз> и <стрелка вверх>.


Элемент управления Режим измерения
Режим измерения

Переключатель, позволяющий выбрать режим измерения длин и площадей.

Он появляется на Панели свойств, если масштаб текущего вида отличен от единицы.

Если результатом выполнения команды должна быть величина, которая получится при аналогичном измерении на распечатанном в натуральную величину документе,

 Кнопка Без учета масштаба вида позволяет получить истинный результат измерения.

 Кнопка По бумаге позволяет получить такой же результат, как и при измерении на распечатанном в натуральную величину документе.

Таким образом, значения линейных величин, измеренные "по бумаге", получаются из истинных значений делением на коэффициент масштабирования, а значения площадей - на квадрат коэффициента.


Элемент управления Отрисовка точки
Отрисовка точки

Переключатель, управляющий отрисовкой точки, положение которой определяется.

Стиль точки можно задать с помощью списка Стиль.


Элемент управления Отрисовка точек
Отрисовка точек

Переключатель, управляющий отрисовкой точек, ограничивающих измеряемый участок кривой.

Стиль точек можно задать с помощью списка Стиль.


Элемент управления Отрисовка точек
Отрисовка точек

Переключатель, управляющий отрисовкой точек, сформированных в процессе измерения.

Стиль точек можно задать с помощью списка Стиль.


Элемент управления Отрисовка точек
Отрисовка точек

Переключатель, управляющий отрисовкой точек, сформированных в процессе измерения.

Стиль точек можно задать с помощью списка Стиль.


Элемент управления Отрисовка средней точки
Отрисовка средней точки

Переключатель, управляющий отрисовкой точки, расположенной посередине между указанными.

Стиль точки можно задать с помощью списка Стиль.


Элемент управления Отрисовка центра масс
Отрисовка центра масс

Переключатель, управляющий отрисовкой центра масс фигуры, площадь которой определяется.

Стиль точки, обозначающей центр масс, можно задать с помощью списка Стиль.


Элемент управления Центр масс
Центр масс

Кнопка, позволяющая включить отрисовку центра масс фигуры, расчет МЦХ которой производится.

Стиль точки, обозначающей центр масс, можно задать с помощью списка Стиль.


Элемент управления Биссектриса
Биссектриса

Переключатель, управляющий отрисовкой вспомогательной прямой - биссектрисы измеряемого угла.


Элемент управления Начало системы координат
Начало системы координат

Поля координат точки начала системы координат, относительно которой должен производиться расчет МЦХ тела.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.


Элемент управления Угол наклона системы координат
Угол наклона системы координат

Поле для ввода угла наклона системы координат, относительно которой должен производиться расчет МЦХ тела.


Диалог задания параметров расчета
Диалог задания параметров для расчета

Диалог появляется на экране после указания очередной фигуры, включаемой в расчет.

В этом диалоге вводятся данные, необходимые для выполнения расчета массо-центровочных характеристик тел вращения или выдавливания.

Выберите, чем является указанная фигура - телом или отверстием.

Плотность материала можно ввести вручную либо выбрать из Справочника материалов (если он установлен на вашем рабочем месте) или из базы данных.

Для вызова Справочника материалов нажмите кнопку Выбрать из Справочника.... В открывшемся Справочнике материалов выберите группу материалов, марку материала, сортамент и типоразмер и вызовите команду Применить. Справочник закроется, а в поле Плотность диалога параметров появится плотность указанного материала.

Для подключения базы данных по материалам нажмите кнопку Плотность. На экране появится диалог выбора плотности материала.

Данные о материалах сгруппированы по тематическим разделам.

Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, щелкните левой кнопкой мыши на значке "плюс" рядом с заголовком раздела. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания раздела.

Укажите нужный материал детали и нажмите кнопку ОК. Диалог выбора материала закроется, а в поле Плотность диалога параметров появится плотность указанного материала.

Для тела вращения задайте угол раствора дуги вращения, а для тела выдавливания - толщину.

После задания всех параметров нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без включения тела в расчет нажмите кнопку Отмена.


Диалог задания свойств плоского объекта

Диалог отображается на экране после указания очередной фигуры, включаемой в расчет.

В этом диалоге необходимо указать, чем является указанная фигура - телом или отверстием.

Включите опцию, соответствующую нужному варианту и нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без включения фигуры в расчет нажмите кнопку Отмена.


Элемент управления Количество значащих цифр
Количество значащих цифр

Поле для ввода или выбора количества значащих цифр.

Минимальное количество цифр - 1, максимальное - 10.

Чтобы выбрать нужное значение, разверните список и укажите соответствующую строку.

Можно также установить курсор в поле и листать список, нажимая клавиши <стрелка вниз> и <стрелка вверх>.


Текущая система координат (определение)
Текущая система координат

Текущая система координат - система координат текущего вида
 или текущая локальная система координат.


Панель специального управления

Эта панель находится в верхней или левой части
Панели свойств.

На Панели специального управления расположены кнопки,
с помощью которых выполняются специальные действия,
такие как ввод объекта, прерывание текущей команды, включение
автоматического создания объекта и т.д.

Набор кнопок зависит от выполняемой команды.

 Панель специального управления (при вводе допуска формы)


Команда Копировать (меню окна Информация)
Команда Копировать

Позволяет копировать выделенный фрагмент в буфер обмена WINDOWS.

Предыдущее содержимое буфера обмена будет удалено.

Команда доступна если часть или все содержимое окна просмотра выделено.


Команда Вырезать (меню окна Информация)
Команда Вырезать

Позволяет копировать выделенный фрагмент текста в буфер обмена WINDOWS. Этот фрагмент будет удален из окна просмотра.

Предыдущее содержимое буфера обмена будет удалено.

Команда доступна, если часть или все содержимое окна просмотра выделено.


Команда Удалить (меню окна Информация)
Команда Удалить

Позволяет удалить выделенный фрагмент из окна просмотра.

Команда доступна, если часть или все содержимое окна просмотра выделено.


Команда Выход (меню окна Информация)
Команда Выход

Позволяет завершить работу команды измерения.


Команда Найти (меню окна Информация)
Команда Найти

Позволяет найти в окне просмотра заданную строку текста. После вызова команды на экране появится диалог, в котором вы можете задать параметры поиска.


Команда Шрифт (меню окна Информация)
Команда Шрифт

Позволяет задать параметры шрифта для отображения результатов измерений в окне просмотра. После вызова команды на экране появится диалог, в котором вы можете выбрать название шрифта и задать его параметры.


Команда Вставить (меню окна Информация)
Команда Вставить

Позволяет вставить текстовое содержимое буфера обмена Windows в окно просмотра. Фрагмент будет вставлен от позиции курсора.

Команда доступна, если в буфере обмена содержится текстовый фрагмент.


Команда Печать (меню окна Информация)
Команда Печать...

Позволяет вывести на печать содержимое окна просмотра. После вызова команды на экране появится диалог, в котором вы можете задать параметры печати.


Команда Сохранить (меню окна Информация)
Команда Сохранить

Позволяет сохранить содержимое окна просмотра в текстовый файл. После вызова команды на экране появится стандартный диалог Windows, в котором вы можете ввести имя файла и задать каталог для его сохранения.


Команда Выделить все (меню окна Информация)
Команда Выделить все

Позволяет выделить все содержимое окна просмотра.


Элемент управления Расположение эквидистанты
Расположение эквидистанты

Переключатель, позволяющий выбрать расположение эквидистанты относительно базового объекта: справа, слева или с двух сторон.


Элемент управления Вырожденные участки
Вырожденные участки

Переключатель, позволяющий указать, требуется ли оставлять вырожденные участки эквидистанты.


Элемент управления Обход углов
Обход углов

Переключатель, позволяющий выбрать способ обхода углов: срезом или скруглением.


Элемент управления Радиус эквидистанты справа
Радиус эквидистанты справа

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка радиус эквидистанты, расположенной справа от базового объекта.


Элемент управления Радиус эквидистанты слева
Радиус эквидистанты слева

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка радиус эквидистанты, расположенной слева от базового объекта.


Команда Шаг на сегмент назад
Команда Шаг назад

Позволяет переместиться на один сегмент назад при сборке контура или построении эквидистанты по стрелке.


Команда Шаг на сегмент вперед
Команда Шаг вперед

Позволяет переместиться на один сегмент вперед при сборке контура или построении эквидистанты по стрелке.


Команда Следующее направление

Позволяет выделить следующее за текущим возможное направление движения в узле в при сборке контура или построении эквидистанты по стрелке.


Команда Предыдущее направление

Позволяет выделить предшествующее текущему направление движения в узле в при сборке контура или построении эквидистанты по стрелке.


Команда Указать заново

Позволяет переопределить объект, выбранный для выполнения команды, не прерывая ее.

После вызова команды Указать заново выберите нужный объект заново.


Команда Повторный выбор объекта

Позволяет отказаться от продолжения обхода и начать формирование контура заново (при сборке контура или построении эквидистанты по стрелке).


Элемент управления Проход неветвящихся узлов
Способ прохода неветвящихся узлов

Переключатель, позволяющий указать, каким образом проходить неветвящиеся узлы контура - узлы, в которых направление дальнейшего движения всего одно (то есть в узле нет разветвлений).

Возможна автоматическая обработка таких узлов (без запроса на выбор дальнейшего движения) или ручная, когда система будет ожидать подтверждения на следующий шаг.


Команда Исключить - Секущей ломаной (меню задания границ штриховки)
Команда Исключить границу секущей ломаной
(меню задания границ штриховки)

Позволяет исключить из границ штриховки, пересекая их ломаной линией.

После вызова команды указывайте вершины ломаной так, чтобы ее сегменты пересекали нужные объекты.

После исключения каждого нового объектов штриховка будет автоматически перестраиваться.

За один вызов команды можно задать произвольное количество секущих ломаных.

 Для выхода из режима исключения секущей ломаной нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Команда Исключить - Секущей рамкой (меню задания границ штриховки)
Команда Исключить границу секущей рамкой
(меню задания границ штриховки)

Позволяет исключить из границ штриховки элементы объекты графического документа, полностью или частично попавшие в заданную прямоугольную рамку.

После вызова команды укажите первую вершину рамки, нажмите левую кнопку мыши и перемещайте мышь, пока рамка не достигнет нужного размера. Затем отпустите кнопку.

Объекты, которые целиком или частично попали внутрь заданной рамки, будут исключены из границ штриховки.

После исключения каждого нового набора объектов штриховка будет автоматически перестраиваться.

За один вызов команды можно задать произвольное количество секущих рамок.

 Для выхода из режима исключения секущей рамкой нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Команда Исключить - Вне рамки (меню задания границ штриховки)
Команда Исключить границу вне рамки
(меню задания границ штриховки)

Позволяет исключить из границ штриховки объекты графического документа, не попавшие в заданную прямоугольную рамку.

После вызова команды укажите первую вершину рамки, нажмите левую кнопку мыши и перемещайте мышь, пока рамка не достигнет нужного размера. Затем отпустите кнопку.

Объекты, целиком оставшиеся снаружи заданной рамки, будут исключены из границ штриховки.

После исключения каждого нового набора объектов штриховка будет автоматически перестраиваться.

За один вызов команды можно задать произвольное количество рамок.

 Для выхода из режима исключения рамкой нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Команда Исключить - Рамкой (меню задания границ штриховки)
Команда Исключить границу рамкой
(меню задания границ штриховки)

Позволяет исключить из границ штриховки объекты графического документа, указывая их прямоугольной рамкой.

После вызова команды укажите первую вершину рамки, нажмите левую кнопку мыши и перемещайте мышь, пока рамка не достигнет нужного размера. Затем отпустите кнопку.

Элементы, целиком попавшие в заданную рамку, будут исключены из границ штриховки.

После исключения каждого нового набора элементов штриховка будет автоматически перестраиваться.

За один вызов команды можно задать произвольное количество рамок.

 Для выхода из режима выбора рамкой нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Команда Исключить - Указанием (меню задания границ штриховки)
Команда Исключить границу указанием
(меню задания границ штриховки)

Позволяет исключить из границ штриховки произвольные объекты графического документа.

После вызова команды указывайте курсором те объекты, которые должны быть исключены из границ.

После исключения каждого нового объекта штриховка будет автоматически перестраиваться.

 Для выхода из режима исключения объектов нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Команда Добавить - Секущей ломаной (меню задания границ штриховки)
Команда Добавить границу секущей ломаной
(меню задания границ штриховки)

Позволяет выбрать в качестве границ штриховки объекты графического документа, пересекая их ломаной линией.

После вызова команды указывайте вершины ломаной так, чтобы ее сегменты пересекали нужные объекты.

После указания каждого нового набора объектов штриховка будет автоматически перестраиваться.

За один вызов команды можно задать произвольное количество секущих ломаных.

 Для выхода из режима выбора секущей ломаной нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Команда Добавить - Секущей рамкой (меню задания границ штриховки)
Команда Добавить границу секущей рамкой
(меню задания границ штриховки)

Позволяет выбрать в качестве границ штриховки объекты графического документа, полностью или частично попавшие в заданную прямоугольную рамку.

После вызова команды укажите первую вершину рамки, нажмите левую кнопку мыши и перемещайте мышь, пока рамка не достигнет нужного размера. Затем отпустите кнопку.

Объекты, которые целиком или частично попали внутрь заданной рамки, будут включены в границы штриховки.

После указания каждого нового набора объектов штриховка будет автоматически перестраиваться.

За один вызов команды можно задать произвольное количество секущих рамок.

 Для выхода из режима выбора секущей рамкой нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Команда Добавить - Вне рамки (меню задания границ штриховки)
Команда Добавить границу вне рамки
(меню задания границ штриховки)

Позволяет выбрать в качестве границ штриховки объекты графического документа, не попавшие в заданную прямоугольную рамку.

После вызова команды укажите первую вершину рамки, нажмите левую кнопку мыши и перемещайте мышь, пока рамка не достигнет нужного размера. Затем отпустите кнопку.

Объекты, целиком оставшиеся снаружи заданной рамки, будут включены в границы штриховки.

После указания каждого нового набора объектов штриховка будет автоматически перестраиваться.

За один вызов команды можно задать произвольное количество рамок.

 Для выхода из этого режима выбора нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Команда Добавить - Рамкой (меню задания границ штриховки)
Команда Добавить границу рамкой
(меню задания границ штриховки)

Позволяет выбрать в качестве границ штриховки объекты графического документа, указывая их прямоугольной рамкой.

После вызова команды укажите первую вершину рамки, нажмите левую кнопку мыши и перемещайте мышь, пока рамка не достигнет нужного размера. Затем отпустите кнопку.

Объекты, целиком попавшие в заданную рамку, будут включены в границы штриховки.

После указания каждого нового набора объектов штриховка будет автоматически перестраиваться.

За один вызов команды можно задать произвольное количество рамок.

 Для выхода из режима выбора рамкой нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Команда Добавить - Указанием (меню задания границ штриховки)
Команда Добавить границу указанием
(меню задания границ штриховки)

Позволяет выбрать в качестве сегментов границ штриховки произвольные объекты графического документа.

После вызова команды последовательно указывайте курсором те объекты, которые должны войти в границу.

После указания каждого нового объекта  штриховка будет автоматически перестраиваться.

 Для выхода из режима выбора объектов нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Элемент управления Ширина полосы штриховки
Ширина полосы штриховки

Поле для ввода ширины полосы штриховки.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Элемент управления Начальная точка штриховки
Базовая точка штриховки

Поля для ввода координат базовой точки штриховки.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Элемент управления Угол наклона штриховки
Угол наклона штриховки

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка угол наклона штриховки.


Элемент управления Шаг или масштаб штриховки
Шаг или масштаб штриховки

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка шаг или масштаб  штриховки.

Если штриховка состоит из сплошных линий (например, штриховка стиля "Металл"), то значение, заданное в этом поле определяет расстояние между линиями.

Если штриховка состоит из прерывистых линий (например, штриховка стиля "Стекло"), то значение, заданное в этом поле, определяет коэффициент масштабирования расстояния между линиями, а также длин штрихов и промежутков, из которых состоят линии.


Элемент управления Новый ввод
Команда Новый ввод
(меню непрерывного ввода объектов)

Позволяет завершить текущее построение последовательности без замыкания.

После выполнения команды система ожидает ввода новой непрерывной последовательности объектов.


Элемент управления Замкнуть контур
Команда Замкнуть
(меню непрерывного ввода объектов)

Позволяет замкнуть создаваемую последовательность объектов, соединяя точку, введенную последней, с начальной точкой последовательности.


Элемент управления Обработка углов контура
Обработка углов контура

Переключатель, позволяющий указать, требуется построение фаски/скругления только на выбранном угле контура или сразу на всех углах.


Элемент управления Способ построения многоугольника
Способ построения многоугольника

Переключатель, позволяющий указать способ построения многоугольника: по вписанной или по описанной окружности.


Элемент управления Угол наклона многоугольника
Угол наклона многоугольника

Поле угла наклона многоугольника.

При указании точки, определяющей угол наклона многоугольника, мышью угол определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод угла с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Элемент управления Точка на базовой окружности
Точка на базовой окружности

Поля координат одной из вершин (при построении по описанной окружности) или середины одной из сторон (при построении по вписанной окружности) создаваемого многоугольника.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Элемент управления Радиус базовой окружности
Радиус базовой окружности

Поле радиуса базовой окружности создаваемого многоугольника.

При указании точки на окружность мышью радиус определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Элемент управления Центр многоугольника
Центр многоугольника

Поля координат центра создаваемого многоугольника.

При указании центра мышью координаты точки определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Элемент управления Число вершин многоугольника
Количество вершин

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка число вершин создаваемого многоугольника.


Элемент управления Ширина прямоугольника
Ширина прямоугольника

Поле ширины создаваемого прямоугольника.

При указании вершины прямоугольника мышью его ширина определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения ширины с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Высота прямоугольника
Высота прямоугольника

Поле высоты создаваемого прямоугольника.

При указании вершины прямоугольника мышью его высота определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения высоты с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Вершина прямоугольника
Вершина прямоугольника

Поля координат вершины создаваемого прямоугольника.

При указании вершины мышью координаты точки определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Центр прямоугольника
Центр прямоугольника

Поля координат центра создаваемого прямоугольника.

При указании центра мышью координаты точки определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Вторая вершина прямоугольника
Вторая вершина прямоугольника

Поля координат второй вершины создаваемого прямоугольника.

При указании вершины мышью координаты точки определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Первая вершина прямоугольника
Первая вершина прямоугольника

Поля координат первой вершины создаваемого прямоугольника.

При указании вершины мышью координаты точки определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Положение базовой точки
Положение базовой точки

Поля координат базовой точки.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Количество точек
Количество точек

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка количество точек для простановки на кривой.


Элемент управления Расстояние между точками
Расстояние между точками

Поле, в котором можно ввести расстояние между точками на кривой.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Положение первой точки
Положение первой точки

Поля задания координат точки на кривой.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Количество точек на кривой
Количество точек

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка количество точек для простановки на кривой.


Элемент управления Центр дуги
Центр дуги

Поля координат центра создаваемой дуги.

Эти поля доступны для редактирования только при построении обычной дуги. Если центр указывается мышью, координаты точки определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Начальная точка ломаной
Начальная точка ломаной

Поля координат первой вершины ломаной линии.

При указании вершины мышью координаты точки определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Способ построения фаски
Способ построения фаски

Переключатель, позволяющий выбрать способ построения фаски: по двум длинам или по длине и углу.


Элемент управления Длина фаски на втором сегменте
Длина фаски на втором сегменте

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка длину фаски на втором сегменте контура.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Длина фаски на первом сегменте
Длина фаски на первом сегменте

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка длину фаски на первом сегменте контура.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Длина фаски на втором объекте
Длина фаски на втором объекте

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка длину фаски на втором объекте.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Длина фаски на первом объекте
Длина фаски на первом объекте

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка длину фаски на первом объекте.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Угол фаски
Угол фаски

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка значение угла фаски.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Усечение второго объекта
Усечение второго объекта

Переключатель, позволяющий указать, требуется ли усекать второй объект, указанный для построения фаски/скругления.


Элемент управления Усечение первого объекта
Усечение первого объекта

Переключатель, позволяющий указать, требуется ли усекать первый объект, указанный для построения фаски/скругления.


Элемент управления Радиус скругления
Радиус скругления

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка значение радиуса скругления.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Вершина ломаной
Вершина ломаной

Поля координат очередной вершины ломаной линии.

При указании вершины мышью координаты точки определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Временная ломаная линия - задаваемая вручную граница для выполнения какой-либо операции (например, для штрихования области или удаления элементов, лежащих внутри нее)


Элемент управления Порядок кривой
Порядок кривой

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка порядок кривой NURBS.


Элемент управления Вес точки NURBS
Вес точки

Поле, в котором можно ввести вес точки NURBS.


Элемент управления Замкнуть сплайн
Замкнуть сплайн

Переключатель, позволяющий указать, требуется ли замыкать создаваемый объект (сплайн или ломаную).


Элемент управления Угол наклона касательной
Угол наклона вектора производной

Поле задания угла наклона выбранного вектора производной.

При указании угла наклона мышью он определяются автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод угла с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Длина вектора производной
Длина вектора производной

Поле задания длины выбранного вектора производной.

При указании длины мышью она определяются автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Команда Редактировать точки

Позволяет изменить конфигурацию сплайна или ломаной.

После вызова команда система переходит в режим редактирования характерных точек объекта.

Завершив редактирование, отожмите кнопку.


Элемент управления Точка на эллипсе
Точка на эллипсе

Поля координат точки эллипса.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Вторая точка касания эллипса
Вторая точка касания эллипса

Справочные поля, в которых отображаются координаты второй точки касания эллипса.


Элемент управления Первая точка касания эллипса
Первая точка касания эллипса

Справочные поля, в которых отображаются координаты первой точки касания эллипса.


Элемент управления Третья точка касания эллипса
Третья точка эллипса

Поля координат точки эллипса.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Вторая точка эллипса
Вторая точка эллипса

Поля координат точки эллипса.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Первая точка эллипса
Первая точка эллипса

Поля координат точки эллипса.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Третья вершина описанного параллелограмма
Третья вершина описанного параллелограмма

Поля координат третьей вершины параллелограмма, описанного вокруг эллипса.

При указании вершины мышью координаты точки определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Вторая вершина описанного параллелограмма
Вторая вершина описанного параллелограмма

Поля координат второй вершины параллелограмма, описанного вокруг эллипса.

При указании вершины мышью координаты точки определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Первая вершина описанного параллелограмма
Первая вершина описанного параллелограмма

Поля координат первой вершины параллелограмма, описанного вокруг эллипса.

При указании вершины мышью координаты точки определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Угол наклона первой полуоси
Угол наклона первой полуоси

Справочное поле, в котором отображается угол наклона первой полуоси создаваемого эллипса.


Элемент управления Вершина описанного параллелограмма
Вершина описанного параллелограмма

Поля координат вершины параллелограмма, описанного вокруг эллипса.

При указании вершины мышью координаты точки определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Середина стороны описанного параллелограмма
Середина стороны описанного параллелограмма

Поля координат середины стороны параллелограмма, описанного вокруг эллипса.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Длина второй полуоси
Длина второй полуоси

Справочное поле, в котором отображается длина второй полуоси создаваемого эллипса.


Элемент управления Длина первой полуоси
Длина первой полуоси

Справочное поле, в котором отображается длина первой полуоси создаваемого эллипса.


Элемент управления Конечная точка диагонали прямоугольника
Конечная точка диагонали прямоугольника

Поля координат конечной точки диагонали прямоугольника, описанного вокруг эллипса.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Начальная точка диагонали прямоугольника
Начальная точка диагонали прямоугольника

Поля координат начальной точки диагонали прямоугольника, описанного вокруг эллипса.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Угол наклона первой полуоси
Угол наклона первой полуоси

Поле угла наклона первой полуоси создаваемого эллипса.

При указании характерных точек эллипса мышью угол наклона определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Длина первой полуоси
Длина второй полуоси

Поле длины второй полуоси создаваемого эллипса.

При указании характерных точек эллипса мышью длина второй полуоси определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Длина второй полуоси
Длина первой полуоси

Поле длины первой полуоси создаваемого эллипса.

При указании характерных точек эллипса мышью длина первой полуоси определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Конечная точка второй полуоси
Конечная точка второй полуоси

Поля координат конечной точки второй полуоси создаваемого эллипса.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Конечная точка первой полуоси
Конечная точка первой полуоси

Поля координат конечной точки первой полуоси создаваемого эллипса.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Центр эллипса
Центр эллипса

Поля координат центра создаваемого эллипса.

При указании центра мышью координаты точки определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Направление дуги
Направление дуги

Переключатель, позволяющий выбрать направление построения дуги: по часовой стрелке или против часовой стрелки. Изменение направления немедленно отражается на фантоме дуги.

Замечание. Если вариантов построения дуги несколько, на экране показываются несколько фантомов. Действие переключателя Направление дуги распространяется только на активный фантом.


Элемент управления Угол раствора дуги
Угол раствора дуги

Поле угла раствора создаваемой дуги.

Умолчательное значение раствора дуги - 90 градусов. При необходимости вы можете ввести произвольное значение.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Радиус дуги
Радиус дуги

Поле радиуса создаваемой дуги.

При построении дуги по трем точкам и дуги по двум точкам и углу раствора поле является справочным и ввод значений в него невозможен.

При построении других дуг вы можете редактировать значение в поле Радиус.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Конечный угол дуги
Конечный угол дуги

Поле конечного угла создаваемой дуги.

При указании конечной точки дуги мышью конечный угол определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Начальный угол дуги
Начальный угол дуги

Поле начального угла создаваемой дуги.

При указании начальной точки дуги мышью конечный угол определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Точка на дуге
Точка на дуге

Поля координат точки создаваемой дуги.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Конечная точка дуги
Конечная точка дуги

Поля координат конченой точки создаваемой дуги.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Начальная точка дуги
Начальная точка дуги

Поля координат начальной точки создаваемой дуги.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Третья точка на окружности
Третья точка окружности

Поля координат третьей точки создаваемой окружности.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Вторая точка на окружности
Вторая точка окружности

Поля координат второй точки создаваемой окружности.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Первая точка на окружности
Первая точка окружности

Поля координат первой точки создаваемой окружности.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Радиус окружности
Радиус окружности

Поле радиуса создаваемой окружности.

При построении окружности по трем точкам и окружности, касательной к трем кривым, поле является справочным и ввод значений в него невозможен.

При построении других окружностей вы можете редактировать значение в поле Радиус.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Точка на окружности
Точка на окружности

Поля координат произвольной точки создаваемой окружности.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Центр окружности или дуги
Центр окружности или дуги

Поля координат центра создаваемой окружности или дуги.

При указании центра мышью координаты точки определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Расстояние до параллельного отрезка
Расстояние до параллельного отрезка

Поле расстояния от выбранного объекта до параллельного отрезка.

При указании точки, через которую должен проходить отрезок, мышью, расстояние определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Угол наклона отрезка
Угол наклона отрезка

Поле угла наклона создаваемого отрезка или осевой линии.

Ввод произвольного значения в это поле, а также вызов меню геометрического калькулятора возможен только при построении осевой линии, простого отрезка или касательного отрезка через точку кривой.

В остальных случаях поле угла наклона отрезка является справочным.


Элемент управления Длина отрезка
Длина отрезка

Поле длины создаваемого отрезка или осевой линии.

При указании характерных точек мышью длина определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Конечная точка отрезка
Конечная точка отрезка

Поля координат конечной точки создаваемого отрезка или осевой линии.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Начальная точка отрезка
Начальная точка отрезка

Поля координат начальной точки создаваемого отрезка или осевой линии.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Количество прямых
Количество прямых

Переключатель, позволяющий выбрать количество прямых, параллельных выбранному объекту.


Элемент управления Простановка точек пересечения
Простановка точек пересечения

Переключатель, позволяющий указать, требуется ли простановка точек пересечения вспомогательной прямой со всеми графическими объектами, лежащими в активных слоях текущего вида.


Элемент управления Точка на прямой
Точка на прямой

Поля координат точки, принадлежащей создаваемой прямой.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Расстояние до параллельной прямой
Расстояние до параллельной прямой

Поле расстояния от выбранного объекта до параллельной прямой.

При указании точки, через которую должна проходить прямая, мышью, расстояние определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Угол наклона прямой
Угол наклона прямой

Поле угла наклона создаваемой прямой.

Ввод значения в это поле, а также вызов меню геометрического калькулятора возможен только при построении произвольной прямой и касательной прямой через точку объекта.

В остальных случаях поле угла наклона прямой является справочным.


Элемент управления Вторая точка прямой
Вторая точка прямой

Поля координат второй точки, принадлежащей создаваемой прямой.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Первая точка прямой
Первая точка прямой

Поля координат первой точки, принадлежащей создаваемой прямой.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Отрисовка осей
Отрисовка осей

Переключатель, позволяющий указать, требуется ли отрисовка осевых линий для окружности, эллипса или правильного многоугольника.

Замечание. Отрисовка осей правильного многоугольника возможна, если число его сторон - четное.


Элемент управления Положение точки
Положение точки

Поля координат создаваемой точки.

При указании положения точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Диалог выбора стиля точки

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Стиль точки... из контекстного меню при вводе точки.

Выберите нужный стиль точки и нажмите кнопку ОК диалога.

Для выбора текущего стиля точки можно также воспользоваться списком Стиль на Панели свойств.

_________________

Смотрите также

Настройка цветов системных стилей точек


Элемент управления Цвет штриховки
Цвет штриховки

Поле, в котором отображается текущий цвет штриховки или заливки.

Чтобы изменить цвет, щелкните в поле мышью и выберите из появившегося диалога нужный цвет.


Режим обхода границы по стрелке

Обход границы по стрелке - задание границы области для выполнения какой-либо операции (например, для штрихования области или создания контура), последовательным обходом пересекающиеся между собой геометрических объектов.

 Для перехода в режим обхода границы по стрелке служит кнопка Обход границы по стрелке на Панели специального управления.

Укажите курсором точку вблизи геометрического объекта, с которого требуется начать обход контура.

На экране появится фантомное изображение первого участка контура (поверх базового элемента), а также стрелка, указывающая предложенное системой направление дальнейшего движения.

Оно определяется следующим образом. Из указанной точки строится вектор, направленный к объекту и лежащий на перпендикуляре к нему, опущенном из этой точки. Обход контура начинается в правую сторону от полученного вектора (см. рисунок).

Зависимость направления обхода контура
от точки указания первого объекта

Для задания дальнейшего направления щелкайте мышью на нужных объектах.

    Выбор направления обхода и перемещение по сегментам контура возможны с помощью кнопок на Панели специального управления, а также клавиатурных комбинаций.

  Группа переключателей Способ прохода узлов позволяет указать, каким образом проходить неветвящиеся узлы контура - узлы, в которых направление дальнейшего движения всего одно (то есть в узле нет разветвлений). По умолчанию используется автоматическая обработка таких узлов (без запроса на выбор дальнейшего движения).

Чтобы отказаться от продолжения обхода и начать формирование контура заново, нажмите кнопку Повторный выбор объекта, а затем укажите нужный объект.

 Для подтверждения построенной границы нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Для отказа от формирования границы нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Режим ручного рисования границ

Ручное рисование границ - задание вручную границы области для выполнения какой-либо операции (например, для штрихования этой области или удаления объектов, лежащих внутри нее). Нарисованная таким образом граница (временная ломаная линия) отображаются на экране только до завершения команды.

 Для перехода в Режим ручного рисования границ нажмите кнопку Ручное рисование границ на Панели специального управления.

Последовательно указывайте вершины ломаной, которая ограничивает область. При этом замыкание ломаной выполняется системой автоматически.

Вы можете изменять положение характерных точек границы непосредственно в процессе рисования. Для этого нажмите кнопку Редактировать точки на Панели специального управления, а затем "перетаскивайте" вершины ломаной мышью.

В процессе редактирования характерных точек вы можете добавлять и удалять вершины.

Для удаления вершины выделите ее одинарным щелчком мыши и нажмите клавишу <Del>. Ломаная будет построена заново через оставшиеся вершины.

Для добавления вершины щелкните мышью на звене ломаной. Выбранное звено будет разбито на две части новой вершиной, расположенной в указанной точке. Вы можете "перетащить" ее в любое место.

Для выхода из режима редактирования положения характерных точек отожмите кнопку Редактировать точки.

 После того, как граница нарисована, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Для отказа от формирования границы нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Построение сплайна при непрерывном вводе

 Чтобы добавить сплайн в последовательность объектов, нажмите соответствующую кнопку в группе Тип на Панели свойств или выберите из контекстного меню команду Сплайн.

Если создаваемый сплайн - первый сегмент последовательности, укажите его начальную точку.

Если создаваемый сплайн - не первый сегмент последовательности, его начальная точка совпадает с конечной точкой предыдущего сегмента.

Указывайте точки, через которые должен пройти сплайн.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора для поля т на Панели свойств.

Выбор стиля линии


Построение NURBS при непрерывном вводе

 Чтобы добавить NURBS в последовательность объектов, нажмите соответствующую кнопку в группе Тип на Панели свойств или выберите из контекстного меню команду NURBS.

Если создаваемый NURBS - первый сегмент последовательности, укажите его начальную точку.

Если создаваемый NURBS - не первый сегмент последовательности, его начальная точка совпадает с конечной точкой предыдущего сегмента.

Указывайте опорные точки NURBS.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора для поля т на Панели свойств.

В полях Панели свойств можно задать характеристики кривой - вес каждой характерной точки и порядок .

Выбор стиля линии


Построение дуги по трем точкам
при непрерывном вводе

 Чтобы добавить дугу по трем точкам в последовательность объектов, нажмите соответствующую кнопку в группе Тип на Панели свойств или вызовите из контекстного меню команду Дуга по трем точкам.

Если создаваемая дуга - первый сегмент последовательности, укажите ее начальную точку т1.

Если создаваемая дуга - не первый сегмент последовательности, точка т1 совпадает с конечной точкой предыдущего сегмента.

Укажите точку на дуге т2 и конечную точку дуги т3.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях Панели свойств.

Выбор стиля линии


Построение сопряженной дуги
при непрерывном вводе

 Чтобы добавить сопряженную дугу в последовательность объектов, нажмите соответствующую кнопку в группе Тип на Панели свойств или вызовите из контекстного меню команду Сопряженная дуга.

Если создаваемая дуга - первый сегмент последовательности, укажите объект для сопряжения и точку т1, принадлежащую дуге.

Если создаваемая дуга - не первый сегмент последовательности, она сопрягается с предыдущим сегментом, а точка т1 совпадает с конечной точкой этого сегмента.

Если необходимо, введите точное значение радиуса в соответствующее поле на Панели свойств.

Укажите конечную точку дуги т2.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях Панели свойств.

Выбор стиля линии


Построение касательного отрезка
при непрерывном вводе

 Чтобы добавить касательный отрезок в последовательность объектов, нажмите соответствующую кнопку в группе Тип на Панели свойств или вызовите из контекстного меню команду Касательный отрезок.

Укажите объект, которого должен касаться отрезок.

Если создаваемый отрезок - первый сегмент последовательности, укажите его начальную точку т1.

Если создаваемый отрезок - не первый сегмент последовательности, его начальная точка совпадает с конечной точкой предыдущего сегмента.

Укажите курсором нужный фантом и нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Конечная точка отрезка т2 по умолчанию совпадает с точкой касания; длина отрезка определяется автоматически.

Если необходимо, вы можете ввести длину в соответствующее поле на Панели свойств. В этом случае положение точки т2 будет определено автоматически.

Выбор стиля линии


Построение перпендикулярного отрезка
при непрерывном вводе

 Чтобы добавить перпендикулярный отрезок в последовательность объектов, нажмите соответствующую кнопку в группе Тип на Панели свойств или вызовите из контекстного меню команду Перпендикулярный отрезок.

Укажите объект, которому должен быть перпендикулярен отрезок.

Если создаваемый отрезок - первый сегмент последовательности, укажите его начальную точку т1.

Если создаваемый отрезок - не первый сегмент последовательности, его начальная точка совпадает с конечной точкой предыдущего сегмента.

Укажите конечную точку отрезка т2.

При этом длина отрезка будет определена автоматически.

Если необходимо, вы можете ввести длину в соответствующее поле на Панели свойств. В этом случае положение точки т2 будет определено автоматически.

Выбор стиля линии


Построение параллельного отрезка
при непрерывном вводе

 Чтобы добавить параллельный отрезок в последовательность объектов, нажмите соответствующую кнопку в группе Тип на Панели свойств или вызовите из контекстного меню команду Параллельный отрезок.

Укажите прямолинейный объект, которому должен быть параллелен отрезок.

Если создаваемый отрезок - первый сегмент последовательности, укажите его начальную точку т1.

Если создаваемый отрезок - не первый сегмент последовательности, его начальная точка совпадает с конечной точкой предыдущего сегмента.

Укажите конечную точку отрезка т2.

При этом длина отрезка будет определена автоматически.

Если необходимо, вы можете ввести длину в соответствующее поле на Панели свойств. В этом случае положение точки т2 будет определено автоматически.

Выбор стиля линии


Построение отрезка при непрерывном вводе

 Чтобы добавить отрезок в последовательность объектов, нажмите соответствующую кнопку в группе Тип на Панели свойств или вызовите из контекстного меню команду Отрезок.

Если создаваемый отрезок - первый сегмент последовательности, укажите его начальную точку т1.

Если создаваемый отрезок - не первый сегмент последовательности, его начальная точка совпадает с конечной точкой предыдущего сегмента.

Укажите конечную точку отрезка т2.

При этом длина и угол наклона отрезка будут определены автоматически.

Если необходимо, вы можете ввести длину и угол наклона в соответствующие поля на Панели свойств. В этом случае положение точки т2 будет определено автоматически.

Выбор стиля линии


Команда Непрерывный ввод
Команда Непрерывный ввод объектов

Позволяет построить последовательность отрезков, дуг и сплайнов.

 Для вызова команды нажмите кнопку Непрерывный ввод объектов на инструментальной панели Геометрия.

При вводе конечная точка созданного объекта автоматически становится начальной точкой следующего объекта. Использовать эту команду удобно, например, при построении контура детали, состоящего из объектов различного типа.

Замечание. Построенная последовательность примитивов не является единым объектом. Примитивы будут выделяться, редактироваться и удаляться по отдельности.

После вызова команды на Панели свойств отображается группа Тип, содержащая переключатели, позволяющие указать, каким именно геометрическим примитивом должен являться текущий (создаваемый) сегмент.

По умолчанию при первом обращении к команде текущий тип объекта - Отрезок. Это означает, что при указании точек в поле чертежа будет построена проходящая через них последовательность отрезков.

В любой момент ввода последовательности вы можете изменить текущий тип объекта или способ его построения. Для этого активизируйте нужный переключатель в группе Тип.

Способы построения различных объектов при непрерывном вводе, а также приемы управления их параметрами соответствуют способам и приемам построения отдельных объектов.

Последовательность геометрических объектов

Выбор стиля линии

На Панели свойств имеются также элементы Замкнуть и Новый ввод.

 После вызова команды Замкнуть автоматически создается точка, совпадающая с первой точкой последовательности объектов, и построение последовательности завершается. Автоматически введенная точка принадлежит тому типу объекта, построение которого было включено в момент замыкания. Если количество уже введенных точек объекта недостаточно для автоматического построения объекта, замыкающего последовательность, то элемент Замкнуть недоступен. После замыкания введенной последовательности система ожидает ввода новой непрерывной последовательности объектов.

 После вызова команды Новый ввод построение последовательности завершается без замыкания, и система ожидает ввода новой непрерывной последовательности объектов.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда NURBS

Позволяет построить кривую NURBS (Non-Uniform Rаtionаl B-Sрline, нерегулярный рациональный В-сплайн).

 Для вызова команды нажмите кнопку NURBS на инструментальной панели Геометрия.

Последовательно указывайте опорные точки создаваемой NURBS-кривой.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора для поля т на Панели свойств.

В полях Панели свойств можно задать характеристики кривой - вес каждой характерной точки и порядок кривой.

  Группа переключателей Режим позволяет указать, требуется замыкать кривую или нет.

 Для фиксации созданной NURBS-кривой нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Построение NURBS

Выбор стиля линии

Вы можете изменить кривую, не выходя из команды. Для этого нажмите кнопку Редактировать точки на Панели специального управления. Система перейдет в режим редактирования характерных точек объекта. Внесите необходимые изменения, после чего отожмите кнопку Редактировать ответвления.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Кривая Безье

Позволяет построить кривую Безье (кривая Безье – частный случай NURBS-кривой).

 Для вызова команды нажмите кнопку Кривая Безье на инструментальной панели Геометрия.

Последовательно указывайте точки, через которые должна пройти кривая Безье.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора для поля т на Панели свойств.

  Группа переключателей Режим позволяет указать, требуется замыкать кривую или нет.

 Для фиксации созданной кривой Безье нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Построение кривой Безье

Выбор стиля линии

Вы можете изменить кривую, не выходя из команды. Для этого нажмите кнопку Редактировать точки на Панели специального управления. Система перейдет в режим редактирования характерных точек объекта. Внесите необходимые изменения, после чего отожмите кнопку Редактировать ответвления.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Ломаная

Позволяет построить ломаную линию, состоящую из отрезков прямых.

 Для вызова команды нажмите кнопку Ломаная на инструментальной панели Геометрия.

Последовательно указывайте вершины создаваемой ломаной.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора для поля т на Панели свойств.

  Группа переключателей Режим позволяет указать, требуется замыкать ломаную или нет.

 Для фиксации созданной ломаной нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Построение ломаной

Выбор стиля линии

Вы можете изменить конфигурацию ломаной, не выходя из команды. Для этого нажмите кнопку Редактировать точки на Панели специального управления. Система перейдет в режим редактирования характерных точек объекта. Внесите необходимые изменения, после чего отожмите кнопку Редактировать ответвления.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

Замечание. Обратите внимание на то, что ломаная, построенная в графическом документе, - это единый объект, а не набор отдельных отрезков. Она будет выделяться, редактироваться и удаляться целиком. Ломаная же, построенная в эскизе трехмерного элемента, - это, наоборот, набор отдельных отрезков. На каждый из них наложены связи и ограничения, благодаря которым отрезки составляют ломаную.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Эллипс

Позволяет построить произвольный эллипс.

 Для вызова команды нажмите кнопку Эллипс на инструментальной панели Геометрия.

Укажите центральную точку эллипса и конечную точку первой полуоси т1.

Укажите конечную точку второй полуоси эллипса т2.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях Центр, т1 и т2 на Панели свойств.

Построение эллипса

Выбор стиля линии

  Группа переключателей Оси на Панели свойств управляет отрисовкой осей симметрии эллипса.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Эллипс, касательный к двум кривым

Позволяет построить эллипс, касательный к двум заданным объектам.

 Для вызова команды нажмите кнопку Эллипс, касательный к двум кривым на инструментальной панели Геометрия.

Укажите точки т1 и т2, в которых создаваемый эллипс должен касаться первого и второго объектов.

 Если вы случайно ошиблись при указании точек касания, нажмите кнопку Указать заново на Панели специального управления, а затем укажите нужные точки.

Задайте точку т3, через которую должен проходить создаваемый эллипс.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях т1, т2 и т3 на Панели свойств.

Построение эллипса, касательного к двум кривым

Выбор стиля линии

Группа переключателей Оси на Панели свойств управляет отрисовкой осей симметрии эллипса.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Эллипс по центру и трем точкам

Позволяет построить эллипс с заданным центром и проходящий через три указанные точки.

 Для вызова команды нажмите кнопку Эллипс по центру и трем точкам на инструментальной панели Геометрия.

Укажите положение центральной точки создаваемого эллипса, а затем точки т1, т2 и т3, через которые он должен проходить.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях Центр, т1, т2 и т3 на Панели свойств.

Построение эллипса по центру и трем точкам

Выбор стиля линии

  Группа переключателей Оси на Панели свойств управляет отрисовкой осей симметрии эллипса.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Эллипс по трем вершинам параллелограмма
Команда Эллипс по трем вершинам
описанного параллелограмма

Позволяет построить эллипс, вписанный в параллелограмм с тремя заданными вершинами.

 Для вызова команды нажмите кнопку Эллипс по трем вершинам описанного параллелограмма на инструментальной панели Геометрия.

Укажите положения вершин т1, т2 и т3 параллелограмма, описанного вокруг создаваемого эллипса.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях т1, т2 и т3 на Панели свойств.

Длины полуосей эллипса и угол наклона его первой полуоси к оси абсцисс текущей системы координат будут рассчитаны автоматически.

Построение эллипса по трем вершинам описанного параллелограмма

Выбор стиля линии

  Группа переключателей Оси управляет отрисовкой осей симметрии эллипса.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Эллипс по центру, середине стороны и вершине параллелограмма
Команда Эллипс по центру, середине стороны
и вершине описанного параллелограмма

Позволяет построить эллипс, вписанный в параллелограмм с заданным центром, серединой стороны и вершиной.

 Для вызова команды нажмите кнопку Эллипс по центру, середине стороны и вершине описанного параллелограмма на инструментальной панели Геометрия.

Укажите точку точки центра, затем середину стороны (т1) и вершину (т2) параллелограмма, описанного вокруг создаваемого эллипса.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях Центр, т1 и т2 на Панели свойств.

Длины полуосей эллипса и угол наклона его первой полуоси к оси абсцисс текущей системы координат будут рассчитаны автоматически.

Построение эллипса по центру, середине стороны
и вершине параллелограмма

Выбор стиля линии

  Группа переключателей Оси на Панели свойств управляет отрисовкой осей симметрии эллипса.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Эллипс по центру и вершине прямоугольника
Команда Эллипс по центру и вершине
габаритного прямоугольника

Позволяет построить эллипс, вписанный в прямоугольник с заданным центром и вершиной.

 Для вызова команды нажмите кнопку Эллипс по центру и вершине габаритного прямоугольника на инструментальной панели Геометрия.

Введите в поле Угол Панели свойств величину угла наклона первой полуоси эллипса к оси абсцисс текущей системы координат (по умолчанию она равна 0°).

Затем укажите центральную точку и вершину прямоугольника, описанного вокруг создаваемого эллипса.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях Центр и т на Панели свойств.

Длины полуосей эллипса будут рассчитаны автоматически.

Построение эллипса по центру и вершине
габаритного прямоугольника

Выбор стиля линии

  Группа переключателей Оси на Панели свойств управляет отрисовкой осей симметрии эллипса.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Эллипс по диагонали прямоугольника
Команда Эллипс по диагонали габаритного прямоугольника

Позволяет построить эллипс, вписанный в прямоугольник с заданной диагональю.

 Для вызова команды нажмите кнопку Эллипс по диагонали габаритного прямоугольника на инструментальной панели Геометрия.

Введите в соответствующее поле Панели свойств величину угла наклона первой полуоси эллипса к оси абсцисс текущей системы координат (по умолчанию она равна 0°).

Затем укажите начальную (т1) и конечную (т2) точки диагонали прямоугольника, описанного вокруг создаваемого эллипса.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях т1 и т2 на Панели свойств.

Длины полуосей эллипса будут рассчитаны автоматически.

Построение эллипса по диагонали габаритного прямоугольника

Выбор стиля линии

  Группа переключателей Оси на Панели свойств управляет отрисовкой осей симметрии эллипса.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Дуга

Позволяет построить одну или несколько произвольных дуг окружности.

 Для вызова команды нажмите кнопку Дуга на инструментальной панели Геометрия.

Укажите центральную, а затем начальную и конечную точки дуги.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками.

Построение дуги

Выбор стиля линии

  Группа переключателей Направление на Панели свойств управляет направлением построения дуги.

 Совет. Чтобы построить несколько дуг, имеющих одинаковый центр и величину радиуса, сделайте следующее. Укажите точку центра. Введите нужное значение радиуса в поле Строки параметров и зафиксируйте его, а затем нажмите кнопку Запомнить состояние Панели специального управления. После этого последовательно создавайте дуги, указывая их начальные и конечные точки.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Дуга по двум точкам и углу раствора

Позволяет построить одну или несколько дуг, начинающихся и заканчивающихся в указанных точках и имеющих заданный угол раствора

 Для вызова команды нажмите кнопку Дуга по двум точкам и углу раствора на инструментальной панели Геометрия.

Введите в поле Угол Панели свойств раствор дуги (по умолчанию она равна 90градусам).

Укажите начальную (т1) и конечную (т2) точки дуги.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях т1 и т2 на Панели свойств.

Координаты центральной точки дуги и ее радиус будут рассчитаны автоматически.

Построение дуги по двум точкам и углу раствора

Выбор стиля линии

  Группа переключателей Направление на Панели свойств управляет направлением построения дуги.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Дуга по двум точкам

Позволяет построить дугу с указанными конечными точками.

 Для вызова команды нажмите кнопку Дуга по двум точкам на инструментальной панели Геометрия.

Введите значение радиуса создаваемой дуги в поле Радиус на Панели свойств.

Укажите начальную (т1) и конечную (т2) точки дуги.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях т1 и т2 на Панели свойств.

В документе будет построена дуга с указанными параметрами.

Замечание. Вы можете создать дугу по двум точкам, не вводя точное значение диаметра. В этом случае будет построена дуга с углом раствора 180 градусов и радиусом, равным половине расстояния между указанными точками.

Построение дуги по двум точкам

Выбор стиля линии

  Группа переключателей Направление на Панели свойств управляет направлением построения дуги.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Касательная дуга
Команда Дуга, касательная к кривой

Позволяет построить дугу, касательную к заданному объекту.

 Для вызова команды нажмите кнопку Дуга, касательная к кривой на инструментальной панели Геометрия.

Укажите курсором объект, которого должна касаться дуга.

Укажите точку т1, через которую должна пройти дуга.

Затем укажите конечную точку дуги т2.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях т1 и т2 на Панели свойств.

Координаты центра дуги и ее радиус будут рассчитаны автоматически. Начальная точка дуги - точка касания.

На экране появятся фантомы всех вариантов дуг, удовлетворяющих заданным параметрам.

  Выберите нужный фантом мышью или с помощью кнопок Следующий объект и Предыдущий объект на Панели специального управления.

 Затем зафиксируйте выбранную дугу, щелкнув по ней мышью или нажав кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Построение дуги, касательной к отрезку

Выбор стиля линии

  Группа переключателей Направление на Панели свойств управляет направлением построения дуги.

 Чтобы перейти к построению дуг, касательных к другой кривой, нажмите кнопку Выбор объекта на Панели специального управления, а затем укажите курсором новую базовую кривую.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Дуга по трем точкам

Позволяет построить дугу с указанными конечными точками и проходящей через заданную точку.

 Для вызова команды нажмите кнопку Дуга по трем точкам на инструментальной панели Геометрия.

Укажите начало дуги (т1), точку, через которую должна пройти дуга (т2), и конец дуги (т3) в любом порядке. Центр и радиус дуги будут рассчитаны автоматически.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях т1, т2 и т3 на Панели свойств.

Построение дуги по трем точкам

Выбор стиля линии

 Совет. Чтобы построить несколько дуг, выходящих из одной точки, введите начальную точку первой дуги и нажмите кнопку Запомнить состояние Панели специального управления. После этого последовательно вводите дуги, задавая их вторую и третью точки.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Окружность

Позволяет построить произвольную окружность.

 Для вызова команды нажмите кнопку Окружность на инструментальной панели Геометрия.

Укажите центр окружности.

Затем укажите точку, лежащую на окружности.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях Центр и т на Панели свойств.

Построение окружности по центру и точке

Выбор стиля линии

  Группа переключателей Оси на Панели свойств управляет отрисовкой осей симметрии окружности.

 Совет. Чтобы построить несколько концентрических окружностей, укажите точку центра и нажмите кнопку Запомнить состояние Панели специального управления. Затем последовательно создавайте окружности, указывая лежащие на них точки.

За один вызов команды можно построить произвольное число окружностей.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Окружность по двум точкам

Позволяет построить окружность, проходящую через две заданные точки.

 Для вызова команды нажмите кнопку Окружность по двум точкам на инструментальной панели Геометрия.

Укажите две точки т1 и т2, через которые должна пройти окружность.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях т1 и т2 на Панели свойств.

В документе будет построена окружность, проходящая через заданные точки, с диаметром, равным расстоянию между ними.

Построение окружности
по двум диаметрально противоположным точкам

Если диаметр создаваемой окружности не должен равняться расстоянию между указываемыми точками, введите его в поле Диаметр на Панели свойств. Затем укажите точки, через которые должна пройти окружность.

Выбор стиля линии

  Группа переключателей Оси на Панели свойств управляет отрисовкой осей симметрии окружности.

За один вызов команды можно построить произвольное число окружностей.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Окружность с центром на объекте

Позволяет построить окружность с центром на указанной кривой.

 Для вызова команды нажмите кнопку Окружность с центром на объекте на инструментальной панели Геометрия.

Укажите объект, на котором должен лежать центр окружности.

Затем задайте точку, лежащую на окружности.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях Центр и т на Панели свойств.

На экране появятся фантомы всех вариантов окружностей заданного радиуса с центром на выбранной кривой.

  Выберите нужный фантом мышью или с помощью кнопок Следующий объект и Предыдущий объект на Панели специального управления.

 Затем зафиксируйте выбранную окружность, щелкнув по ней мышью или нажав кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Построение окружности с центром на объекте

Выбор стиля линии

  Группа переключателей Оси на Панели свойств управляет отрисовкой осей симметрии окружности.

 Чтобы перейти к построению окружностей с центром на другом объекте, нажмите кнопку Указать заново на Панели свойств, а затем укажите курсором новый базовый объект.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Окружность, касательная к трем кривым

Позволяет построить окружность, касательную к трем указанным кривым.

 Для вызова команды нажмите кнопку Окружность, касательная к трем кривым на инструментальной панели Геометрия.

Укажите первый, второй и третий объекты, касательно к которым должна пройти окружность. Если среди указанных объектов есть эллипс или сплайн, потребуется также указание примерного местоположения окружности.

На экране появятся фантомы всех вариантов окружностей, касательных к указанным объектам.

  Выберите нужный фантом мышью или с помощью кнопок Следующий объект и Предыдущий объект на Панели специального управления.

 Затем зафиксируйте выбранную окружность, щелкнув по ней мышью или нажав кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Построение окружности, касательной к трем кривым

Выбор стиля линии

  Группа переключателей Оси на Панели свойств управляет отрисовкой осей симметрии окружности.

 Чтобы перейти к построению окружностей, касательных к другим объектам, нажмите кнопку Указать заново на Панели специального управления, а затем последовательно укажите курсором три объекта.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Окружность, касательная к двум кривым

Позволяет построить окружность, касательную к двум указанным кривым.

 Для вызова команды нажмите кнопку Окружность, касательная к двум кривым на инструментальной панели Геометрия.

Доступно два способа построения окружности, касательной к двум кривым:

-	задание точки на окружности,

-	задание радиуса окружности.

Укажите объекты, которых должна касаться окружность.

Если известна точка, через которую должна проходить создаваемая окружность, задайте ее.

На экране появятся фантомы всех окружностей, касательных к указанной кривой и проходящих через заданную точку.

  Выберите нужный фантом мышью или с помощью кнопок Следующий объект и Предыдущий объект на Панели специального управления.

 Затем зафиксируйте выбранную окружность, щелкнув по ней мышью или нажав кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Построение окружности, касательной к двум кривым

Если известен радиус окружности, введите его значение в поле Радиус на Панели свойств.

На экране появятся фантомы всех окружностей заданного радиуса, касательных к указанной кривой.

Выберите нужный фантом и зафиксируйте его.

Выбор стиля линии

  Группа переключателей Оси на Панели свойств управляет отрисовкой осей симметрии окружности.

 Чтобы перейти к построению окружностей, касательных к другим объектам, нажмите кнопку Указать заново на Панели специального управления, а затем последовательно укажите курсором два объекта.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Окружность, касательная к кривой

Позволяет построить окружность, касательную к заданной кривой.

 Для вызова команды нажмите кнопку Окружность, касательная к кривой на инструментальной панели Геометрия.

Доступно два основных способа построения окружности, касательной к заданной кривой:

-	задание двух точек, принадлежащих окружности,

-	задание точки центра окружности.

Укажите объект, которого должна касаться окружность.

Если известно положение двух точек т1 и т2, через которые должна проходить создаваемая окружность, последовательно задайте их. Радиус окружности будет определен автоматически.

На экране появятся фантомы всех окружностей, касательных к указанной кривой и проходящих через заданные точки.

  Выберите нужный фантом мышью или с помощью кнопок Следующий объект и Предыдущий объект на Панели специального управления.

 Затем зафиксируйте выбранную окружность, щелкнув по ней мышью или нажав кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Построение окружности, касательной к кривой

Если известна точка центра окружности, задайте ее.

На экране появятся фантомы всех окружностей с центром в заданной точке и касательных к указанной кривой.

Выберите нужный фантом и зафиксируйте его.

Выбор стиля линии

  Группа переключателей Оси на Панели свойств управляет отрисовкой осей симметрии окружности.

 Чтобы перейти к построению окружностей, касательных к другому объекту, нажмите кнопку Указать заново на Панели специального управления, а затем укажите курсором новый базовый объект.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Окружность по трем точкам

Позволяет построить окружность, проходящую через три заданные точки.

 Для вызова команды нажмите кнопку Окружность по трем точкам на инструментальной панели Геометрия.

Задайте точки т1, т2 и т3, через которые должна пройти окружность.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях т1, т2 и т3 на Панели свойств.

Координаты центра окружности и ее радиус будут определены автоматически.

Построение окружности по трем точкам

Выбор стиля линии

  Группа переключателей Оси на Панели свойств управляет отрисовкой осей симметрии окружности.

 Совет. Если требуется построить несколько окружностей, проходящих через одну точку, укажите эту точку и нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели свойств, а затем последовательно указывайте вторые и третьи точки нескольких окружностей.

Таким же способом можно построить и несколько разных окружностей, проходящих через две точки. Кнопку Запомнить состояние в этом случае нужно нажать после задания двух точек, а затем указать третьи точки нескольких окружностей.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Отрезок

Позволяет построить произвольно расположенный отрезок.

 Для вызова команды нажмите кнопку Отрезок на инструментальной панели Геометрия.

Доступно два основных способа построения произвольного отрезка:

-	задание начальной и конечной точек отрезка,

-	задание начальной точки, длины и угла наклона отрезка.

Если известны начальная (т1) и конечная (т2) точки отрезка, укажите их. При этом длина и угол наклона отрезка будут определены автоматически.

Если известны начальная точка отрезка, его длина и угол наклона, задайте их любым способом и в любом порядке. Например, вы можете указать курсором положение точки т1, ввести длину в поле на Панели свойств и задать курсором угол наклона отрезка. При этом конечная точка отрезка будет определена автоматически.

Построение отрезка по двум точкам

Выбор стиля линии

 Совет. Чтобы быстро построить несколько отрезков, начинающихся в одной точке, сделайте следующее. При построении самого первого отрезка укажите в качестве начальной точки общую для всех отрезков точку и нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления. Затем последовательно постройте нужное количество отрезков, задавая их остальные параметры.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Выбор стиля линии

Системой предусмотрены следующие стили линий: основная, тонкая, осевая, штриховая, утолщенная, пунктир 2, осевая основная, штриховая, основная, вспомогательная, для линии обрыва.

По умолчанию для линий (за исключением вспомогательных прямых) используется стиль Основная. Для изменения текущего стиля отрисовки линии воспользуйтесь списком Стиль на Панели свойств.

Щелчок на строке Другой стиль позволяет выбрать стиль из внешней библиотеки, или из сформированного пользователем набора, или один из стилей, хранящихся в документе. Возможно также создание нового стиля линии и применение его к объектам.

_________________

Смотрите также

Настройка цветов системных стилей линий


Команда Отрезок, касательный к двум кривым

Позволяет построить отрезок, касательный к двум кривым.

 Для вызова команды нажмите кнопку Отрезок, касательный к двум кривым на инструментальной панели Геометрия.

Укажите первую и вторую кривые, касательно к которым должен пройти отрезок.

Замечание. По умолчанию система предлагает построение отрезков с концами в точках касания. При необходимости вы можете ввести нужное значение длины отрезка в соответствующее поле на Панели свойств.

На экране будут показаны фантомы всех вариантов отрезков, касательных к указанным кривым.

  Выберите нужный фантом мышью или с помощью кнопок Следующий объект и Предыдущий объект на Панели специального управления.

 Затем зафиксируйте выбранный отрезок, щелкнув по нему мышью или нажав кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Построение отрезка, касательного к двум кривым

Выбор стиля линии

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Касательный отрезок через точку кривой

Позволяет построить один или нескольких отрезков, касательных к другим (базовым) объектам и проходящих через указанные точки этих объектов.

 Для вызова команды нажмите кнопку Касательный отрезок через точку кривой на инструментальной панели Геометрия.

Доступно два способа построения касательных отрезков:

-	задание точки касания,

-	задание угла наклона касательной.

Укажите объект, касательно к которому должен пройти отрезок, в точке касания т2.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь меню геометрического калькулятора для поля т на Панели свойств или привязками.

Укажите точку т1, определяющую длину отрезка.

 Зафиксируйте появившийся фантом касательного отрезка, щелкнув по нему мышью или нажав кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Построение касательного отрезка заданием точки касания

Если известен угол наклона касательного отрезка (угол между ним и осью абсцисс текущей системы координат), введите его в поле Угол на Панели свойств.

После этого на экране появятся фантомы всех возможных вариантов прямых, касательных к указанному объекту и расположенных под заданным углом.

Укажите точку т1, определяющую длину отрезка.

  Выберите нужный фантом мышью или с помощью кнопок Следующий объект и Предыдущий объект на Панели специального управления.

 Затем зафиксируйте выбранный фантом, щелкнув по нему мышью или нажав кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Построение касательного отрезка заданием угла его наклона

Выбор стиля линии

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Касательный отрезок через внешнюю точку

Позволяет построить отрезок, касательный к другому объекту.

 Для вызова команды нажмите кнопку Касательный отрезок через внешнюю точку на инструментальной панели Геометрия.

Укажите кривую, касательно к которой должен пройти отрезок. Затем укажите начальную точку отрезка т1.

Замечание. По умолчанию конечной точкой отрезка является точка касания. Если необходимо, вы можете изменить длину отрезка, введя нужное значение в соответствующее поле Панели свойств.

На экране появятся фантомы всех вариантов отрезков, касательных к выбранному объекту и проходящих через заданную точку.

  Выберите нужный фантом мышью или с помощью кнопок Следующий объект и Предыдущий объект на Панели специального управления.

 Затем зафиксируйте выбранный фантом, щелкнув по нему мышью или нажав кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Построение касательного отрезка

Выбор стиля линии

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Перпендикулярный отрезок

Позволяет построить один или несколько отрезков, перпендикулярных другим объектам.

 Для вызова команды нажмите кнопку Перпендикулярный отрезок на инструментальной панели Геометрия.

Укажите объект, перпендикулярно которому должен пройти отрезок.

Задайте начальную (т1) и конечную (т2) точки отрезка.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях т1 и т2 на Панели свойств.

Построение отрезка, перпендикулярного дуге

Выбор стиля линии

Можно построить несколько отрезков, перпендикулярных базовому объекту, не выходя из команды.

 Чтобы перейти к построению отрезков, перпендикулярных другому объекту, нажмите кнопку Выбор объекта на Панели специального управления, а затем укажите курсором нужный объект.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Параллельный отрезок

Позволяет построить один или несколько отрезков, параллельных другим прямолинейным объектам.

 Для вызова команды нажмите кнопку Параллельный отрезок на инструментальной панели Геометрия.

Доступно два способа построения параллельных отрезков:

-	задание начальной и конечной точек,

-	задание длины и начальной (конечной) точки.

Укажите объект, параллельно которому должен пройти отрезок.

Если известны начальная т1 и конечная т2 точки отрезка, задайте их. Длина отрезка и его расстояние от базового объекта будут определены автоматически.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях т1 и т2 на Панели свойств.

Построение отрезка, параллельного стороне прямоугольника

Если известна длина отрезка, введите ее значение в поле Длина на Панели свойств. На экране появится фантом отрезка. Его направление определяется автоматически.

Если это направление вас устраивает, укажите точку привязки отрезка - ожидаемую системой по умолчанию начальную точку т1.

Чтобы изменить направление отрезка, активизируйте параметр т2, щелкнув мышью по его имени на Панели свойств. Фантом вводимого отрезка "повернется" на 180 градусов, т.к. теперь система ожидает указание конечной точки отрезка. Укажите точку т2.

Выбор стиля линии

Можно построить несколько отрезков, параллельных базовому объекту, не выходя из команды.

 Чтобы перейти к построению отрезков, параллельных другому объекту, нажмите кнопку Выбор объекта на Панели специального управления, а затем укажите курсором нужный объект.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Вспомогательная прямая

Позволяет построить произвольно расположенную прямую.

 Для вызова команды нажмите кнопку Вспомогательная прямая на инструментальной панели Геометрия.

Укажите положение первой (т1), а затем второй (т2) точек, через которые должна проходить прямая.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях т1 и т2 на Панели свойств.

Угол наклона прямой (угол между прямой и осью абсцисс текущей системы координат) будет определен автоматически.

Построение вспомогательной прямой

Простановка точек пересечений

 Совет. Чтобы быстро построить пучок прямых, проходящих через одну точку, сделайте следующее. При построении самой первой прямой укажите в качестве первой точки общую для всех прямых точку и нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления. Затем последовательно постройте нужное количество прямых, задавая их вторые точки.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Простановка точек пересечений вспомогательных прямых
Простановка точек пересечений

При проведении вспомогательных построений бывает необходимо отметить точки пересечения прямых друг с другом и с остальными объектами.

Управление простановкой точек пересечения производится с помощью переключателя Режим на Панели свойств.

Если режим простановки точек пересечений включен, то при создании новой вспомогательной прямой система будет автоматически проставлять точки пересечения этой прямой со всеми графическими объектами, лежащими в активных слоях текущего вида.

Стиль автоматически проставленных точек - вспомогательные.

При необходимости их можно удалить одной командой вместе с другими вспомогательными элементами.


Команда Вертикальная прямая

Позволяет построить вертикальную прямую.

 Для вызова команды нажмите кнопку Вертикальная прямая на инструментальной панели Геометрия.

Укажите положение точки, через которую должна пройти прямая.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора для поля т на Панели свойств.

Простановка точек пересечений

Замечание. Вертикальной считается прямая, параллельная оси ординат текущей системы координат. Поэтому если вы построите горизонтальную прямую в виде, система координат которого повернута относительно абсолютной системы координат, эта прямая не будет параллельна вертикальным сторонам листа.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Горизонтальная прямая

Позволяет построить горизонтальную прямую.

 Для вызова команды нажмите кнопку Горизонтальная прямая на инструментальной панели Геометрия.

Укажите положение точки, через которую должна пройти прямая.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора для поля т на Панели свойств.

Простановка точек пересечений

Замечание. Горизонтальной считается прямая, параллельная оси абсцисс текущей системы координат. Поэтому если вы построите горизонтальную прямую в виде, система координат которого повернута относительно абсолютной системы координат, эта прямая не будет параллельна горизонтальным сторонам листа.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Перпендикулярная прямая

Позволяет построить прямую, перпендикулярную выбранному объекту (базовому объекту).

 Для вызова команды нажмите кнопку Перпендикулярная прямая на инструментальной панели Геометрия.

Укажите курсором базовый объект.

Затем задайте точку, через которую должна пройти создаваемая прямая.

На экране будут показаны фантомы всех вариантов прямых, перпендикулярных выбранному объекту и проходящих через указанную точку.

  Выберите нужный фантом мышью или с помощью кнопок Следующий объект и Предыдущий объект на Панели специального управления.

 Затем зафиксируйте выбранную прямую, щелкнув по ней мышью или нажав кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Построение прямой, перпендикулярной сплайну

Простановка точек пересечений

Управление количеством прямых производится с помощью переключателя Количество прямых на Панели свойств.

 Совет. Чтобы быстро построить несколько прямых, перпендикулярных одному и тому же объекту, сделайте следующее. Указав объект, нажмите кнопку Запомнить состояние. После этого последовательно постройте нужное количество прямых, указывая принадлежащие им точки.

 Чтобы перейти к построению прямых, перпендикулярных другому объекту, нажмите кнопку Выбор объекта на Панели специального управления, а затем укажите курсором нужный базовый объект.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Прямолинейные геометрические объекты:

-	вспомогательные прямые,

-	отрезки,

-	звенья ломаной,

-	стороны многоугольника.


Команда Параллельная прямая

Позволяет построить прямую, параллельную выбранному прямолинейному объекту (базовому объекту).

 Для вызова команды нажмите кнопку Параллельная прямая на инструментальной панели Геометрия.

Укажите курсором базовый объект.

Задайте расстояние от базового объекта до параллельной прямой. Для этого введите нужное значение в поле Расстояние на Панели свойств или укажите точку, через которую должна пройти прямая.

По умолчанию система предлагает фантомы двух прямых, расположенных на заданном расстоянии по обе стороны от базового объекта.

 Вы можете зафиксировать одну из них или обе, щелкая мышью на нужном фантоме либо нажимая кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Построение прямой, параллельной отрезку

Простановка точек пересечений

Управление количеством прямых производится с помощью переключателя Количество прямых на Панели свойств.

 Совет. Чтобы быстро построить несколько прямых, параллельных одному и тому же объекту, сделайте следующее. Указав базовый объект, нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления. После этого последовательно постройте нужное количество прямых, указывая принадлежащие им точки или задавая расстояния до базового объекта.

 Чтобы перейти к построению прямых, параллельных другому объекту, нажмите кнопку Выбор объекта на Панели специального управления, а затем укажите курсором нужный базовый объект.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Биссектриса

Позволяет построить биссектрису угла, образованного двумя указанными прямолинейными объектами.

 Для вызова команды нажмите кнопку Биссектриса на инструментальной панели Геометрия.

Укажите курсором два прямолинейных объекта.

На экране будут показаны фантомы биссектрис углов, образованных выбранными объектами.

  Выберите нужный фантом мышью или с помощью кнопок Следующий объект и Предыдущий объект на Панели специального управления.

 Затем зафиксируйте выбранную прямую, щелкнув по ней мышью или нажав кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Построение биссектрисы угла

Простановка точек пересечений

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Прямая, касательная к двум кривым

Позволяет построить прямую, касательную к двум объектам.

 Для вызова команды нажмите кнопку Прямая, касательная к двум кривым на инструментальной панели Геометрия.

Укажите курсором первый и второй объекты, касательно к которым должна пройти прямая. На экране появятся фантомы всех возможных вариантов касательных.

  Выберите нужный фантом мышью или с помощью кнопок Следующий объект и Предыдущий объект на Панели специального управления.

 Затем зафиксируйте выбранную прямую, щелкнув по ней мышью или нажав кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Построение прямой, касательной к двум кривым

Выбор стиля линии

 Чтобы перейти к построению прямых, касательных к другим объектам, нажмите кнопку Выбор объекта на Панели специального управления, а затем последовательно укажите курсором два объекта.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Касательная прямая через точку кривой

Позволяет построить прямую, касательную к другому объекту и проходящую через указанную точку на этом объекте.

 Для вызова команды нажмите кнопку Касательная прямая через точку кривой на инструментальной панели Геометрия.

Доступно два способа построения касательной к объекту:

-	задание точки касания,

-	задание угла наклона касательной.

Укажите объект, касательно к которому должна пройти прямая.

Если известна точка касания, задайте ее.

 Зафиксируйте фантом касательной, щелкнув по нему мышью или нажав кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Построение касательной заданием точки касания

Если известен угол наклона касательной (угол между прямой и осью абсцисс текущей системы координат), введите его в поле Угол на Панели свойств.

После этого на экране появятся фантомы всех возможных вариантов прямых, касательных к указанному объекту и расположенных под заданным углом.

  Выберите нужный фантом мышью или с помощью кнопок Следующий объект и Предыдущий объект на Панели специального управления.

 Затем зафиксируйте выбранную прямую, щелкнув по ней мышью или нажав кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Построение касательной заданием угла ее наклона

 Чтобы перейти к построению прямых, касательных к другому объекту, нажмите кнопку Выбор объекта на Панели специального управления, а затем укажите курсором новый базовый объект.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Касательная прямая через внешнюю точку

Позволяет построить прямую, касательную к другому объекту и проходящей через произвольную точку, не принадлежащую этому объекту.

 Для вызова команды нажмите кнопку Касательная прямая через внешнюю точку на инструментальной панели Геометрия.

Укажите курсором объект, касательно к которому должна пройти прямая. Затем задайте точку, через которую должна пройти создаваемая прямая.

На экране появятся фантомы всех вариантов прямых, касательных к объекту и проходящих через заданную точку.

  Выберите нужный фантом мышью или с помощью кнопок Следующий объект и Предыдущий объект на Панели специального управления.

 Затем зафиксируйте выбранную прямую, щелкнув по ней мышью или нажав кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Построение касательной через внешнюю точку

 Чтобы перейти к построению линий, касательных к другому объекту, нажмите кнопку Выбор объекта на Панели специального управления, а затем укажите курсором новый базовый объект.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Точка на заданном расстоянии

Позволяет построить точки на кривой, находящиеся на заданном расстоянии от указанной точки на этой кривой (базовой точки) и друг от друга.

 Для вызова команды нажмите кнопку Точка на заданном расстоянии на инструментальной панели Геометрия.

В поле Количество точек на Панели свойств задайте количество точек, которые требуется создать.

Укажите курсором кривую для простановки точек.

 Если вы случайно ошиблись при выборе объекта, нажмите кнопку Указать заново на Панели специального управления и выберите другую кривую.

Укажите базовую точку на кривой - точку т1.

Если указанная точка не принадлежит выбранной кривой, то положение базовой точки будет определяться проекцией указанной точки на кривую.

В поле Расстояние введите расстояние между базовой точкой и первой создаваемой точкой. Если создается несколько точек, то указанное значение будет определять также расстояния между ними.

При перемещении курсора в разные стороны от базовой точки на экране отображаются фантомы точки (точек), которые могут быть построены. Зафиксируйте нужный фантом, щелкнув по нему мышью.

Простановка точек вдоль дуги
на заданном расстоянии базовой точки

Выбор стиля точки

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Все точки пересечения кривой
Команда Все точки пересечений кривой

Позволяет построить точки в местах всех пересечений указанной кривой с другими кривыми.

 Для вызова команды нажмите кнопку Все точки пересечений кривой на инструментальной панели Геометрия.

Укажите курсором кривую для поиска пересечений.

После этого автоматически будут созданы точки в местах ее пересечения с другими кривыми, расположенными в текущих и активных видах и слоях.

Пример простановки всех точек пересечений эллипса
с двумя кривыми

Выбор стиля точки

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Точки пересечения двух кривых
Команда Точки пересечений двух кривых

Позволяет построить точки в местах пересечений кривых.

 Для вызова команды нажмите кнопку Точки пересечений двух кривых на инструментальной панели Геометрия.

Укажите курсором кривую для поиска пересечений. Затем последовательно указывайте пересекающиеся с ней кривые.

После указания каждой последующей кривой автоматически создаются точки в местах ее пересечения с первой кривой.

 Чтобы указать другую кривую для поиска пересечений, нажмите кнопку Выбор объекта на Панели специального управления, а затем укажите нужные кривые.

Пример простановки точек пересечений

Выбор стиля точки

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Точка

Позволяет построить произвольно расположенную точку.

 Для вызова команды нажмите кнопку Точка на инструментальной панели Геометрия.

Задайте положение точки.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора для поля т на Панели свойств.

Выбор стиля точки

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Точки по кривой

Позволяет построить нескольких точек, равномерно расположенных на какой-либо кривой.

 Для вызова команды нажмите кнопку Точки по кривой на инструментальной панели Геометрия.

В поле Количество участков на Панели свойств введите количество участков, на которые проставленные точки должны разбить кривую. Затем укажите курсором кривую для простановки точек.

Если кривая не замкнута, точки будут построены сразу после ее указания. Первая точка будет совпадать с начальной точкой кривой, последняя - с конечной.

Если кривая замкнута, то после ее указания требуется задать положение первой точки на ней (определить точку т1).

Если указанная точка не принадлежит выбранной кривой, то положение первой точки будет определяться проекцией указанной точки на кривую.

Равномерная простановка 5 точек по эллипсу

Выбор стиля точки

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Выбор стиля точки

Системой предусмотрены следующие стили точек: вспомогательная точка, крест, звезда, круг, квадрат, треугольник, конверт, плюс тонкий, плюс основной .

По умолчанию создаются точки со стилем Вспомогательная. Для изменения текущего стиля отрисовки точек воспользуйтесь списком Стиль на Панели свойств.

Совет Выбирая стиль точки, помните, что вспомогательные точки можно удалить одной командой, даже не выделяя их. Если вводимые вами точки служат не для вспомогательных построений и не должны удаляться заодно со вспомогательными элементами, используйте любой стиль точки, кроме вспомогательного.

_________________

Смотрите также

Настройка цветов системных стилей точек


Команда Прямоугольник

Позволяет построить произвольный прямоугольник.

 Для вызова команды нажмите кнопку Прямоугольник на инструментальной панели Геометрия.

Доступно два способа построения прямоугольника:

-	задание противоположных вершин прямоугольника,

-	задание вершины, высоты и ширины прямоугольника.

Если известно положение вершин прямоугольника (точки т1 и т2), укажите их. При этом высота и ширина прямоугольника будут определены автоматически.

Построение прямоугольника по противоположным вершинам

Если известны вершина, высота и ширина прямоугольника, задайте их любым способом и в любом порядке. Например, вы можете указать курсором положение вершины, ввести высоту в поле Панели свойств и задать курсором ширину прямоугольника. При этом координаты вершины, противолежащей указанной, будут определены автоматически.

Выбор стиля линии

  Группа переключателей Оси на Панели свойств управляет отрисовкой осей симметрии прямоугольника.

За один вызов команды можно построить произвольное количество прямоугольников.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

Замечание. Обратите внимание на то, что прямоугольник, построенный в графическом документе, - это единый объект, а не набор отдельных отрезков. Он будет выделяться, редактироваться и удаляться целиком. Прямоугольник же, построенный в эскизе трехмерного элемента, - это, наоборот, набор отдельных отрезков. На каждый из них наложены связи и ограничения, благодаря которым отрезки составляют прямоугольник.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Прямоугольник по центру и вершине

Позволяет построить прямоугольник с заданными центром и вершиной.

 Для вызова команды нажмите кнопку Прямоугольник по центру и вершине на инструментальной панели Геометрия.

Укажите центр прямоугольника.

Затем задайте одну из вершин прямоугольника.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях Центр и т на Панели свойств.

Длина и ширина прямоугольника будут определены автоматически.

Построение прямоугольника по центру и вершине

Выбор стиля линии

  Группа переключателей Оси на Панели свойств управляет отрисовкой осей симметрии прямоугольника.

За один вызов команды можно построить произвольное количество прямоугольников.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

Замечание. Обратите внимание на то, что прямоугольник, построенный в графическом документе, - это единый объект, а не набор отдельных отрезков. Он будет выделяться, редактироваться и удаляться целиком. Прямоугольник же, построенный в эскизе трехмерного элемента, - это, наоборот, набор отдельных отрезков. На каждый из них наложены связи и ограничения, благодаря которым отрезки составляют прямоугольник.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Многоугольник

Позволяет построить правильный многоугольник

 Для вызова команды нажмите кнопку Многоугольник на инструментальной панели Геометрия.

В поле Количество вершин на Панели свойств введите или выберите из списка число вершин многоугольника.

  С помощью переключателя Способ укажите способ построения многоугольника: по вписанной или по описанной окружности.

Укажите точку центра базовой окружности.

Затем укажите точку т - положение одной из вершин (при построении по описанной окружности) или середины одной из сторон (при построении по вписанной окружности) создаваемого многоугольника.

Радиус базовой окружности и угол наклона многоугольника будут определены автоматически.

Построение многоугольника по
вписанной и описанной окружностям

Выбор стиля линии

  Группа переключателей Оси на Панели свойств управляет отрисовкой осей симметрии многоугольника. Этот переключатель доступен, если число сторон многоугольника четное.

За один вызов команды можно построить произвольное число многоугольников.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

Замечание. Обратите внимание на то, что многоугольник, построенный в графическом документе, - это единый объект, а не набор отдельных отрезков. Он будет выделяться, редактироваться и удаляться целиком. Многоугольник же, построенный в эскизе трехмерного элемента, - это, наоборот, набор отдельных отрезков. На каждый из них наложены связи и ограничения, благодаря которым отрезки составляют многоугольник.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Угол наклона многоугольника определяется углом между осью абсцисс текущей системы координат и радиус-вектором, проведенным из центра многоугольника в его первую вершину (при построении по описанной окружности) или в середину первой стороны (при построении по вписанной окружности)


Команда Скругление

Позволяет построить скругление дугой окружности между двумя пересекающимися объектами.

 Для вызова команды нажмите кнопку Скругление на инструментальной панели Геометрия.

В поле Радиус на Панели свойств введите или выберите из списка значение радиуса скругления.

Укажите два объекта, между которыми нужно построить скругление.

Исходное изображение и изображение
после построения скруглений

Управление усечением элементов

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Скругление на углах объекта

Позволяет построить скругления дугами окружности на углах объектов следующих типов: контур, ломаная или многоугольник.

 Для вызова команды нажмите кнопку Скругление на углах объекта на инструментальной панели Геометрия.

В поле Радиус на Панели свойств введите или выберите из списка значение радиуса скругления.

Укажите курсором угол контура, многоугольника или ломаной, на котором необходимо построить фаску.

  Группа переключателей Режим позволяет указать, требуется ли скругление только указанного угла или сразу всех углов объекта.

Построение скруглений на всех вершинах многоугольника

Управление усечением элементов

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Фаска на углах объекта

Позволяет построить фаски на углах объектов следующих типов: контур, ломаная или многоугольник.

 Для вызова команды нажмите кнопку Фаска на углах объекта на инструментальной панели Геометрия.

  С помощью переключателя из группы Тип выберите способ задания параметров фаски.

Введите параметры фаски.

Укажите курсором угол контура, многоугольника или ломаной, на котором необходимо построить фаску.

  Группа переключателей Режим позволяет указать, требуется ли построение фаски только на указанном угле или сразу на всех углах объекта.

Построение фасок на всех вершинах многоугольника

Управление усечением элементов

Совет

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Фаска

Позволяет построить отрезок, соединяющий две пересекающиеся кривые.

 Для вызова команды нажмите кнопку Фаска на инструментальной панели Геометрия.

  С помощью переключателя из группы Тип выберите способ задания параметров фаски.

Введите параметры фаски в поля Панели свойств.

Укажите первый и второй объекты, между которыми нужно построить фаску.

Исходное изображение и изображение
после построения фасок

Управление усечением элементов

Совет

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Если вы неправильно задали параметры фаски или указали не те объекты для построения, не прерывайте команду. Нажмите кнопку Отменить на Стандартной панели для отказа от неправильного построения. Затем введите правильные параметры и постройте по ним новую фаску.


Управление усечением элементов

Возможно два способа построения фаски /скругления:

-	с усечением объектов,

-	без усечения объектов.

При использовании первого способа части первого/второго объектов, оставшиеся после создания фаски/скругления, автоматически удаляются, при использовании второго - нет.

    Для выбора нужного способа построения служат группы переключателей Элемент 1 и Элемент 2 на Панели свойств. По умолчанию в каждой из них активен переключатель Усекать элемент.

Построение фаски/скругления:
а) с усечением элементов; б) без усечения элементов


Настройка параметров эквидистанты

Настройка параметров эквидистанты производится с помощью элементов Панели свойств.

В полях Радиус 1 и Радиус 2 можно ввести или выбрать из списка значения радиусов эквидистанты слева и справа.

  Группа переключателей Обход углов позволяет выбрать способ обхода углов: срезом или скруглением.

Обход углов эквидистанты срезом и скруглением

   Группа переключателей Тип позволяет указать, требуется ли построение эквидистанты с одной стороны от базового объекта, с другой или с двух сторон.

Эквидистанта с одной от базового объекта и с двух сторон

  Группа переключателей Режим позволяет указать, требуется ли удалять вырожденные участки эквидистанты.

Эквидистанта с вырожденными участками и без них


Команда Эквидистанта кривой

Позволяет построить эквидистанту какого-либо геометрического объекта.

 Для вызова команды нажмите кнопку Эквидистанта кривой на инструментальной панели Геометрия.

Настройка параметров эквидистанты

Укажите курсором базовый объект.

Если вы случайно ошиблись и указали объект неверно, нажмите кнопку Выбор объекта на Панели специального управления, а затем укажите курсором нужную кривую.

На экране появится фантом эквидистанты. Если необходимо, измените параметры эквидистанты.

 Зафиксируйте фантом, щелкнув по нему мышью или нажав кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Пример эквидистанты кривой

Выбор стиля линии

За один вызов команды можно построить произвольное количество эквидистант.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Эквидистанта по стрелке

Позволяет построить эквидистанту контура, образованного обходом по стрелке.

 Для вызова команды нажмите кнопку Эквидистанта по стрелке на инструментальной панели Геометрия.

Укажите точку вблизи геометрического объекта, с которого требуется начать обход контура.

На экране появится фантом эквидистанты выбранного участка, а также стрелка, указывающая предлагаемое системой направление дальнейшего движения.

Для указания нужного направления щелкните мышью на соответствующем объекте.

    Выбор направления обхода и перемещение по сегментам контура возможны с помощью кнопок на Панели специального управления, а также клавиатурных комбинаций.

  Группа переключателей Способ прохода узлов позволяет указать, каким образом проходить неветвящиеся узлы контура - узлы, в которых направление дальнейшего движения всего одно (то есть в узле нет разветвлений). По умолчанию используется автоматическая обработка таких узлов (без запроса на выбор дальнейшего движения).

 Чтобы отказаться от продолжения обхода и начать формирование контура заново, нажмите кнопку Повторный выбор объекта, а затем укажите нужный объект.

В любой момент вы можете изменить параметры эквидистанты

 Зафиксируйте фантом эквидистанты, щелкнув по нему мышью или нажав кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Пример эквидистанты, полученной обходом по стрелке

Выбор стиля линии

За один вызов команды можно построить произвольное количество эквидистант.

Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


<Пробел>, <Shift>+<Пробел>	Перебор возможных направлений обхода от текущего узла
<Enter>	Подтверждение выбора направления для дальнейшего обхода
<Shift>+<Enter>	Вернуться на один шаг назад


Команда Собрать контур

Позволяет сформировать контур, последовательно обходя пересекающиеся между собой геометрические объекты.

 Для вызова команды нажмите кнопку Собрать контур на инструментальной панели Геометрия.

Укажите точку вблизи геометрического объекта, с которого требуется начать обход контура.

На экране появится фантомное изображение первого участка контура (поверх базового элемента), а также стрелка, указывающая предложенное системой направление дальнейшего движения.

Оно определяется следующим образом. Из указанной точки строится вектор, направленный к объекту и лежащий на перпендикуляре к нему, опущенном из этой точки. Обход контура начинается в правую сторону от полученного вектора (см. рисунок).

Зависимость направления обхода контура
от точки указания первого объекта

Для задания дальнейшего направления щелкайте мышью на нужных объектах.

    Выбор направления обхода и перемещение по сегментам контура возможны с помощью кнопок на Панели специального управления, а также клавиатурных комбинаций.

  Группа переключателей Способ прохода узлов позволяет указать, каким образом проходить неветвящиеся узлы контура - узлы, в которых направление дальнейшего движения всего одно (то есть в узле нет разветвлений). По умолчанию используется автоматическая обработка таких узлов (без запроса на выбор дальнейшего движения).

  Группа переключателей Режим позволяет указать, требуется ли оставлять или удалять исходные объекты после выполнения операции.

 Чтобы отказаться от продолжения обхода и начать формирование контура заново, нажмите кнопку Повторный выбор объекта, а затем укажите нужный объект.

При указании участка, замыкающего контур (т.е. участка, конечная точка которого совпадает с начальной точкой первого участка), происходит автоматическая фиксация контура.

 Чтобы зафиксировать разомкнутый контур, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

За один вызов команды можно сформировать произвольное количество контуров.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Команда Штриховка

Позволяет заштриховать одну или несколько областей в текущем виде чертежа или во фрагменте.

 Для вызова команды нажмите кнопку Штриховка на инструментальной панели Геометрия.

Если перед этим были выделены какие-либо объекты, то на экране появляется запрос на использование их в качестве границы штриховки. Для подтверждения нажмите кнопку Да, и система сразу же построит штриховку (если это возможно).

Укажите точку внутри области, которую нужно заштриховать. Система автоматически определит ближайшие возможные границы, внутри которых указана точка.

Указание точек внутри областей и полученная штриховка

Чтобы изменить конфигурацию заштрихованной области, воспользуйтесь командами контекстного меню Добавить границу и Удалить границу.

Кнопки Панели специального управления предоставляют дополнительные возможности создания границ штриховки. Кнопка Ручное формирование границ позволяет перейти к созданию временной ломаной линии, а Обход границы по стрелке - к формированию контура, образованного пересекающимися объектами.

Замечание. Обратите внимание на то, что при вводе ассоциативной штриховки режимы ручного рисования границ и обхода границ по стрелке недоступны.

После задания очередной границы фантом создаваемой штриховки перестраивается. До фиксации штриховки вы можете настроить ее параметры.

 Чтобы зафиксировать полученную штриховку и перейти к построению следующей, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие геометрические объекты


Настройка параметров штриховки

Для настройки параметров штриховки служат элементы Панели свойств.

Из списка Стиль можно выбрать стиль штриховки (металл, камень, дерево и т.п.).

Одним из системных стилей штриховки является заливка цветом. Этот стиль удобно использовать для зачернения сечений тонкостенных тел, прокладок и т.п. и в случаях, когда требуется получить область какого-либо цвета (например, при создании плакатов).

Щелчок на строке Другой стиль позволяет выбрать стиль из внешней библиотеки, или из сформированного пользователем набора, или один из стилей, хранящихся в документе. Возможно также создание нового стиля штриховки.

Список Цвет позволяет выбрать цвет штриховки или заливки. Щелчок на строке Другие цвета выводит на экран расширенный диалог выбора цвета.

В поле Базовая точка штриховки можно задать положение базовой точки штриховки.

В полях Шаг и Угол можно ввести или выбрать из списка шаг и угол наклона штриховки.


Команда Цвет штриховки

Позволяет изменить цвет текущей штриховки (заливки). Команда доступна в контекстном меню при создании или редактировании штриховки (заливки).

После вызова команды Цвет штриховки на экране появляется диалог, в котором можно выбрать нужный цвет.


Команда Изменить стиль выделенных объектов
Команда Изменить стиль

Позволяет заменить стиль выделенных объектов документа (линий, точек, штриховок).

Перед вызовом команды выделите все объекты, стиль которых необходимо изменить. Можно выделять объекты разного типа.

После вызова команды на экране появляется диалог, в котором можно указать стили для замены.

 Если вы случайно ошиблись при замене стилей объектов, нажмите кнопку Отменить на Стандартной панели.


Элемент управления Тип сегмента
Тип сегмента

Переключатель, позволяющий выбрать тип сегмента при непрерывном вводе объектов.


Элемент управления Опорная точка NURBS
Опорная точка NURBS или вершина ломаной

Поля координат опорной точки NURBS или вершины ломаной.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Элемент управления Точка для редактирования NURBS
Точка для редактирования NURBS или ломаной

Поля координат точки, выбранной для редактирования NURBS или ломаной.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Элемент управления Следующая точка сплайна
Следующая точка сплайна

Поля координат очередной точки сплайна (NURBS или кривой Безье).

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Элемент управления Начальная точка сплайна
Начальная точка сплайна

Поля координат начальной точки сплайна (NURBS или кривой Безье).

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Элемент управления Точка на векторе
Точка на векторе

Поля координат точки на векторе касательной к кривой Безье.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Элемент управления Точка кривой Безье
Точка кривой Безье

Поля координат точки кривой Безье.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Элемент управления Точка кривой Безье для редактирования
Точка кривой Безье для редактирования

Поля координат точки, выбранной для редактирования кривой Безье.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Команды создания геометрических объектов

Кнопки вызова команда создания геометрических объектов находятся инструментальной панели Геометрия.

 Точка

 Точки по кривой

 Точки пересечения двух кривых

 Все точки пересечения кривой

 Точка на заданном расстоянии

 Вспомогательная прямая

 Горизонтальная прямая

 Вертикальная прямая

 Параллельная прямая

 Перпендикулярная прямая

 Касательная прямая через внешнюю точку

 Касательная прямая через точку кривой

 Прямая, касательная к двум кривым

 Биссектриса

 Отрезок

 Параллельный отрезок

 Перпендикулярный отрезок

 Касательный отрезок через внешнюю точку

 Касательный отрезок через точку кривой

 Отрезок, касательный к двум кривым

 Окружность

 Окружность по трем точкам

 Окружность, касательная к кривой

 Окружность с центром на объекте

 Окружность, касательная к двум кривым

 Окружность, касательная к трем кривым

 Окружность по двум точкам

 Дуга

 Дуга по трем точкам

 Касательная дуга

 Дуга по двум точкам

 Дуга по двум точкам и углу раствора

 Эллипс

 Эллипс по диагонали прямоугольника

 Эллипс по центру и вершине прямоугольника

 Эллипс по центру, середине стороны и вершине параллелограмма

 Эллипс по трем вершинам параллелограмма

 Эллипс по центру и трем точкам

 Эллипс, касательный к двум кривым

 Непрерывный ввод

 Кривая Безье

 Ломаная

 NURBS

 Фаска

 Фаска на углах объекта

 Скругление

 Скругление на углах объекта

 Прямоугольник

 Прямоугольник по центру и вершине

 Многоугольник

 Собрать контур

 Эквидистанта кривой

 Эквидистанта по стрелке

 Штриховка


Элемент управления Расположение стрелок
Расположение стрелок

  Переключатель, позволяющий указать, с какой стороны от линии разреза/сечения должны располагаться стрелки, показывающие направление взгляда.


Элемент управления Расположение дополнительного текста
Расположение дополнительного текста

  Переключатель, позволяющий указать, рядом с какой стрелкой - первой или последней - должен располагаться дополнительный текст (номер листа или обозначение зоны, где находится изображение разреза).

Если дополнительный текст не используется, состояние данных переключателей не имеет значения.


Команда Редактировать точки

Позволяет перейти в режим редактирования характерных точек объекта.


Элемент управления Способ обозначения центра
Способ обозначения центра

Переключатель, позволяющий выбрать способ обозначения центра: две оси, одна (горизонтальная) ось или условное обозначение.


Элемент управления Точка начала линии-выноски
Точка начала линии-выноски

Поля координат точки начала линии-выноски для простановки обозначения шероховатости.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Размещение текста относительно точки привязки
Размещение текста относительно точки привязки

Группа переключателей, позволяющая выбрать расположение текста относительно точки привязки. Доступны три варианта размещения: слева, справа и по центру.

 Нажмите кнопку Справа, если текст должен располагаться с правой стороны то точки, выбранной в качестве точки привязки. С этой точкой будет совпадать крайняя левая точка первой текстовой строки.

 Нажмите кнопку По центру, если текст должен располагаться симметрично относительно точки, выбранной в качестве точки привязки. С этой точкой будет совпадать центральная точка первой текстовой строки.

 Нажмите кнопку Слева, если текст должен располагаться с левой стороны то точки, выбранной в качестве точки привязки. С этой точкой будет совпадать крайняя правая точка первой текстовой строки.

Замечание. Выбор расположения текста относительно точки привязки не влияет на способ выравнивания абзацев внутри текста. Например, текст, абзацы которого выровнены по левому краю, может размещаться справа от точки привязки.


Элемент управления Вертикальное расположение
Вертикальное расположение

Опция, включение которой означает, что таблица допуска будет расположена вертикально. Положение базовой точки таблицы при этом не изменяется.


Элемент управления Таблица допуска
Таблица допуска

Позволяет сформировать таблицу допуска в полуавтоматическом режиме.

После вызова команды на экране появится диалог создания таблицы, в котором можно выбрать нужные параметры для ввода в ячейки.


Команда Ответвление с треугольником

Позволяет создать соединительную линию между таблицей обозначения допуска и изображением поверхности. Начерченная соединительная линия будет оканчиваться треугольником.

Подробнее...


Команда Ответвление со стрелкой

Позволяет создать соединительную линию между таблицей обозначения допуска и изображением поверхности. Начерченная соединительная линия будет оканчиваться стрелкой.

Подробнее...


Команда Редактировать ответвления

Позволяет перейти в режим редактирования характерных точек объекта.


Команда Текст надписи
Команда Текст надписи...

Вызывает диалог ввода текста, в котором вы можете ввести нужную надпись.

Для вызова этого диалога можно также щелкнуть мышью в поле Текст на вкладке Размер Панели свойств.

Для следующих объектов:

- стрелки взгляда,

- выносные элементы,

- базы

может использоваться автоматическая сортировка буквенных обозначений. В этом случае команда Текст надписи... и поле Текст недоступны: буква для обозначения выбирается системой автоматически.

Замечание. Автосортировка возможна также для обозначений линий разреза/сечения. Во время их создания при включенной автосортировке команда Текст надписи... и поле Текст доступны, но в диалоге ввода текста можно задать лишь дополнительный текст. Изменение буквенного обозначения линии разреза/сечения недоступно.


Элемент управления По умолчанию
По умолчанию

Опция, включение которой означает, что все текущие настройки вкладки Параметры будут использоваться при создании следующих объектов данного типа до конца сеанса работы. При выключенной опции настройка распространяется только на текущий (создаваемый) объект.


Элемент управления Тип знака шероховатости
Тип знака шероховатости

Переключатель, позволяющий указать тип знака шероховатости: без указания вида обработки, с удалением слоя материала или без удаления слоя материала.


Элемент управления Обработка по контуру
Обработка по контуру

Переключатель, управляющий формированием обозначения шероховатости поверхности, образующей контур.


Элемент управления Положение знака или начала выноски
Положение знака или начала выноски

Поля координат точки привязки обозначения шероховатости или начала линии-выноски (если знак располагается на полке).

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Если указанная точка не принадлежит выбранному объекту, за точку привязки принимается проекция указанной точки на этот объект.


Элемент управления Положение текста
Положение текста

Поля координат точки, определяющей положение обозначения стрелки взгляда.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Положение стрелки
Положение стрелки

Поля координат точки, определяющей положение стрелки взгляда.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Начало стрелки
Точка начала стрелки

Поля координат точки начала (острия) стрелки взгляда.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Расположение базы
Расположение базы

  Переключатель, позволяющий выбрать расположение обозначения базы: перпендикулярно поверхности или под произвольным углом к ней.


Элемент управления Положение знака
Положение знака

Поля координат точки привязки рамки обозначения базы.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Положение основания треугольника
Положение основания треугольника

Поля координат центра основания треугольника, обозначающего базу.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Направление знака клеймения
Направление знака клеймения

  Переключатель, позволяющий выбрать направление отрисовки знака клеймения: вправо или влево.


Элемент управления Длина линии-выноски
Длина линии-выноски

Поле для ввода длины линии-выноски. Доступно, если в списке Тип выноски выбран вариант Ограниченный отрезок.


Элемент управления Высота знака обозначения изменения
Высота знака обозначения изменения

Поле для ввода или выбора размера знака: стороны квадрата или диаметра окружности. Если знак обозначения изменения имеет вид скобок, то поле Высота знака недоступно, так как высота скобок определяется размером шрифта текста обозначения изменения.


Элемент управления Направление полки обозначения позиции
Направление полки обозначения позиции

  Переключатель, позволяющий выбрать направление отрисовки полки позиционной линии-выноски: вправо или влево.


Элемент управления Направление текста
Направление текста

  Переключатель, позволяющий выбрать направление добавления полок позиционной линии-выноски: вниз или вверх.


Элемент управления Сохранять текст
Сохранять текст

Опция включение которой позволяет использовать текст, сформированный для текущей линии-выноски, для остальных линий-выносок, созданных за этот вызов команды.

Если опция выключена, то каждая следующая линия-выноска формируется без текста.


Элемент управления По контуру
По контуру

Переключатель, управляющий формированием обозначения обработки по контуру.


Команда Редактировать ответвления

Позволяет перейти в режим редактирования характерных точек объекта.


Элемент управления Положение знака
Положение знака

Поля координат точки привязки знака клеймения, маркировки, изменения.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Начало полки
Точка начала полки

Поля координат точки начала полки линии-выноски.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Точка для редактирования линии-выноски
Точка для редактирования линии-выноски

Поля координат редактируемой точки.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.


Элемент управления Начальная точка ответвления
Начальная точка ответвления

Поля координат точки, на которую указывает линия-выноска.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Характерная точка допуска формы
Характерная точка допуска формы

Поля координат характерной точки допуска формы и расположения (точки привязки рамки или точки излома ответвления).

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Характерная точка линии разреза
Характерная точка линии разреза/сечения

Поля координат характерной точки линии разреза/сечения (начальной, конечной или точки перегиба).

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Угол наклона обозначения центра
Угол наклона обозначения центра

Поле для ввода угла поворота обозначения центра относительно начала текущей системы координат.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Точка вставки обозначения центра
Точка вставки обозначения центра

Поля координат точки вставки обозначения центра.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Радиус
Радиус

Поле радиуса окружности, ограничивающей выносной элемент.

При указании точки контура мышью радиус определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения радиуса с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Радиус скругления
Радиус скругления

Поле для ввода радиуса скругления углов прямоугольника, ограничивающего выносной элемент.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Ширина
Ширина

Поле ширины прямоугольника, ограничивающего выносной элемент.

При указании вершины прямоугольника мышью его ширина определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения ширины с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Высота
Высота

Поле высоты прямоугольника, ограничивающего выносной элемент.

При указании вершины прямоугольника мышью его высота определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения высоты с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Точка начала полки
Точка начала полки

Поля координат точки начала полки выносного элемента.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Элемент управления Центр
Центр

Поля координат центра контура, ограничивающего выносной элемент.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните над полем правой кнопкой мыши.


Диалог ввода надписи допуска формы

Этот диалог появляется после вызова команды Текст надписи... из контекстного меню или щелчка в поле Текст на Панели свойств.

В нем можно ввести текст надписи для обозначения допуска формы и расположения поверхностей и сформировать таблицу допуска.

Пока данный диалог находится на экране, на Панели свойств доступны элементы, а в Главном меню - команды, позволяющие работать с текстом. Некоторые из них можно вызвать из контекстного меню поля ввода диалога.

Если длина вводимых строк превысит габариты окна ввода, оно будет автоматически перестроено.

После завершения ввода текста нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог ввода надписи специального знака

Этот диалог появляется после вызова команды Текст надписи... из контекстного меню или щелчка в поле Текст на Панели свойств.

В нем можно ввести текст надписи для обозначения шероховатости, базы, маркировки, клеймения, линий-выносок и других специальных знаков.

Пока данный диалог находится на экране, на Панели свойств доступны элементы, а в Главном меню - команды, позволяющие работать с текстом. Некоторые из них можно вызвать из контекстного меню поля ввода диалога.

В окне просмотра диалога отображается иллюстрация, поясняющая расположение отдельных строк на объекте.

Если длина вводимых строк превысит габариты окна ввода, оно будет автоматически перестроено.

После завершения ввода текста нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без сохранения введенного текста нажмите кнопку Отмена.


Команда Обозначение центра

Позволяет создать обозначение центра.

 Для вызова команды нажмите кнопку Обозначение центра на инструментальной панели Обозначения.

 По умолчанию обозначение центра формируется в виде двух пересекающихся осей. При этом в группе Тип на Панели свойств активен переключатель Две оси. Чтобы создать условное обозначение центра или одну ось, активизируйте соответствующий переключатель.

Если требуется сформировать обозначение центра осесимметричного объекта (окружности, дуги окружности, эллипса, дуги эллипса, прямоугольника, правильного многоугольника), укажите этот объект.

Если указан эллипс, дуга эллипса, прямоугольник или правильный многоугольник, обозначение центра немедленно фиксируется. Угол наклона обозначения при этом определяется автоматически.

Если указана окружность или ее дуга, то для фиксации обозначения центра необходимо также указать угол его наклона мышью или введя в поле Угол нужное значение.

 Чтобы перейти к построению обозначения центра другого объекта, нажмите кнопку Указать заново на Панели специального управления и выберите нужный объект.

Если необходимо построить осевые линии, не принадлежащие ни одному осесимметричному объекту, активизируйте поле Центр или Угол на Панели свойств. Затем задайте положение центральной точки обозначения и угол его наклона любыми способами в любом порядке.

Настройка параметров обозначения центра

В результате выполнения команды создается специальный системный макрообъект - обозначение центра. Оси обозначения центра пересекаются в центре базовой кривой всегда штрихами.

По умолчанию обозначение центра никак не связано с объектом, указанным в ходе выполнения операции, и может редактироваться отдельно.

_________________

Смотрите также

Другие обозначения


Команда Осевая линия по двум точкам

Позволяет построить произвольно расположенную осевую линию, указав точки ее пересечения с контуром осесимметричной детали.

 Для вызова команды нажмите кнопку Осевая линия по двум точкам на инструментальной панели Обозначения.

Укажите первую и вторую точки пересечения осевой линии с контуром детали. В документе будет создана осевая линия, выступающая за указанные точки.

Построение осевой линии по двум точкам: а) указание точек, б) результат построения

Настройка параметров осевой линии

 Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие обозначения


Настройка параметров осевой линии
и обозначения центра

Настройка параметров текущей (создаваемой) осевой линии или текущего обозначения центра производится на вкладке Параметры Панели свойств.

Задайте величину выступов осевой линии за контур детали, введя или выбрав с помощью счетчика значение в поле Выступ.

Задайте значения длины пунктира и промежутков, введя или выбрав с помощью счетчика значения в полях Пунктир и Промежуток.

Замечание. Напоминаем, что, согласно ГОСТ 2.303, общая длина пунктира и двух промежутков должна составлять 3...5 мм.

Согласно ГОСТ осевые линии должны начинаться и заканчиваться штрихами. Чтобы выполнить это требование, при отрисовке линий производится пропорциональное изменение длин штрихов.

Если при расчете длины штриха должно учитываться условие попадания полученного значения в диапазон, заданный стандартом (5…30 мм), включите опцию Автоопределение.

Если нужно, чтобы длина штриха не превышала определенного значения (без учета требований стандарта), выключите опцию Автоопределение и задайте максимальную длину штриха в поле Штрих.

При настройке параметров обозначения центра вы можете также задать длину штрихов, образующих перекрестие в центре объекта. Для этого введите нужное значение в поле "Крестик". Данная настройка действует при создании обозначения центра в виде "крестика". Во всех остальных случаях длина центральных штрихов определяется системой автоматически.

Если вы используете одинаковые параметры для большинства осевых линий, выполнение описанной настройки для каждой из них нерационально. В этом случае вы можете настроить текущий, а также все будущие документы таким образом, чтобы осевые линии в них по умолчанию имели нужные параметры. Для этого вызовите команду Сервис - Параметры... - Текущий документ - Осевая линия или Сервис - Параметры... - Новые документы - Графический документ - Осевая линия соответственно. В появившемся на экране диалоге установите нужные значения параметров.


Команда Знак изменения

Позволяет создать линию-выноску для обозначения изменения.

 Для вызова команды нажмите кнопку Знак изменения на инструментальной панели Обозначения.

Укажите начальную точку первого ответвления (первую точку, на которую указывает линия-выноска).

Укажите точку т1, определяющую положение знака обозначения изменения.

Затем укажите начальные точки остальных ответвлений.

Настройка отрисовки обозначения изменения

В поле Текст на вкладке Знак отображается предлагаемый системой номер изменения. Чтобы изменить надпись, вызовите диалог ввода надписи специального знака, щелкнув в поле Текст левой кнопкой мыши.

 На экране отображается фантом создаваемого обозначения. Вы можете изменить его конфигурацию, не выходя из команды. Для этого нажмите кнопку Редактировать ответвления на Панели специального управления. Система перейдет в режим редактирования характерных точек объекта. Внесите необходимые изменения, после чего отожмите кнопку Редактировать ответвления.

 Чтобы зафиксировать изображение, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Простановка обозначения изменения

_________________

Смотрите также

Другие обозначения


Настройка отрисовки обозначения изменения

Для настройки отрисовки обозначения изменения служат элементы вкладки Параметры Панели свойств.

Список Тип позволяет выбрать вид знака обозначения изменения.

В поле Высота знака можно ввести или выбрать размер знака: стороны квадрата или диаметр окружности.

Замечание. Если знак обозначения изменения имеет вид скобок, то поле Высота знака недоступно, так как высота скобок определяется высотой шрифта текста обозначения изменения.

Из списка Тип выноски можно выбрать тип выноски.

Если линии-выноски создаваемого обозначения изменения должны быть произвольной длины, выберите вариант Выноска полной длины.

Если необходимо создать обозначение изменения с равными линиями-выносками, выберите вариант Ограниченный отрезок и введите в поле Длина необходимое значение.


Команда Обозначение позиции

Позволяет создать линию-выноску для простановки обозначения позиции

 Для вызова команды нажмите кнопку Обозначение позиции на инструментальной панели Обозначения.

Укажите начальную точку первого ответвления (первую точку, на которую указывает позиционная линия-выноска).

Укажите точку начала полки т1.

Затем укажите начальные точки остальных ответвлений.

Настройка отрисовки позиционной линии-выноски

В поле Текст на вкладке Знак отображается предлагаемый системой номер позиции. Чтобы изменить надпись, вызовите диалог ввода надписи специального знака, щелкнув в поле Текст левой кнопкой мыши.

 На экране отображается фантом создаваемого обозначения. Вы можете изменить его конфигурацию, не выходя из команды. Для этого нажмите кнопку Редактировать ответвления на Панели специального управления. Система перейдет в режим редактирования характерных точек объекта. Внесите необходимые изменения, после чего отожмите кнопку Редактировать ответвления.

 Чтобы зафиксировать изображение, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Простановка линий-выносок с позициями

_________________

Смотрите также

Другие обозначения


Настройка отрисовки позиционной линии-выноски

Для настройки отрисовки позиционной линии-выноски служат элементы вкладки Параметры Панели свойств.

Из списка Стрелка можно выбрать вид стрелки линии-выноски

Группа переключателей Направление полки позволяет выбрать направление отрисовки полки линии-выноски, а группа Текст вверх/вниз - направление добавления полок линии-выноски.

Если все текущие настройки вкладки Параметры будут использоваться при создании следующих позиционных линий-выносок до конца сеанса работы, включите опцию По умолчанию. При выключенной опции настройка распространяется только на текущую линию-выноску.


Команда Знак маркировки

Позволяет создать линию-выноску для обозначения маркировки.

 Для вызова команды нажмите кнопку Знак маркировки на инструментальной панели Обозначения.

Укажите начальную точку первого ответвления (первую точку нанесения маркировки).

Укажите точку т1, определяющую положение знака маркировки.

Затем укажите начальные точки остальных ответвлений.

В поле Текст на Панели свойств отображается предлагаемый системой текст для обозначения маркировки. Чтобы изменить надпись, вызовите диалог ввода надписи специального знака, щелкнув в поле Текст левой кнопкой мыши.

 На экране отображается фантом создаваемого обозначения. Вы можете изменить его конфигурацию, не выходя из команды. Для этого нажмите кнопку Редактировать ответвления на Панели специального управления. Система перейдет в режим редактирования характерных точек объекта. Внесите необходимые изменения, после чего отожмите кнопку Редактировать ответвления.

С помощью списка Стрелка на вкладке Параметры Панели свойств можно выбрать тип стрелки линии-выноски. Если этот тип стрелки необходимо использовать в обозначениях маркировки до конца текущего сеанса работы, включите опцию По умолчанию.

 Чтобы зафиксировать изображение, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Простановка обозначения маркировки

_________________

Смотрите также

Другие обозначения


Команда Знак клеймения

Позволяет создать линию-выноску для обозначения клеймения.

 Для вызова команды нажмите кнопку Знак клеймения на инструментальной панели Обозначения.

Укажите начальную точку первого ответвления (точку нанесения первого клейма).

Укажите точку т1, определяющую положение знака клеймения.

Затем укажите начальные точки остальных ответвлений.

Настройка отрисовки обозначения клеймения

В поле Текст на Панели свойств отображается предлагаемый системой текст для обозначения клеймения. Чтобы изменить надпись, вызовите диалог ввода надписи специального знака, щелкнув в поле Текст левой кнопкой мыши.

 На экране отображается фантом создаваемого обозначения. Вы можете изменить его конфигурацию, не выходя из команды. Для этого нажмите кнопку Редактировать ответвления на Панели специального управления. Система перейдет в режим редактирования характерных точек объекта. Внесите необходимые изменения, после чего отожмите кнопку Редактировать ответвления.

 Чтобы зафиксировать изображение, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Простановка обозначения клеймения

_________________

Смотрите также

Другие обозначения


Настройка отрисовки обозначения клеймения

Для настройки отрисовки обозначения клеймения служат элементы вкладки Параметры Панели свойств.

Список Стрелка позволяет выбрать вид стрелки линии-выноски

Группа переключателей Направление позволяет выбрать направление отрисовки знака.

Если все текущие настройки вкладки Параметры будут использоваться при создании следующих обозначений клеймения до конца сеанса работы, включите опцию По умолчанию. При выключенной опции настройка распространяется только на текущее обозначение.


Команда Выносной элемент

Позволяет создать обозначение выносного элемента.

 Для вызова команды нажмите кнопку Выносной элемент на инструментальной панели Обозначения.

Укажите точку центра контура, ограничивающего выносной элемент.

Задайте размеры конура.

Укажите точку начала полки т2.

Обозначение положения выносного элемента

Настройка отрисовки обозначения выносного элемента

В поле Текст на Панели свойств отображается предлагаемая системой буква для обозначения выносного элемента. Вы можете выбрать другую букву из контекстного меню этого поля. Если необходимо изменить также начертание символа, вызовите диалог ввода надписи специального знака, щелкнув в поле Текст левой кнопкой мыши.

Опция Автосортировка показывает, включена или выключена в текущем документе автоматическая сортировка обозначений выносных элементов. Если опция активна, то произвольное изменение буквы, обозначающей выносной элемент, невозможно: поле Текст недоступно. При выключении опции Автосортировка поле Текст становится доступным и вы можете ввести любые символы. Однако в результате этого для обозначений всех выносных элементов перестает действовать автоматическая сортировка.

_________________

Смотрите также

Другие обозначения


Настройка отрисовки выносного элемента

Для настройки отрисовки выносного элемента служат элементы вкладки Параметры Панели свойств.

Список Форма позволяет выбрать форму контура, ограничивающего выносной элемент, а список Полка - направление отрисовки полки линии-выноски.

Если все текущие настройки вкладки Параметры будут использоваться при создании следующих выносных элементов до конца сеанса работы, включите опцию По умолчанию. При выключенной опции настройка распространяется только на текущий выносной элемент.


Команда Стрелка взгляда

Позволяет построить стрелку, указывающую направление взгляда.

 Для вызова команды нажмите кнопку Стрелка взгляда на инструментальной панели Обозначения.

Укажите начальную точку (острие) стрелки т1.

Укажите точку т2, определяющую направление стрелки.

Затем укажите точку т3, определяющую положение надписи.

В поле Текст на Панели свойств отображается предлагаемая системой буква для обозначения стрелки взгляда. Вы можете выбрать другую букву из контекстного меню этого поля. Если необходимо изменить также начертание символа, вызовите диалог ввода надписи специального знака, щелкнув в поле Текст левой кнопкой мыши.

Опция Автосортировка показывает, включена или выключена в текущем документе автоматическая сортировка обозначений стрелок взгляда. Если опция активна, то произвольное изменение буквы, обозначающей стрелку, невозможно: поле Текст недоступно. При выключении опции Автосортировка поле Текст становится доступным и вы можете ввести любые символы. Однако в результате этого для обозначений всех стрелок взгляда перестает действовать автоматическая сортировка.

 Чтобы зафиксировать изображение, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Простановка стрелки направления взгляда

 Совет. Стрелку, расположенную строго вертикально или горизонтально, удобно создавать в режиме ортогонального черчения. Для его включения и выключения служит кнопка Ортогональное черчение на Панели текущего состояния, а также клавиша <F8>. Чтобы временно перейти в режим ортогонального черчения, нажмите и удерживайте клавишу <Shift>.

_________________

Смотрите также

Другие обозначения


Команда Линия разреза

Позволяет создать линию разреза или сечения.

 Для вызова команды нажмите кнопку Линия разреза на инструментальной панели Обозначения.

Укажите начальную (расположенную ближе к изображению изделия) точку линии разреза.

Указывайте точки перегиба линии. Для точного указания пользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях Текущая точка на вкладке Знак Панели свойств. Можно также вводить в эти поля значения с клавиатуры.

  С помощью группы Тип на Панели свойств можно выбрать, с какой стороны от линии разреза должны располагаться стрелки, показывающие направление взгляда.

В поле Текст на Панели свойств отображается предлагаемая системой буква для обозначения разреза/сечения. Вы можете выбрать другую букву из контекстного меню этого поля. Если необходимо изменить также начертание символа или ввести дополнительный текст (номер листа либо обозначение зоны, где расположено изображение разреза) вызовите диалог ввода надписи специального знака, щелкнув в поле Текст левой кнопкой мыши.

Опция Автосортировка показывает, включена или выключена в текущем документе автоматическая сортировка обозначений линий разреза/сечения. Если опция активна, то произвольное изменение буквы, обозначающей линию разреза/сечения, невозможно. Выключив опцию Автосортировка, вы можете ввести любые символы. Однако в результате этого для всех линий разреза/сечения перестает действовать автоматическая сортировка.

  Чтобы указать, рядом с какой из стрелок - первой или последней - должен располагаться дополнительный текст, активизируйте соответствующий переключатель в группе Размещение. Если дополнительный текст не используется, состояние переключателей этой группы не имеет значения.

 На экране отображается фантом создаваемого обозначения. Вы можете изменить его конфигурацию, не выходя из команды. Для этого нажмите кнопку Редактировать ответвления на Панели специального управления. Система перейдет в режим редактирования характерных точек объекта. Внесите необходимые изменения, после чего отожмите кнопку Редактировать ответвления.

 Чтобы зафиксировать изображение, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Простановка линии разреза

 Совет. Линию разреза, сегменты которой перпендикулярны друг другу (например, при оформлении ступенчатого разреза), удобно создавать в режиме ортогонального черчения. Для его включения и выключения служит кнопка Ортогональное черчение на Панели текущего состояния, а также клавиша <F8>. Чтобы временно перейти в режим ортогонального черчения, нажмите и удерживайте клавишу <Shift>. Если режим ортогонального черчения отключен, возможно создание линии сечения, сегменты которой наклонены друг к другу под произвольными углами (например, при оформлении ломаного разреза).

_________________

Смотрите также

Другие обозначения


Команда Допуск формы

Позволяет создать обозначение допуска формы и расположения поверхности.

 Для вызова команды нажмите кнопку Допуск формы на инструментальной панели Обозначения.

Укажите точку вставки рамки допуска. По умолчанию в выбранную точку помещается левый нижний угол рамки. При этом в списке Базовая точка выбран вариант Слева внизу. Чтобы изменить положение рамки относительно точки вставки, разверните указанный список и выберите нужную строку.

Чтобы включить вертикальное расположение рамки, активизируйте опцию Вертикально.

Создание таблицы допуска

Создание ответвлений со стрелками или треугольниками

 На экране отображается фантом создаваемого обозначения. Вы можете изменить его конфигурацию, не выходя из команды. Для этого нажмите кнопку Редактировать ответвления на Панели специального управления. Система перейдет в режим редактирования характерных точек объекта. Внесите необходимые изменения, после чего отожмите кнопку Редактировать ответвления.

 Чтобы зафиксировать изображение, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Обозначение допуска формы
и расположения поверхности

_________________

Смотрите также

Другие обозначения


Создание ответвлений допуска формы

  Чтобы создать ответвление со стрелкой или треугольником, нажмите соответствующую кнопку на Панели специального управления.

На фантоме рамки появятся восемь точек, показывающие возможные места выхода ответвлений (см. рисунок).

Щелкните мышью вблизи точки, в которой должно начинаться создаваемое ответвление.

 Ответвления, сегменты которых перпендикулярны друг другу, удобно создавать в режиме ортогонального черчения. Для его включения и выключения служит кнопка Ортогональное черчение на Панели текущего состояния, а также клавиша <F8>. Чтобы временно перейти в режим ортогонального черчения, нажмите и удерживайте клавишу <Shift>. Если режим ортогонального черчения отключен, возможно создание ответвлений, сегменты которых наклонены друг к другу под произвольными углами.

Указывайте точки излома ответвления. Для точного указания пользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях Координаты характерной точки на вкладке Знак Панели свойств. Можно также вводить в эти поля значения с клавиатуры.

Чтобы завершить формирование ответвления, отожмите соответствующую кнопку на Панели специального управления.

Для создания следующего ответвления снова нажмите нужную кнопку.

Чтобы изменить конфигурацию созданных ответвлений, нажмите кнопку Редактировать ответвления на Панели специального управления. Система перейдет в режим редактирования характерных точек объекта. Внесите необходимые изменения, после чего отожмите кнопку Редактировать ответвления.


Создание таблицы допуска формы

Доступно два способа формирования таблицы допуска формы и расположения поверхности: полуавтоматический и ручной.

 Чтобы создать таблицу допуска в полуавтоматическом режиме, нажмите кнопку Таблица на Панели свойств.

На экране появится диалог создания таблицы, в котором можно выбрать нужные параметры для ввода в ячейки.

Чтобы сформировать таблицу допуска в ручном режиме, щелкните мышью в поле Текст на Панели свойств.

На экране появится диалог ввода и редактирования надписи допуска формы. В нем можно сформировать таблицу произвольной конфигурации, ввести и отформатировать нужные символы в ее ячейках.

Завершив формирование таблицы в том или ином диалоге, нажмите кнопку ОК. На экране появится созданная таблица допуска формы и расположения.

Совет. Таблица, созданная в полуавтоматическом режиме, может быть в любое время отредактирована в ручном режиме. Например, возможно сочетание полуавтоматического ввода и ручного форматирования текстов в ячейках.


Команда Линия-выноска

Позволяет создать произвольную линию-выноску.

 Для вызова команды нажмите кнопку Линия-выноска на инструментальной панели Обозначения.

Укажите начальную точку первого ответвления линии-выноски.

Укажите точку начала полки т1.

Затем укажите начальные точки остальных ответвлений. Их количество не ограничено.

Букву для простановки на полке линии-выноски можно выбрать из контекстного меню поля Текст на вкладке Знак Панели свойств. Для ввода произвольного текста вызовите диалог ввода надписи специального знака, щелкнув в поле Текст левой кнопкой мыши.

 На экране отображается фантом создаваемой линии-выноски. Вы можете изменить ее конфигурацию, не выходя из команды. Для этого нажмите кнопку Редактировать ответвления на Панели специального управления. Система перейдет в режим редактирования характерных точек объекта. Внесите необходимые изменения, после чего отожмите кнопку Редактировать ответвления.

Настройка отрисовки линии-выноски

 Чтобы зафиксировать изображение, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Линия-выноска

_________________

Смотрите также

Другие обозначения


Настройка отрисовки линии-выноски

Для настройки отрисовки линии-выноски служат элементы вкладки Параметры Панели свойств.

Список Стрелка позволяет выбрать вид стрелки линии-выноски, список Тип - значок для обозначения соединения, а список Полка - направление полки линии-выноски.

Если необходимо сформировать обозначение обработки по контуру, нажмите кнопку По контуру.

Если текст, сформированный для текущей (создаваемой) линии-выноски, нужно использовать для остальных линий-выносок, созданных за этот вызов команды, включите опцию Сохранять текст. При выключенной опции каждая следующая линия-выноска формируется без текста.

Если все текущие настройки вкладки Параметры будут использоваться при создании следующих линий-выносок до конца сеанса работы, включите опцию По умолчанию. При выключенной опции настройка распространяется только на текущую линию-выноску.


Команда База

Позволяет создать обозначение базовой поверхности.

 Для вызова команды нажмите кнопку База на инструментальной панели Обозначения.

Укажите курсором объект, изображающий базовый элемент (контур детали, осевую линию и т.п.).

 Если вы случайно ошиблись при выборе объекта, нажмите кнопку Указать заново на Панели специального управления и выберите новую базу.

Укажите точку основания треугольника, обозначающего базу. Если указанная точка не принадлежат выбранному объекту, то положение знака будет определяться проекцией указанной точки на объект или его продолжение. В последнем случае базовый объект автоматически будет продолжен на нужное расстояние тонкой линией.

Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в поле Положение знака на вкладке Знак Панели свойств. Например, если базой является ось симметрии, удобно использовать привязку Ближайшая точка, чтобы совместить основание треугольника с концом размерной линии.

Укажите точку т1, определяющую положение рамки с надписью.

Пример простановки обозначения базы

В поле Текст на Панели свойств отображается предлагаемая системой буква для обозначения базы. Вы можете выбрать другую букву из контекстного меню этого поля. Если необходимо изменить также начертание символа, вызовите диалог ввода надписи специального знака, щелкнув в поле Текст левой кнопкой мыши.

Опция Автосортировка показывает, включена или выключена в текущем документе автоматическая сортировка обозначений баз. Если опция активна, то произвольное изменение буквы, обозначающей базу, невозможно: поле Текст недоступно. При выключении опции Автосортировка поле Текст становится доступным и вы можете ввести любые символы. Однако в результате этого для обозначений всех баз перестает действовать автоматическая сортировка.

  По умолчанию формируется обозначение базы, перпендикулярное указанному базовому объекту. При этом в группе Тип на Панели свойств активен переключатель Перпендикулярно опорному элементу. Если требуется создать наклонное обозначение, активизируйте переключатель Произвольное расположение.

_________________

Смотрите также

Другие обозначения


Команда Шероховатость

Позволяет создать обозначение шероховатости поверхности.

 Для вызова команды нажмите кнопку Шероховатость на инструментальной панели Обозначения.

Укажите курсором базовый объект для нанесения обозначения шероховатости (контур детали, выносную линию размера и т.п.).

 Если вы случайно ошиблись при выборе объекта, нажмите кнопку Указать заново на Панели специального управления и выберите новый базовый отрезок.

Параметр шероховатости и его значение можно выбрать из контекстного меню поля Текст на вкладке Знак Панели свойств. Если обозначение кроме параметра шероховатости должно содержать дополнительные сведения, вызовите диалог ввода надписи специального знака, щелкнув в поле Текст левой кнопкой мыши.

Затем укажите точку, определяющую положение знака. Если указанная точка не принадлежат выбранному объекту, то положение знака будет определяться проекцией указанной точки на объект или его продолжение. В последнем случае базовый объект автоматически будет продолжен на нужное расстояние тонкой линией.
Замечание. Продление NURBS и кривых Безье невозможно.

Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в поле Положение знака на вкладке Знак Панели свойств.

Настройка отрисовки обозначения шероховатости

Совет. Не выходя из команды, вы можете создать несколько обозначений шероховатости. При этом сделанная настройка отрисовки знака и сформированная надпись сохраняются.

Структура обозначения шероховатости определяется ГОСТ 2.309-73 (см. рисунок).

Обозначение шероховатости: а)структура обозначения, соответствующая предыдущей редакции ГОСТ 2.309-73, б)структура обозначения, соответствующая изменению №3, 2003 в ГОСТ 2.309-73

Выбор структуры, используемой в текущем документе, производится в диалоге настройки обозначения шероховатости.

_________________

Смотрите также

Другие обозначения


Настройка отрисовки обозначения шероховатости

   По умолчанию формируется обозначение шероховатости поверхности, способ обработки которой не устанавливается. При этом в группе Тип на вкладке Знак активен переключатель Без указания вида обработки. Для создания обозначения шероховатости поверхности, образованной с удалением или без удаления слоя материала, активизируйте соответствующий переключатель в указанной группе.

 Если необходимо нанести обозначение шероховатости поверхности, образующей контур, нажмите кнопку Обработка по контуру на вкладке Параметры.

Вы можете проставить знак на полке линии-выноски. Для выбора направления полки разверните список На полке и укажите нужную строку. После этого станет доступен список Стрелка, из которого вы можете выбрать нужный тип стрелки линии-выноски.

Группа элементов Параметры выноски становится доступной, если выбрано одно из размещений знака надписи на полке. В поле Длина отображается длина выноски, а в поле Угол - угол ее наклона к оси абсцисс текущей системы координат. Ввод значений с клавиатуры в эти поля возможен при отключенном автосоздании объектов и только после того, как линия-выноска сформирована (указана точка начала полки), т.е. фактически с помощью этих полей производится редактирование созданной линии-выноски.


Команда Таблица

Позволяет создать таблицу в чертеже или фрагменте.

 Для вызова команды нажмите кнопку Ввод таблицы на инструментальной панели Обозначения.

После вызова команды КОМПАС переключается в режим работы с текстом. При этом изменяются количество и названия команд главного меню, а также состав Компактной панели.

В поле Угол можно ввести угол наклона таблицы к оси Х текущей системы координат.

Укажите точку привязки таблицы.

На экране появится диалог создания таблицы, в котором можно настроить различные параметры создаваемой таблицы или выбрать существующую таблицу в качестве прототипа.

После закрытия этого диалога кнопкой ОК в документе появляется таблица с заданными параметрами.

Введите текст в ячейки таблицы.

Вы можете изменить установленные по умолчанию параметры текста с помощью элементов управления, расположенных на вкладке Форматирование Панели свойств, а также вставить различные специальные объекты с помощью элементов вкладки Вставка.

Элементы вкладки Таблица позволяют изменить структуру таблицы и ее оформление.

 Чтобы зафиксировать изображение, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Совет. Вы можете создать несколько таблиц за один вызов команды Таблица. Закончив формирование первой таблицы, переместите курсор за ее пределы и нажмите левую кнопку мыши. Предыдущая таблица автоматически зафиксируется, и на экране снова появится диалог создания таблицы.

Вы можете изменить расположение таблицы, не прерывая команды. Для этого вызовите из контекстного меню команду Редактировать размещение. На панели свойств появятся элементы Точка привязки и Угол, и вы сможете задать нужное расположение текста.

 Для выхода из режима ввода текста нажмите или кнопку Прервать команду на Панели специального управления клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Команда Текст


Команда Текст

Позволяет создать текстовую надпись в чертеже или фрагменте. Каждая надпись может состоять из произвольного количества строк.

 Для вызова команды нажмите кнопку Текст на инструментальной панели Обозначения.

После вызова команды КОМПАС переключается в режим работы с текстом. При этом изменяются количество и названия команд главного меню, а также состав Компактной панели.

С помощью группы переключателей Размещение выберите расположение текста относительно точки привязки.

В поле Угол можно ввести угол наклона строк текста к оси Х текущей системы координат.

Укажите точку привязки текста.

Введите нужное количество строк, заканчивая набор каждой из них нажатием клавиши <Enter>.

Пример текстовой надписи на чертеже

Вы можете изменить установленные по умолчанию параметры текста с помощью элементов управления, расположенных на вкладке Форматирование Панели свойств, а также вставить различные специальные объекты с помощью элементов вкладки Вставка.

 Чтобы зафиксировать изображение, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Совет. Вы можете создать несколько надписей за один вызов команды Текст. Закончив ввод первой надписи, переместите курсор за пределы рамки ввода и нажмите левую кнопку мыши. Предыдущая надпись автоматически зафиксируется, а в указанном вами месте откроется новое поле ввода текста.

Вы можете изменить расположение текста, не прерывая команды. Для этого вызовите из контекстного меню команду Редактировать размещение. На панели свойств появятся элементы Точка привязки, Угол и Размещение, и вы сможете задать нужное расположение текста.

 Для выхода из режима ввода текста нажмите или кнопку Прервать команду на Панели специального управления клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Команда Таблица


Команда Выровнять позиции по вертикали

Позволяет расположить на одной вертикали начальные точки полок нескольких позиционных линий-выносок.

 Выделите позиционные линии-выноски, полки которых необходимо выровнять по вертикали и нажмите кнопку Выровнять позиции по вертикали на инструментальной панели Обозначения.

После этого задайте точку, по Х-координате которой требуется выровнять начала полок выбранных линий-выносок. Точку можно указать мышью или ввести ее координаты в поля Базовая точка на Панели свойств.


Команда Выровнять позиции по горизонтали

Позволяет расположить на одной горизонтали полки нескольких позиционных линий-выносок.

 Выделите позиционные линии-выноски, полки которых необходимо выровнять по горизонтали и нажмите кнопку Выровнять позиции по вертикали на инструментальной панели Обозначения.

После этого задайте точку, по Y-координате которой требуется выровнять начала полок выбранных линий-выносок. Точку можно указать мышью или ввести ее координаты в поля Базовая точка на Панели свойств.


Диалог создания таблицы допуска формы

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Создание таблицы... из контекстного меню.

В нем можно полуавтоматически сформировать текстовые надписи в ячейках таблицы допуска формы.

Описание элементов управления

Знак	Выберите из списка нужный вариант знака для обозначения допуска.
Числовое значение	Введите числовое значение допуска. Для вызова пользовательского меню со значениями из стандартного ряда дважды щелкните мышью в поле ввода.
База 1	Введите букву для обозначения первой базовой поверхности. Для вызова пользовательского меню с заглавными буквами русского алфавита дважды щелкните мышью в поле ввода.
База 2	Введите букву для обозначения второй базовой поверхности. Для вызова пользовательского меню с заглавными буквами русского алфавита дважды щелкните мышью в поле ввода.
Подробнее о пользовательских меню можно прочитать в разделе Пользовательские меню при вводе текста.

После ввода надписей для всех ячеек нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог ввода обозначения клеймения

Позволяет полуавтоматически сформировать текстовую надпись при простановке обозначения клеймения.

Описание элементов управления

Содержание	Выберите из списка нужный вариант.
Способ нанесения	Выберите из списка название способа нанесения клеймения.
Закончив выбор, нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог ввода обозначения маркировки

Позволяет полуавтоматически сформировать текстовую надпись при простановке обозначения маркировки.

Описание элементов управления

Содержание	Выберите из списка нужный вариант.
Способ нанесения	Выберите из списка название способа нанесения клеймения.
Закончив выбор, нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Команды простановки обозначений

Кнопки вызова команд простановки обозначений находятся на инструментальной панели Обозначения.

 Текст

 Таблица

 Шероховатость

 База

 Линия-выноска

 Знак клеймения

 Знак маркировки

 Знак изменения

 Обозначение позиции

 Выровнять позиции по вертикали

 Выровнять позиции по горизонтали

 Допуск формы

 Линия разреза

 Стрелка взгляда

 Выносной элемент

 Осевая линия по двум точкам

 Автоосевая

 Обозначение центра

Замечание. Команды Шероховатость и База доступны, только если в документе уже есть какие-либо графические объекты.


Элемент управления Базовая точка
Базовая точка

Список, позволяющий задать расположение таблицы допуска относительно точки, указанной в качестве базовой. Изменение расположения таблицы отображается на фантоме обозначения в окне документа.


Элемент управления Полка
Полка

Список, позволяющий выбрать направление полки линии-выноски для простановки обозначения шероховатости.


Элемент управления Стрелка
Стрелка

Список, позволяющий выбрать вид стрелки при простановке обозначения шероховатости на полке линии-выноски .


Элемент управления Тип значка
Тип

Список, позволяющий выбрать значок для простановки на линии-выноске.


Элемент управления Полка линии-выноски
Полка

Список, позволяющий выбрать направление полки линии-выноски.


Элемент управления Стрелка
Стрелка

Список, позволяющий выбрать тип стрелки для обозначений маркировки, клеймения или позиционной линии-выноски.


Элемент управления Стрелка линии-выноски
Стрелка

Список, позволяющий выбрать тип стрелки для линии-выноски.


Элемент управления Тип
Тип

Список, позволяющий выбрать тип знака для обозначения изменения.


Элемент управления Тип выноски
Тип выноски

Список, позволяющий выбрать тип выноски для обозначения изменения


Элемент управления Форма
Форма

Список, позволяющий выбрать форму контура выносного элемента.


Элемент управления Полка
Полка

Список, позволяющий выбрать направление полки выносного элемента.


Элемент управления Автоопределение
Автоопределение

Согласно ГОСТ осевые линии должны начинаться и заканчиваться штрихами. Чтобы выполнить это требование, при отрисовке линий производится пропорциональное изменение длин штрихов.

Если при расчете длины штриха должно учитываться условие попадания полученного значения в диапазон, заданный стандартом (5…30 мм), включите опцию Автоопределение.

Если нужно, чтобы длина штриха не превышала определенного значения (без учета требований стандарта), выключите опцию Автоопределение и задайте максимальную длину штриха в поле Штрих.


Элемент управления "Крестик"
"Крестик"

Поле для ввода или выбора длины штрихов, образующих перекрестие в центре объекта.

Данная настройка действует при создании обозначения центра в виде "крестика". Во всех остальных случаях длина центральных штрихов определяется системой автоматически.


Элемент управления Штрих
Штрих

Поле для ввода или выбора максимальной длины штрихов осевой линии. Это поле доступно при выключенной опции Автоопределение.


Элемент управления Промежуток
Промежуток

Поле для ввода или выбора длины промежутков между пунктиром и штрихом.

Замечание. Напоминаем, что, согласно ГОСТ 2.303, общая длина пунктира и двух промежутков должна составлять 3...5 мм.


Элемент управления Пунктир
Пунктир

Поле для ввода или выбора длины пунктира.

Замечание. Напоминаем, что, согласно ГОСТ 2.303, общая длина пунктира и двух промежутков должна составлять 3...5 мм.


Элемент управления Выступ
Выступ

Поле для ввода или выбора величины выступов осевой линии за контур детали.


Элемент управления Точка
Точка

Поле для ввода длины штрихов, образующих перекрестие в центре объекта. Данная настройка действует при создании обозначения центра в виде "крестика". Во всех остальных случаях длина центральных штрихов определяется системой автоматически.


Элемент управления Автосортировка
Автосортировка

Опция, позволяющая включать и выключать автоматическую сортировку для буквенных обозначений объектов текущего типа.

Если эта опция включена, то поле Текст недоступно, поскольку буква для обозначения выбирается системой автоматически в соответствии с настройкой.

Замечание. При создании линии разреза/сечения поле Текст доступно, но в диалоге формирования надписи можно ввести лишь дополнительный текст. Изменение буквенного обозначения недоступно.

При выключении опции Автосортировка поле Текст становится доступно и вы можете ввести любые символы для обозначения текущего объекта. Однако в результате этого для всех объектов данного типа перестает действовать автоматическая сортировка буквенных обозначений.


Команда Автоосевая

Позволяет построить осевую линию.

Положение и размеры осевой линии могут быть автоматически определены системой относительно объектов чертежа либо заданы пользователем. Для управления параметрами автоосевой служат переключатели группы Способ.

 Для вызова команды нажмите кнопку Автоосевая на инструментальной панели Обозначения.

Автоосевая может быть построена:

-	по двум точкам,

-	параллельно прямолинейному отрезку,

-	произвольной длины параллельно или перпендикулярно прямолинейному отрезку,

-	по биссектрисе угла, образованного двумя отрезками,

-	по продолжению биссектрисы угла, образованного двумя отрезками,

-	в виде обозначения центра осесимметричного объекта.

_________________

Смотрите также

Другие обозначения


Автоосевая
по двум точкам

Вы можете создать осевую линию, указав курсором две произвольные точки на чертеже (в этом случае линия будет строиться таким же образом, как и при вызове команды Осевая линия по двум точкам).

Для указания точек рекомендуется использовать привязки. При построении автоосевой по двум точкам состояние переключателей группы Способ не имеет значения.

 После построения автоосевой система будет ожидать построения следующего ее экземпляра. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.


Автоосевая по отрезку (По объектам)
Автоосевая
параллельно прямолинейному отрезку

 Чтобы построить автоосевую параллельно прямолинейному отрезку на заданном расстоянии от него, активизируйте переключатель По объектам группы Способ.

Укажите отрезок. На экране появится фантом осевой линии. Укажите точку, через которую должна пройти автоосевая. Линия будет зафиксирована в заданном положении. Параметры автоосевой будут соответствовать заданным при настройке параметров осевой линии.

а)	б)
Построение автоосевой линии относительно отрезка по объектам: а) указание точек, б) результат построения

 После построения автоосевой система будет ожидать построения следующего экземпляра автоосевой. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.


Автоосевая по отрезку (С указанием границы)
Автоосевая произвольной длины
параллельно или перпендикулярно отрезку

 Чтобы построить автоосевую произвольной длины параллельно или перпендикулярно прямолинейному отрезку, активизируйте переключатель С указанием границы группы Способ.

Укажите отрезок. Укажите первую точку, через которую должна пройти автоосевая. Система будет ожидать указания второй точки, принадлежащей осевой линии. Положение этой точки определит, каким образом осевая будет расположена относительно отрезка - параллельно или перпендикулярно. Перемещайте курсор по экрану. На экране будут появляться фантомы осевой линии. Добившись нужного положения, щелкните мышью. Осевая линия будет зафиксирована. Параметры автоосевой будут соответствовать заданным при настройке параметров осевой линии.

а)	б)
Построение автоосевой линии относительно отрезка с указанием границ; указание объектов и результат построения: а) осевая параллельна отрезку, б) осевая перпендикулярна отрезку.

Если при указании второй точки курсор не будет находиться на фантоме осевой линии, границей осевой будет проекция положения курсора на эту линию.

Для задания второй точки осевой линии можно указать кривую или вспомогательную прямую на чертеже. В этом случае автоосевая будет заканчиваться в точке своего пересечения с выбранной линией.

 После построения автоосевой система будет ожидать построения следующего ее экземпляра. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.


Автоосевая на биссектрисе (По объектам)
Автоосевая на биссектрисе

 Чтобы построить осевую линию, которая будет являться биссектрисой угла, образованного двумя прямолинейными отрезками или их продолжениями, активизируйте переключатель По объектам.

Укажите первый отрезок. На экране появится фантом осевой, параллельный этому отрезку. Укажите второй отрезок. Осевая линия будет построена автоматически. Ее положение определяется следующим образом.

1.	Местонахождение начальной точки зависит от взаимного расположения выбранных отрезков:

-	если отрезки пересекаются, автоосевая начинается в точке их пересечения,

-	если один отрезок пересекается с воображаемым продолжением второго отрезка, автоосевая начинается в точке пересечения этих линий,

-	если отрезки не пересекаются, автоосевая начинается в точке пересечения биссектрисы угла с воображаемой прямой, соединяющей начала отрезков.

2.	Конечная точка - точка пересечения биссектрисы угла с воображаемой прямой, соединяющей концы выбранных отрезков.

а)	б)	в)
Варианты расположения автоосевой (указание объектов и результат построения): а) пересекающиеся отрезки, б) непересекающиеся отрезки, в) один отрезок пересекается с воображаемым продолжением второго

Параметры автоосевой будут соответствовать заданным при настройке параметров осевой линии.

 После построения автоосевой система будет ожидать построения следующего ее экземпляра. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.


Автоосевая на биссектрисе (С указанием границы)
Автоосевая на биссектрисе

 Вы можете построить автоосевую с произвольным положением границ, которая будет лежать на прямой, содержащей биссектрису угла, образованного двумя прямолинейными отрезками. Для этого активизируйте переключатель С указанием границы.

Укажите первый и второй отрезки. Укажите точку начала автоосевой. Если при указании точки курсор не находится точно на линии продолжения биссектрисы, границей осевой будет являться проекция положения курсора на эту линию. После этого система будет ожидать указания второй точки, принадлежащей осевой.

Для задания границ автоосевой можно указывать кривые на чертеже. Границами осевой будут точки пересечения этих кривых с продолжением биссектрисы.

а)	б)
Построение автоосевой линии (указание объектов и результат построения): а) задание границ осевой указанием точек; б) задание границы указанием кривой

Параметры автоосевой будут соответствовать заданным при настройке параметров осевой линии.

 После построения автоосевой система будет ожидать построения следующего ее экземпляра. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.


Автоосевая - обозначение центра
Автоосевая
обозначение центра

В качестве объекта для построения автоосевой вы можете указать следующие осесимметричные объекты:

- окружность,

- эллипс,

- дуга окружности или эллипса.

В этом случае будет автоматически создано обозначение центра для объекта, образованное двумя перпендикулярными осевыми линиями. При построении обозначения центра состояние переключателей группы Способ не имеет значения.

Если в качестве объекта выбрана окружность или дуга окружности, то на экране появится фантом обозначения центра. При перемещении курсора будет изменяться его угол наклона. Чтобы зафиксировать обозначение центра, щелкните мышью. Параметры автоосевой будут соответствовать заданным при настройке параметров осевой линии.

Для эллипса или дуги эллипса обозначение центра совпадает с его осями. Угол наклона обозначения центра фиксированный и не может быть изменен. Параметры автоосевой будут совпадать с умолчательными для текущего документа.

 После построения автоосевой система будет ожидать построения следующего ее экземпляра. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.

Замечание 1. В отличие от использования команды Обозначение центра, в данном случае невозможно изменить тип обозначения.

Замечание 2. Правильные многоугольники при построении автоосевой рассматриваются как совокупности отрезков. Поэтому многоугольник невозможно выбрать в качестве объекта для построения обозначения центра.


Группа Способ

 Переключатель По объектам позволяет построить автоосевую линию, положение которой относительно выбранных объектов будет определено системой автоматически.

 Переключатель С указанием границы позволяет построить автоосевую линию, положение которой относительно выбранных объектов может быть задано пользователем.


Объекты для автоосевой
Объекты для построения автоосевой:

- точки,

- отрезки,

- осесимметричные объекты.


Поиск объектов для автоосевой
Указание объектов для построения автоосевой

Задайте положение осевой линии.

 Если активизирован переключатель По объектам, то длина автоосевой будет определена системой автоматически в соответствии с настройками параметров осевой линии.

 Если активизирован переключатель С указанием границы, то длина и положение автоосевой должны быть заданы пользователем.

Совет...


Поиск объектов для автоосевой
Задание угла наклона автоосевой;
обозначение центра

Для окружности или дуги окружности задайте угол наклона обозначения центра, перемещая курсор, и зафиксируйте положение обозначения щелчком мыши.


Остановить передачу управления
Остановить команду
"Перейти под управление системы"

Данная команда приостанавливает передачу управления от библиотеки к системе КОМПАС-3D.


Команда Справка

Позволяет получить справку по выполнению текущей команды.

 Кнопка Справка


Панель свойств в текстовом режиме

Панель свойств текущей конфигурации появляется на экране во время работы с текстовым редактором в графических документах и спецификациях (при заполнении основной надписи чертежа, текстовой части объекта спецификации и т.п.).

Элементы управления, которые находятся на Панели свойств, позволяют настроить параметры редактируемого объекта. Панель свойств может содержать несколько вкладок.

Вкладка Формат. Элементы управления данной вкладки позволяют задать форматирование текста (выбрать шрифт, настроить параметры абзаца и т.п.).

Вкладка Вставка. вставить в документ различные объекты, например, текстовые шаблоны, спецзнаки, символы, фрагменты и т.п.

Вкладка Таблица. Элементы управления данной вкладки позволяют управлять конфигурацией таблицы и форматировать ее ячейки.

Вкладка Модели. Элементы управления данной вкладки позволяют указать модель для синхронизации основной надписи.

Вкладка Параметры. Элементы управления данной вкладки позволяют задать параметры синхронизации модели с данными основной надписи. См. также Настройка параметров синхронизации.

Вкладки Модели и Параметры присутствуют на Панели свойств при заполнении основной надписи чертежа, содержащего ассоциативные виды модели.


Команда Следующий объект

Появляется в том случае, если возможны несколько вариантов построения объекта (например, окружностей, касательных к двум кривым).

 Для вызова команды нажмите кнопку Следующий объект на Панели специального управления или выберите ее название из контекстного меню.

После этого текущим становится следующий вариант создаваемого объекта.

Вы можете также выбрать другой вариант и без использования команд. Для этого просто укажите нужный объект курсором.


Команда Предыдущий объект

Появляется в том случае, если возможны несколько вариантов построения объекта (например, окружностей, касательных к двум кривым).

 Для вызова команды нажмите кнопку Предыдущий объект на Панели специального управления или выберите ее название из контекстного меню.

После этого текущим становится предыдущий вариант создаваемого объекта.

Вы можете также выбрать другой вариант и без использования команд. Для этого просто укажите нужный объект курсором.


Команда Прервать
Кнопка Прервать команду

Позволяет завершить выполнение текущей команды ввода или редактирования объектов.

 Для вызова команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или выберите ее название из контекстного меню.


Команда Прервать
Кнопка Прервать команду

Позволяет завершить выполнение текущей команды геометрического калькулятора.

 Для вызова команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.


Команда Запомнить состояние

Позволяет запомнить параметры, которые были заданы при вводе объекта, для того, чтобы использовать их при создании следующих объектов.

 Для вызова команды нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления.

Например, при вводе окружности было явно задано значение радиуса. Если до фиксации этой окружности нажать кнопку Запомнить состояние, то заданный радиус будет автоматически предлагаться в строке параметров объектов при вводе следующей окружности.


Команда Создать объект

Фиксирует создаваемый или редактируемый объект.

Для вызова команды можно выбрать ее название из меню Редактор или из контекстного меню.
 Кроме того, можно воспользоваться кнопкой Создать объект на Панели специального управления.

Если для объекта включено автосоздание, то он фиксируется автоматически, и вызов команды Создать объект не требуется.

Если команда Создать объект недоступна, это говорит о том, что либо количество заданных параметров недостаточно для построения объекта, либо при текущем сочетании значений параметров построение невозможно.


Команда Автосоздание
Команда Автосоздание объекта

Включает или выключает режим автоматического создания объектов.

В этом режиме (при нажатой кнопке) объект создается без дополнительного подтверждения сразу же после того, как вводится минимально необходимый набор его параметров.

 Кнопка Автоматическое создание объекта


Команда Очистка фона
Команда Очистить фон

Включает или выключает перекрывание выделенным объектом (текстом, размером или обозначением) штриховок и линий.

Умолчательная настройка перекрывания производится в диалоге настройки отображения перекрывающихся объектов. В этом же диалоге вы можете задать ширину очищаемого поля.

Замечание. Объект, настройка перекрывания для которого производилась с помощью данной команды, в дальнейшем уже не подчиняется настройке, сделанной в указанном диалоге.


Элемент управления Имя ЛСК
Имя локальной системы координат

Поле для ввода имени локальной системы координат.


Элемент управления Угол наклона ЛСК
Угол наклона локальной системы координат

Поле угла наклона осей системы координат.

При указании угла наклона мышью его значение определяется автоматически и заносится в это поле.

Возможен также ввод значения угла с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Элемент управления Начало отсчета ЛСК
Начало отсчета локальной системы координат

Поля координат точки начала отсчета локальной системы координат. Обратите внимание на то, что эти координаты измеряются в текущей системе координат.

При указании начала отсчета мышью координаты точки определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Команда Локальная система координат

Позволяет создавать в текущем виде чертежа или во фрагменте различные локальные системы координат, устанавливать любую из них в качестве текущей СК, а также изменять их параметры.

 Для вызова команды нажмите кнопку Локальная СК на панели Текущего состояния или выберите ее название в меню Вставка.

 Если в текущем документе еще нет локальных систем координат, курсор принимает форму осей системы координат.
Задайте точку начала отсчета создаваемой ЛСК и угол поворота ее осей. Положение начала каждой новой ЛСК задается в текущей системе координат, а угол поворота новой ЛСК отсчитывается от оси Х текущей системы координат.

Эти параметры можно указать мышью или ввести в соответствующие поля Панели свойств.

В поле Имя ЛСК можно ввести произвольное имя для облегчения ее последующего поиска и выбора из списка.

После создания ЛСК она автоматически будет установлена в качестве текущей системы координат. Ее имя появится на панели Выбор ЛСК.

Чтобы задать параметры отрисовки символа начала ЛСК, нажмите кнопку Настройка... на Панели свойств. На экране появится Диалог настройки параметров отрисовки осей координат.

Если в текущем документе уже есть локальные системы координат, то после вызова команды Локальная СК система ожидает выбора дальнейшего действия.

 Вы можете создать новую систему координат. Для этого нажмите кнопку Новая ЛСК на панели Выбор ЛСК, укажите начало новой ЛСК, задайте угол ее поворота и введите ее имя.

 Вы можете сделать текущей одну из ранее созданных ЛСК. Для этого выделите имя нужной ЛСК в списке на панели Выбор ЛСК и нажмите кнопку Текущая локальная СК.

 Вы можете удалить одну или все ранее созданные ЛСК. Для этого выделите имя ЛСК в списке на панели Выбор ЛСК и нажмите кнопку Удалить.

Совет...


Чтобы отказаться от использования ЛСК без их удаления, установите выделение на имени текущей ЛСК и нажмите кнопку Текущая локальная СК.

Текущей станет система координат фрагмента или текущего вида чертежа.

Все локальные системы координат сохранятся в документе, и в дальнейшем вы сможете использовать любую из них.


Панель работы с локальными СК

В этом окне содержится список имеющихся в документе локальных систем координат.

 Чтобы сделать какую-либо из них текущей, выделите ее имя в списке и нажмите кнопку Текущая локальная СК.

 Чтобы создать новую систему координат, нажмите кнопку Новая ЛСК.

 Чтобы удалить какую-либо из систем координат, выделите ее имя в списке и нажмите кнопку Удалить.

Замечание. Если Панель свойств расположена горизонтально, то для открытия и закрытия окна работы с ЛСК требуется нажать кнопку Выбор ЛСК.


Элемент управления Настройка СК
Кнопка Настройка отрисовки СК

Вызывает диалог настройки отрисовки локальных систем координат. В нем можно установить параметры отображения осей локальных систем координат.


Элемент управления Формат ячейки
Формат ячейки

Группа переключателей, предназначенная для настройки формата ячеек таблиц.


Элемент управления Блок
Блок

Группа переключателей, предназначенная для работы с блоками текста.


Элемент управления Окно просмотра
Окно просмотра

Окно просмотра текущих параметров шрифта.


Элемент управления Параметры
Параметры

Группа переключателей, позволяющая перейти к настройкам различных параметров выделенного или вводимого текста.


Команда Подогнать фрагмент под заданные размеры

Позволяет автоматически подобрать масштаб вставляемого в ячейку таблицы фрагмента таким образом, чтобы вставка поместилась в прямоугольнике с заданными размерами.

После указания пользователем в соответствующем диалоге высоты и ширины вставки ее масштаб изменяется таким образом, чтобы вставка поместилась в прямоугольник с выбранными габаритами без изменения пропорций (соотношение габаритов фрагмента остается постоянным).


Команда Подогнать фрагмент под высоту ячейки

Позволяет автоматически подобрать масштаб вставляемого в ячейку таблицы фрагмента таким образом, чтобы вертикальный габарит вставки был равен высоте ячейки.


Команда Подогнать фрагмент под ширину ячейки

Позволяет автоматически подобрать масштаб вставляемого в ячейку таблицы фрагмента таким образом, чтобы горизонтальный габарит вставки был равен ширине ячейки.


Команда Подогнать фрагмент/лист под заданные размеры

Позволяет автоматически подобрать масштаб вставляемого в текстово-графический документ фрагмента или листа таким образом, чтобы вставка поместилась в прямоугольнике с заданными размерами.

После указания пользователем в соответствующем диалоге высоты и ширины вставки ее масштаб изменяется таким образом, чтобы вставка поместилась в прямоугольник с выбранными габаритами без изменения пропорций (соотношение габаритов фрагмента или листа остается постоянным).


Команда Подогнать фрагмент/лист под высоту страницы

Позволяет автоматически подобрать масштаб вставляемого в текстово-графический документ фрагмента или листа таким образом, чтобы вертикальный габарит вставки был равен высоте страницы.


Команда Подогнать фрагмент/лист под ширину страницы

Позволяет автоматически подобрать масштаб вставляемого в текстово-графический документ фрагмента или листа таким образом, чтобы горизонтальный габарит вставки был равен ширине страницы.


Элемент управления Угол наклона
Угол наклона

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка угол наклона таблицы или строк текста.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Элемент управления Точка привязки
Точка привязки

Поля координат точки привязки текста.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Команда Масштаб по ширине листа

Позволяет изменить масштаб отображения текущего текстового документа, технических требований, таблицы основной надписи или спецификации таким образом, чтобы страница документа полностью помещалась в окне по ширине (горизонтальный размер изображения становится равным ширине окна).

 Для вызова нажмите кнопку Масштаб по ширине на панели Вид или выберите ее название в контекстном меню.


Команда Масштаб по высоте листа

Позволяет изменить масштаб отображения текущего текстового документа, технических требований, таблицы основной надписи или спецификации таким образом, чтобы страница документа полностью помещалась в окне по высоте (вертикальный размер изображения становится равным высоте окна).

 Для вызова команды нажмите кнопку Масштаб по высоте на панели Вид или выберите ее название в контекстном меню.


Выравнивание абзацев текста

 Чтобы выровнять выделенные или набираемые заново абзацы текста по левому краю, нажмите кнопку Выровнять влево.

 Чтобы выровнять выделенные или набираемые заново абзацы текста по центру, нажмите кнопку Центрировать.

 Чтобы выровнять выделенные или набираемые заново абзацы текста по правому краю, нажмите кнопку Выровнять вправо.

 Чтобы выровнять выделенные или набираемые заново абзацы текста по ширине, нажмите кнопку Выровнять по ширине.


Команда Символы форматирования

Позволяет включить или отключить отображение на экране служебных символов форматирования текста (конец абзаца, табуляция, пробел и т.д.).

 Для вызова команды нажмите кнопку Символы форматирования или выбрите ее название из меню Вид.


Команда Параметры списка

Позволяет назначить или изменить параметры нумерации текста (тип нумерации, отступы и т.д).

 Для вызова команды нажмите кнопку Параметры списка или выберите ее название из меню Формат.

После вызова команды на экране появится диалог настройки параметров нумерации текста.


Работа со списками

 Чтобы установить или отменить нумерацию выделенных или набираемых заново абзацев, нажмите кнопку Установить/снять нумерацию или вызовите команду Формат - Список - Установить нумерацию.

 Чтобы установить нумерацию текущего и следующих за ним абзацев с начального значения (как нового списка нумерации), нажмите кнопку Новый список или вызовите команду Формат - Список - Новый список.

 Чтобы увеличить вложенность выделенных абзацев текста на один уровень, нажмите кнопку Увеличить вложенность или вызовите команду Формат - Список - Увеличить вложенность.

 Чтобы уменьшить вложенность выделенных абзацев текста на один уровень, нажмите кнопку Уменьшить вложенность или вызовите команду Формат - Список - Уменьшить вложенность.

Для изменения формата символов нумерации, отступов в списке и других назначений используйте команду Формат - Параметры списка.


Элемент управления Цвет текста
Цвет текста

Список, позволяющий выбрать цвет символов выделенного или набираемого заново текста.


Оформление символов

 Чтобы назначить или отменить курсивное начертание выделенного или набираемого заново текста, нажмите кнопку Курсив.

 Чтобы назначить или отменить жирное начертание выделенного или набираемого заново текста, нажмите кнопку Полужирный.

 Чтобы назначить или отменить подчеркивание выделенного или набираемого заново текста, нажмите кнопку Подчеркнутый.

Для изменения всех параметров шрифта используйте команду Формат - Шрифт.


Шаг строк

Поле для ввода шага строк в текущем или выделенных абзацах.


Элемент управления Шаг строк
Шаг строк

Управление шагом строк текста в текущем или выделенных абзацах производится с помощью элементов Инструментальной панели форматирования.

 Кнопка Шаг строк выводит на экран диалог настройки параметров абзаца, в котором можно установить любые параметры абзаца.

В поле Шаг строк отображается текущее значение шага. Вы можете ввести нужное значение шага в это поле.

Замечание. Поле Шаг строк присутствует на панели, если она расположена горизонтально.


Сужение символов

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка сужение символов выделенного или набираемого текста.


Элемент управления Сужение символов
Сужение символов

Управление сужением символов выделенного или набираемого текста производится с помощью элементов Инструментальной панели форматирования.

 Кнопка Сужение выводит на экран диалог настройки параметров шрифта, в котором можно установить любые параметры шрифта.

В поле Сужение отображается текущее значение сужения. Вы можете ввести нужное значение с клавиатуры или выбрать из списка.

Замечание. Поле Сужение присутствует на панели, если она расположена горизонтально.


Высота символов

Поле, в котором можно ввести или выбрать из списка высоту символов выделенного или набираемого текста.


Элемент управления Высота символов
Высота символов

Управление высотой символов выделенного или набираемого текста производится с помощью элементов Инструментальной панели форматирования.

 Кнопка Высота символов выводит на экран диалог настройки параметров шрифта, в котором можно установить любые параметры шрифта.

В поле Высота символов отображается текущее значение высоты. Вы можете ввести нужное значение с клавиатуры или выбрать из списка.

Замечание. Поле Высота символов присутствует на панели, если она расположена горизонтально.


Элемент управления Шрифт
Шрифт

Список, из которого можно выбрать шрифт выделенного или набираемого текста.


Автокоррекция ошибочного ввода

 Чтобы перевести выделенные символы в латинские, нажмите соответствующую кнопку.

 Чтобы перевести выделенные символы в кириллические, нажмите соответствующую кнопку.

 Чтобы перевести выделенные символы в нижний регистр, нажмите соответствующую кнопку.

 Чтобы перевести выделенные символы в верхний регистр, нажмите соответствующую кнопку.


Команда Нормальный режим

Позволяет установить нормальный режим отображения текстового документа или спецификации. В этом режиме на экране не показываются элементы оформления - рамка документа и его основная надпись.

 Для вызова команды нажмите кнопку Нормальный режим на панели Вид или выберите ее название из меню Вид.


Команда Разметка страниц

Позволяет установить режим разметки страниц для отображения текстового документа или спецификации. В этом режиме на экране реалистично показываются элементы оформления - рамка документа и его основная надпись. В режиме разметки невозможно редактирование объектов спецификации.

В режиме разметки можно перейти к заполнению основной надписи текстового документа или спецификации, дважды щелкнув мышью в поле основной надписи.

 Для вызова команды нажмите кнопку Разметка страниц на панели Вид или выберите ее название из меню Вид.


Команда Перенести в последнюю колонку

Позволяет перенести в последнюю колонку содержимое текущей ячейки спецификации.

Команду Перенести в последнюю колонку можно вызвать из контекстного меню при редактировании объекта спецификации.

После вызова этой команды содержимое ячейки, в которой находится курсор, переносится в последнюю колонку, предваряясь символами *), а на его месте появляется символ *. Эту команду удобно использовать, если слишком длинное обозначение зоны или формата не помещается в отведенную для него колонку и необходимо перенести его в графу Примечания.


Команда Вертикальный текст
Команда Вставить вертикальный текст

Позволяет вставить в таблицу (начиная с текущего положения курсора) вертикально расположенные строки текста.

 Для вызова команды нажмите кнопку Вставить вертикальный текст или выберите ее название из меню Вертикальный текст.

После вызова команды в текущей позиции курсора открывается прямоугольное поле ввода текста. После того, как текст (он может состоять из нескольких строк) введен, щелкните левой кнопкой мыши за пределами поля ввода - текст будет размещен вертикально.

Для перехода к редактированию ранее вставленного вертикального текста дважды щелкните по нему левой кнопкой мыши или вызовите команду Редактор - Редактировать объект.


Команда Редактировать объект

Позволяет отредактировать вставленный в текст объект (таблицу, фрагмент), на котором находится курсор.

Другим способом перехода к редактированию объекта является двойной щелчок на нем левой кнопкой мыши.


Команда Чертеж/фрагмент
Команда Вставить фрагмент

Позволяет вставить в текст (начиная с текущего положения курсора) чертеж или фрагмент КОМПАС.

 Для вызова команды нажмите кнопку Вставить фрагмент или выберите ее название из меню Вставка.

После вызова команды на экране отображается диалог, в котором нужно выбрать имя файла. Затем следует задать параметры вставки чертежа или фрагмента в текст. В дальнейшем для перехода к редактированию параметров вставки чертежа или фрагмента дважды щелкните на нем левой кнопкой мыши или вызовите команду Редактор - Редактировать объект.


Команда Таблица (меню Вставка)
Команда Таблица

Позволяет вставить в текст (начиная с текущего положения курсора) таблицу произвольной структуры.

 Для вызова команды нажмите кнопку Таблица или выберите ее название из меню Вставка.

После вызова команды на экран выводится диалог, в котором следует назначить параметры создаваемой таблицы.

Для перехода к редактированию ранее созданной таблицы дважды щелкните на ней левой кнопкой мыши или вызовите команду Редактор - Редактировать объект.


Команда Спецзнак
Команда Спецзнак...

Позволяет вставлять в текст (начиная с текущего положения курсора) специальные знаки, отсутствующие в обычных наборах шрифтов (знак диаметра, различные символы для технологических обозначений и т.д.).

 Для вызова команды нажмите кнопку Вставить специальный знак или выберите ее название из меню Вставка.

После вызова команды на экран выводится диалог, в котором следует выбрать специальный знак для вставки в текст.

Если вы выбрали спецзнак, изображение которого связано с вводимыми символами (например, корень или подчеркивание) и ввели нужную текстовую часть, нажмите клавишу со стрелкой вправо для перехода к дальнейшему вводу обычного текста.


Команда Вставить текстовый шаблон

Позволяет открыть текстовый шаблон и скопировать в набираемый текст нужные разделы из этого шаблона. Особенно удобна такая возможность при вводе технических требований, когда многие пункты являются стандартными, и требуется лишь небольшая их корректировка.

Одновременно могут быть открыты несколько различных шаблонов. Каждый шаблон отображается в своем собственном окне.

 Для вызова команды нажмите кнопку Вставить текстовый шаблон или выберите ее название из меню Вставка.

После этого на экране появится окно Библиотекаря текстовых шаблонов.

Выберите в нем шаблоны, которые требуется скопировать в текущий документ, и нажмите кнопку Вставить в документ на инструментальной панели Библиотекаря.

После этого Библиотекарь текстовых шаблонов закроется, а в текущую позицию курсора будет вставлен указанный текст. Дальнейшая работа с ним не отличается от работы с текстом, введенным с клавиатуры.


Команда Параметры абзаца
Команда Абзац...

Позволяет назначить или изменить параметры форматирования (шаг строк, отступы, интервалы и т.д.) для выделенных или набираемых заново абзацев текста.

 Для вызова команды нажмите кнопку Параметры абзаца или выберите ее название из меню Формат.

После вызова команды на экран выводится диалог установки параметров абзаца.


Команда Формат текста
Команда Формат текста...

Позволяет задать габариты многострочного текста и методы его форматирования (правила размещения текста в габаритной рамке).

 Для вызова команды нажмите кнопку Параметры форматирования или выберите ее название из меню Формат.

После вызова команды на экран выводится диалог настройки формата текста.


Команда Сохранить блок

Позволяет сохранить выделенный фрагмент текста в отдельном файле в формате текстового документа КОМПАС (*.kdw) или текстового файла (*.txt).

 Для вызова команды нажмите кнопку Сохранить блок.

После вызова команды на экране появится диалог задания имени файла для записи блока.

После ввода или выбора нужного имени файла нажмите кнопку Сохранить для записи выделенного блока в этот файл. Для выхода из диалога без создания файла нажмите кнопку Отмена.


Команда Загрузить блок
Команда Файл...

Позволяет вставить блок текста - содержимое внешнего файла *.txt или файла в формате текстового документа КОМПАС (*.kdw) в текущий документ, начиная с текущей позиции курсора.

 Для вызова команды нажмите кнопку Загрузить блок или выберите ее название из меню Вставка.

После вызова команды на экран выводится диалог выбора нужного файла.

Завершив выбор нужного файла, нажмите кнопку Открыть для вставки его содержимого в текущий документ. Для выхода из диалога без загрузки блока нажмите кнопку Отмена.


Команда Стиль текста
Команда Стиль...

Позволяет назначить или изменить стиль выделенного фрагмента или набираемого заново текста.

 Для вызова команды нажмите кнопку Стиль текста или выберите ее имя из меню Формат.

После вызова команды на экран выводится диалог выбора стилей.


Команда Шрифт
Команда Шрифт...

Позволяет назначить или изменить параметры шрифта (высоту, сужение, начертание и т.д.) для выделенного или набираемого заново текста.

 Для вызова команды нажмите кнопку Шрифт или выберите ее имя из меню Формат.

После этого на экране появится диалог установки параметров шрифта.

Для быстрого управления отдельными параметрами шрифта используйте элементы управления на Панели свойств или панели Форматирование.


Команда Символ

Позволяет вставлять в текст (начиная с текущего положения курсора) символы, недоступные для ввода с клавиатуры.

 Для вызова команды нажмите кнопку Вставить специальный символ или выберите ее имя из меню Вставка.

После вызова команды на экран выводится диалог, в котором следует выбрать нужный шрифт и символ из него для вставки в текст.


Вставка индексов

 Чтобы объявить выделенный или набираемый заново текст состоящим из индексов малой высоты (с высотой шрифта, равной около 45% от установленной высоты обычного текста), нажмите кнопку Вставить индекс (малой высоты) или вызовите команду Вставка - Индекс - Малой высоты.

 Чтобы объявить выделенный или набираемый заново текст состоящим из индексов средней высоты (с высотой шрифта, равной около 67% от установленной высоты обычного текста), нажмите кнопку Вставить индекс (средней высоты) или вызовите команду Вставка - Индекс - Средней высоты.

 Чтобы объявить выделенный или набираемый заново текст состоящим из индексов нормальной высоты (с высотой шрифта, равной установленной высоте обычного текста), нажмите кнопку Вставить индекс (нормальной высоты) или вызовите команду Вставка - Индекс - Нормальной высоты.


Вставка надстрок и подстрок

 Чтобы объявить выделенный или набираемый заново текст состоящим из основания с над- и подстрокой (высота шрифта основания увеличена и составляет около 150% от установленной высоты обычного текста), нажмите кнопку Вставить надстроку (увеличенной высоты) или вызовите команду Вставка - Над/Подстрока - Увеличенной высоты.

 Чтобы объявить выделенный или набираемый заново текст состоящим из основания с над- и подстрокой (высота шрифта основания равна установленной высоте обычного текста), нажмите кнопку Вставить надстроку (нормальной высоты) или вызовите команду Вставка - Над/Подстрока - Нормальной высоты.

Для перехода между основанием, надстрокой и подстрокой используйте клавиши <стрелка влево> и <стрелка вправо>.


Вставка дробей

 Чтобы объявить выделенный или набираемый заново текст дробью малой высоты (с высотой шрифта, равной около 45% от установленной высоты обычного текста), нажмите кнопку Вставить дробь (малой высоты) или вызовите команду Вставка - Дробь - Малой высоты.

 Чтобы объявить выделенный или набираемый заново текст дробью средней высоты (с высотой шрифта, равной около 67% от установленной высоты обычного текста), нажмите кнопку Вставить дробь (средней высоты) или вызовите команду Вставка - Дробь - Средней высоты.

 Чтобы объявить выделенный или набираемый заново текст дробью нормальной высоты (с высотой шрифта, равной установленной высоте обычного текста), нажмите кнопку Вставить дробь (нормальной высоты) или вызовите команду Вставка - Дробь - Нормальной высоты.


Окно Библиотекаря текстовых шаблонов

Это окно появляется на экране после вызова команды Вставка - Текстовый шаблон.

Окно Библиотекаря текстовых шаблонов включает следующие элементы:

-	строку меню,

-	инструментальную панель,

-	вкладки.

Каждая вкладка Библиотекаря соответствует одному файлу шаблонов (*.tdp). Она содержит три области:

-	список разделов шаблона,

-	список пунктов выделенного раздела,

-	полный текст выделенного шаблона.

Вы можете изменить размеры областей, перемещая мышью их границы.

Отметьте нужные пункты шаблона, щелкнув мышью на значке рядом с названием пункта. Выбранные пункты будут отмечены красной "галочкой".

Чтобы скопировать выбранные пункты в текст, нажмите кнопку Вставить в документ на инструментальной панели Библиотекаря или вызовите соответствующую команду из меню Библиотекаря Файл.

Использование команд меню


Использование команд меню

Меню Файл

Меню Редактор

Меню Вид

Меню Вставка

Меню Формат


Файл (меню Библиотекаря)
Меню Файл

Группа команд позволяет осуществлять операции с файлами текстовых шаблонов.

Команда Создать

Команда Открыть

Команда Закрыть

Команда Сохранить

Команда Сохранить как

Команда Сохранить все

Команда Вставить в документ

Команда Выход


Создать (меню Библиотекаря)
Команда Создать...

Команда позволяет создать новый файл текстовых шаблонов системы КОМПАС-3D. После вызова команды на экране появится стандартный диалог создания файла операционной системы Windows.


Открыть (меню Библиотекаря)
Команда Открыть...

Команда позволяет открыть файл текстовых шаблонов.


Закрыть (меню Библиотекаря)
Команда Закрыть

Команда позволяет закрыть текущий файл текстовых шаблонов. Если открыт один файл текстовых шаблонов, то после выполнения команды будет закрыт диалог Вставка текста.


Сохранить (меню Библиотекаря)
Команда Сохранить

Команда позволяет сохранить сделанные в файле текстовых шаблонов изменения.


Сохранить как (меню Библиотекаря)
Команда Сохранить как...

Команда позволяет сохранить файл текстовых шаблонов под другим именем или в другом каталоге.


Сохранить все (меню Библиотекаря)
Команда Сохранить все

Команда позволяет сохранить сделанные изменения во всех открытых файлах текстовых шаблонов.


Вставить в документ (меню Библиотекаря)
Команда Вставить в документ

Команда позволяет вставить в документ отмеченные шаблоны. После выполнения команды диалог Вставка текста будет закрыт.


Выход (меню Библиотекаря)
Команда Выход

Команда позволяет закрыть диалог Вставка текста.


Редактор (меню Библиотекаря)
Меню Редактор

Группа команд позволяет осуществлять операции с буфером обмена искать текст и названия разделов шаблонов, а также переименовывать их.

Команда Вырезать

Команда Копировать

Команда Вставить

Команда Удалить

Команда Переименовать

Команда Найти


Вырезать (меню Библиотекаря)
Команда Вырезать

Команда позволяет поместить в буфер обмена выделенный в Окне просмотра фрагмент содержания шаблона. Этот фрагмент будет удален из шаблона.


Окно просмотра (меню Библиотекаря)
Команда Окно просмотра

В окне находится текст, содержащийся в шаблоне. Вы можете добавлять, редактировать, удалять текст или его фрагменты. При работе с текстом в этом окне вы можете использовать Буфер обмена Windows.


Копировать (меню Библиотекаря)
Команда Копировать

Команда позволяет поместить в буфер обмена выделенный в Окне просмотра фрагмент содержания шаблона. Этот фрагмент останется в шаблоне.


Вставить (меню Библиотекаря)
Команда Вставить

Команда позволяет вставить в Окно просмотра содержимое буфера обмена Windows. Команда доступна, если в буфере обмена находится текст.


Удалить (меню Библиотекаря)
Команда Удалить

Команда позволяет удалить выделенный Окне просмотра фрагмент содержания шаблона.


Переименовать (меню Библиотекаря)
Команда Переименовать

Команда позволяет изменить название раздела или шаблона.


Найти (меню Библиотекаря)
Команда Найти...

Команда позволяет найти шаблон в текущем файле текстовых шаблонов. Поиск может производиться по строке текста, который содержится в шаблоне или по названию шаблона.


Вид (меню Библиотекаря)
Меню Вид

Группа команд позволяет настраивать внешний вид диалога вставки текста.

Команда Панель инструментов

Команда Окно просмотра


Команда Панель инструментов (меню Библиотекаря)
Команда Панель инструментов

Команда позволяет управлять отображением Панели инструментов. При вызове команды рядом с ее названием появляется и исчезает "галочка". Наличие "галочки" означает включенный показ Панели инструментов.


Панель инструментов Библиотекаря текстовых шаблонов
Панель инструментов

Панель инструментов содержит кнопки для вызова наиболее часто используемых команд.


Окно просмотра (меню Библиотекаря)
Команда Окно просмотра

Команда позволяет управлять отображением Окна просмотра. При вызове команды рядом с ее названием появляется и исчезает "галочка". Наличие "галочки" означает включенный показ Окна просмотра.


Вставка (меню Библиотекаря)
Меню Вставка

Группа команд позволяет вставлять в текущий файл текстовых шаблонов новые разделы и шаблоны. В текст шаблона могут быть вставлены различные элементы (дроби, индексы и т.п.).

Команда Раздел

Команда Шаблон

Команда Дробь

Команда Индекс

Команда Над/Подстрока

Команда Спецзнак...

Команда Символ...


Раздел (меню Библиотекаря)
Команда Раздел

Команда позволяет вставить новый раздел. Он будет являться подразделом текущего (выделенного) раздела. По умолчанию вставленному разделу присваивается имя "Новый раздел". Последующим вставляемым разделам присваивается такое же имя с добавлением порядкового номера. Вы можете задать имя нового раздела при вставке или переименовать его позднее.


Шаблон (меню Библиотекаря)
Команда Шаблон

Команда позволяет вставить новый шаблон в текущий (выделенный) раздел. По умолчанию вставленному шаблону присваивается имя "Новый шаблон". Последующим вставляемым шаблонам присваивается такое же имя с добавлением порядкового номера. Вы можете задать имя нового шаблона при вставке или переименовать его позднее.


Формат (меню Библиотекаря)
Меню Формат

Группа команд позволяет задать параметры шрифта текстовых шаблонов, вставляемых в текущий документ. Параметры шрифта будут заданы для выделенного в Окне просмотра фрагмента.

Команда Шрифт

Команда Убрать фоматирование


Команда Шрифт (меню Библиотекаря)
Команда Шрифт...

Команда позволяет назначить или изменить параметры шрифта (высоту, сужение, начертание и т.д.) для выделенного или набираемого заново текста.

После вызова команды на экране появится диалог установки параметров шрифта.


Команда Убрать форматирование (меню Библиотекаря)
Команда Убрать форматирование

Команда позволяет привести форматирование выделенного текста к виду, установленному в диалоге настройки текстовых шаблонов.


Диалог замены файла спецзнаков

Позволяет заменить, создать новый или проигнорировать файл спецзнаков graphic.bss, который невозможно прочитать в данном сеансе работы из подкаталога \Sys главного каталога КОМПАС.

Описание элементов управления

Изменить путь	Нажмите эту кнопку для указания другого пути к файлу graphic.bss и в появившемся диалоге выберите этот файл в другом каталоге.
Создать новый	Нажмите эту кнопку для генерации нового файла graphic.bss из выбранного в открывшемся диалоге исходного файла спецзнаков *.sss. Вновь созданный файл спецзнаков graphic.bss будет помещен в подкаталог \Sys.
Игнорировать	При нажатии этой кнопки будут игнорироваться все спецзнаки (без уведомления о их наличии) во всех документах в данном сеансе работы КОМПАС-График


Диалог редактирования расширенного стиля текста

Позволяет настроить расширенный стиль текста. Такая настройка нужна в основном для описания различных случаев ввода текста в графы основной надписи документа, в ячейку таблицы с фиксированными габаритами и т.п. Вы можете указать, какими должны быть параметры текста, если он состоит из одной, двух или трех строк. Для текста, состоящего из иного количества строк, будут действовать настройки общего стиля.

Описание элементов управления

Количество строк	Включите нужные опции для настройки параметров текста из соответствующего числа строк.
Высота	Устанавливает высоту символов в миллиметрах для данного количества строк.
Сужение символов	Устанавливает величину коэффициента сужения символов для данного количества строк.
Шаг строк	Устанавливает расстояние между строками текста.
После завершения редактирования расширенного стиля нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог установки параметров абзаца

Этот диалог появляется на экране после выполнения команды Абзац... в меню Формат.

Позволяет назначить различные параметры для выделенных или набираемых заново абзацев текста.

Описание элементов управления

Шаг строк	Устанавливает расстояние между строками текста.
Красная строка	Устанавливает величину отступа или вправо от границы абзаца в его первой строке. Замечание. Если назначено выравнивание абзаца по правой границе или центрированием, значение отступа красной строки будет проигнорировано при форматировании этого абзаца.
Слева	Устанавливает величину абзацного отступа слева.
Справа	Устанавливает величину абзацного отступа справа.
Перед абзацем	Устанавливает величину интервала перед абзацем.
После абзаца	Устанавливает величину интервала после абзаца.
Выравнивание	Назначьте нужный способ выравнивания абзацев (по левой границе, по правой границе, центрирование, выравнивание по двум границам).
Располагать с новой страницы	Позволяет расположить абзац в начале новой страницы.
После завершения настройки параметров абзаца нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог выбора стиля текста

Этот диалог появляется на экране после выполнения команды Стиль... меню Формат.

Позволяет установить текущий стиль текста.

Описание элементов управления

Вкладки Системные/ В памяти/ Из библиотек	При переключении между вкладками отображается список системных (всегда доступных в любом документе) стилей либо список стилей, хранящихся непосредственно внутри документа (или набора, если он подключен), либо список стилей, взятых в документ или набор из внешних библиотек. Стили в списках могут быть отсортированы по именам или по номерам. Чтобы изменить сортировку, щелкните мышью по заголовку нужного столбца. В заголовке столбца, по которому сортируются стили, отображается треугольник. Его положение показывает направление сортировки - по возрастанию или по убыванию.
Набор...	Для подключения созданного ранее набора стилей нажмите кнопку.
Библиотеку...	Для подключения внешней библиотеки стилей нажмите кнопку.
Документ	Чтобы просмотреть список стилей, уже использованных в активном документе, нажмите кнопку.
Новый...	Чтобы перейти к диалогу создания нового стиля, нажмите кнопку.
Выбрать	После установки курсора на нужный стиль нажмите кнопку
Отмена	Для выхода из диалога без изменения текущего стиля нажмите кнопку.
Для изменения параметров уже существующих стилей текстов используйте команду Стили текстов... (меню Сервис).


Диалог редактирования стиля текста

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Редактировать... или Новый... в диалоге работы с наборами и библиотеками стилей, а также нажатия кнопки Новый... в диалоге выбора стиля текста.

Позволяет создать или отредактировать стиль текста, который впоследствии можно использовать для быстрого оформления абзацев. Стиль включает параметры шрифта, данные о форматировании абзаца и другие настройки.

Описание элементов управления

Номер	В этом поле требуется указать уникальный номер стиля текста в библиотеке.
Наименование	В этом поле можно ввести или отредактировать имя стиля.
Расширенный стиль текста	Включите эту опцию, если хотите задать расширенный стиль для нескольких строк (например, для графы основной надписи). После включения опции становится доступной кнопка Далее....
Шаг строк	Устанавливает расстояние между строками текста.
Красная строка	Устанавливает величину отступа вправо от границы абзаца в его первой строке.
Слева	Устанавливает величину абзацного отступа слева.
Справа	Устанавливает величину абзацного отступа справа
Перед абзацем	Устанавливает величину интервала перед абзацем.
После абзаца	Устанавливает величину интервала после абзаца.
Выравнивание	Переключатели, позволяющие назначить нужный способ выравнивания абзацев (по левой границе, по правой границе, центрирование, выравнивание по двум границам).
Шрифт...	Нажмите эту кнопку для вызова диалога настройки параметров шрифта.
Табуляция...	Нажмите эту кнопку для вызова диалога настройки параметров табуляции.
Далее...	Нажмите эту кнопку для настройки расширенного стиля текста.
После завершения редактирования стиля нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров шрифта

Позволяет назначить параметры шрифта, которые будут использоваться по умолчанию при вводе соответствующих надписей.

Описание элементов управления

Шрифт	Выберите название шрифта из списка доступных шрифтов.
Отличается от шрифта по умолчанию	Если вы хотите, чтобы шрифт всегда совпадал с установленным шрифтом документа по умолчанию, не включайте эту опцию и не выбирайте другое название шрифта. При настройке шрифта конкретного объекта опция Отличается от шрифта по умолчанию недоступна.
Высота	Устанавливает высоту символов (в миллиметрах).
Сужение	Устанавливает величину коэффициента сужения для символов.
Курсив	Задает курсивное (наклонное) начертание символов.
Жирный	Задает утолщенное начертание символов.
Подчеркнутый	Задает подчеркивание текста.
Цвет	Для вызова диалога изменения цвета символов нажмите кнопку.

Внешний вид текста показывается в окне просмотра, что позволяет немедленно оценить сделанные изменения.

После завершения настройки параметров шрифта нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров табуляции

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Табуляция... в диалоге редактирования стиля текста.

Позволяет назначить параметры отступов табуляций, которые будут использоваться по умолчанию при вводе соответствующих надписей.

Позиция	Устанавливает положение отступа табуляции в миллиметрах.
Заполнение	Вы можете выбрать из списка подходящий способ заполнения отступа табуляции.
Выравнивание	С помощью переключателей назначьте нужный способ выравнивания (влево, по центру, вправо, по десятичной точке).
Установить	После того, как параметры отступа настроены, нажмите кнопку для добавления в список табуляций.
Удалить	Если нужно удалить табуляцию из списка, выберите ее и нажмите кнопку.
Удалить все	Чтобы очистить сразу весь список, нажмите кнопку.
После завершения настройки параметров табуляций нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог задания габаритов вставки

Позволяет задать точные размеры вставки чертежа или фрагмента в текст или ячейку таблицы. В качестве габаритов по умолчанию предлагаются высота и ширина страницы (при вставке в текстовый документ) или ячейки (при вставке в ячейку таблицы).

Введите требуемую высоту и ширину (в миллиметрах) вставки и нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменения габаритов нажмите кнопку Отмена.


Диалог вставки фрагмента в ячейку основной надписи
Диалог параметров вставки фрагмента в ячейку таблицы

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Вставка - Фрагмент... и выбора нужного фрагмента.

Позволяет задать параметры вставки фрагмента в ячейку таблицы, содержащейся в текстовом или графическом КОМПАС-документе.

Описание элементов управления

Имя файла	В этом поле отображается имя файла, выбранного для вставки. Поле является справочным и недоступно для редактирования. Чтобы выбрать другой файл, нажмите кнопку Другой....
Габариты источника	В этих полях отображается высота и ширина фрагмента, выбранного для вставки (в миллиметрах). Поля габаритов являются справочным и недоступны для редактирования.
Угол поворота	Задает угол поворота вставки фрагмента, кратный 90 градусам.
Масштаб	Задает масштаб вставки фрагмента. Чтобы подогнать размеры вставки под ширину ячейки, высоту ячейки или произвольные размеры, нажмите кнопку Подогнать... и в появившемся меню укажите нужный способ подгонки.
После назначения нужных параметров вставки нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без вставки фрагмента нажмите кнопку Отмена.


Диалог параметров вставки фрагмента в текст
Диалог параметров вставки чертежа/фрагмента в текст

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Вставка - Фрагмент... и выбора нужного графического документа.

Позволяет задать параметры вставки чертежа или фрагмента в текстовый документ КОМПАС.

Описание элементов управления

Имя файла	В этом поле отображается имя файла, выбранного для вставки. Поле является справочным и недоступно для редактирования. Для того чтобы выбрать другой файл, нажмите кнопку Другой....
Габариты источника	В этих полях отображается высота и ширина чертежа или фрагмента, выбранного для вставки (в миллиметрах). Поля являются справочными и недоступны для редактирования.
Взять в документ	Выбор этого способа вставки означает, что содержимое файла физически скопируется в документ и будет храниться там как единое целое. При этом связь с источником не сохраняется, за исключением информации о его имени и полном пути к файлу.
Внешняя ссылка	Выбор этого способа вставки означает, что в документе сформируется только ссылка на файл-источник без физической вставки содержимого файла. При редактировании файла-источника будут обновляться и все сделанные вставки этого источника.
Угол поворота	Задает угол поворота вставки чертежа или фрагмента, кратный 90 градусам.
Масштаб	Задает масштаб вставки чертежа или фрагмента. Чтобы подогнать размеры вставки под ширину страницы, высоту страницы или заданные пользователем габариты, нажмите кнопку Подогнать... и в появившемся меню укажите нужный способ подгонки.
После назначения нужных параметров вставки нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без вставки чертежа или фрагмента нажмите кнопку Отмена.


Диалог выбора спецзнака

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Вставка - Спецзнак....

В нем можно выбрать нужный специальный знак для вставки в текст.

В левой части диалога отображается каталог доступных спецзнаков (они сгруппированы по тематическим разделам). Для того, чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке минуса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как плюс) приведет к сворачиванию содержания раздела.

Спецзнак, на котором находится курсор, отображается в окне просмотра в правой части диалога.

Вы можете подключить другой набор спецзнаков. Для этого нажмите кнопку Другой набор и в появившемся диалоге выберите нужный файл. Наборы спецзнаков хранятся в системных файлах *.sss.

После того, как нужный спецзнак выбран, нажмите кнопку ОК для его вставки в текст. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии спецзнака. Для выхода из диалога без вставки спецзнака нажмите кнопку Отмена.


Диалог указания формата текста

Этот диалог позволяет указать формат, в котором хранится вставляемый в документ текст. Благодаря указанию формата при вставке будет использован соответствующий конвертер текста.

В поле Исходный файл указано полное имя файла, содержимое которого вставляется в документ.

В списке перечислены допустимые для вставки в КОМПАС текстовые форматы. Выделите название формата, в котором хранится вставляемый текст.

После выбора формата нажмите кнопку OK для вставки содержимого выбранного файла. Для выхода из диалога без вставки текста нажмите кнопку Отмена.


Диалог выбора символа

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Вставка - Символ....

В нем можно выбрать нужный символ для вставки в текст.

В диалоге отображается таблица символов, содержащихся в текущем шрифте. Чтобы подробнее просмотреть символ, установите на него курсор и удерживайте нажатой левую кнопку мыши. При перемещении по таблице с нажатой левой кнопкой мыши вы сможете последовательно просмотреть все символы.

Вы можете подключить другой доступный шрифт, выбрав его имя в списке.

После того, как нужный символ выбран, нажмите кнопку ОК для его вставки в текст. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии спецзнака. Для выхода из диалога без вставки символа нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров нумерации
Диалог настройки параметров списка

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Формат - Параметры списка.

В нем можно назначить параметры нумерации абзацев текста. Сделанная настройка является единой для всего текста.

Описание элементов управления

Использовать для	Вы можете установить различные параметры для списков разных уровней. Выберите нужный уровень из списка и задайте соответствующие параметры в разделах диалога.
Текст перед	Задайте текст, который будет добавляться перед номером.
Тип номера	Выберите из списка нужный тип нумерации (арабские цифры, римские цифры, буквы и т.д.)
Текст после	Задайте текст, который будет добавляться после номера.
Начинать с позиции	Установите, с какой позиции начинать нумерацию.
Добавлять к номеру верхнего уровня	Включите эту опцию, если хотите, чтобы текущий номер добавлялся к номеру более высокого уровня (например, как 2.1).
Величина отступа	Устанавливает значение отступа при нумерации. Способ формирования отступа определяется двумя следующими переключателями.
Фиксированный отступ от номера до текста	Устанавливает одинаковый для всех нумерованных абзацев отступ от последнего символа, входящего в номер, до начала текста абзаца.
Фиксированный отступ до начала текста	Устанавливает одинаковый для всех нумерованных абзацев отступ от левой границы до начала текста абзаца.
Кнопка Шрифт...	Нажмите эту кнопку для вызова диалога настройки параметров шрифта нумерации.
Кнопка Сбросить	Нажмите эту кнопку, чтобы отменить заданные ранее параметры нумерации для текущего уровня.
После завершения настройки параметров нумерации нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог установки параметров поиска

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Редактор - Найти....

В нем можно задать параметры для поиска подстроки в тексте.

Описание элементов управления

Найти	Введите в это поле подстроку, которую необходимо найти. Если поиск уже выполнялся, то можно выбрать одну из подстрок в списке.
Различать регистр	Включите эту опцию, если требуется, чтобы система различала строчные и прописные буквы при поиске.
Только полное слово	Включите эту опцию, если заданная подстрока должна разыскиваться только как отдельное слово в тексте.
Направление	Выберите нужное направление поиска в тексте: Вперед или Назад.
Начало поиска	Установите нужное начало поиска в тексте: От курсора или Граница текста.
Заменить	Нажмите эту кнопку для немедленного перехода в диалог параметров замены текста.
После задания всех параметров нажмите кнопку ОК для начала поиска. Для выхода из диалога без выполнения поиска нажмите кнопку Отмена.

 Для продолжения поиска с заданными параметрами нажмите кнопку Продолжить, клавишу F3 или вызовите команду Редактор - Продолжить.


Диалог установки параметров замены

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Редактор - Заменить....

В нем можно задать параметры для поиска и замены подстроки в тексте.

Описание элементов управления

Найти	Введите в это поле подстроку, которую необходимо найти. Если поиск уже выполнялся, то можно выбрать одну из подстрок в списке.
Заменить	Введите подстроку, которую необходимо вставить вместо найденной. Если замена уже выполнялась, то можно выбрать одну из подстрок в списке.
Различать регистр	Включите эту опцию, если хотите, чтобы система различала строчные и прописные буквы при поиске.
Только полное слово	Включите эту опцию, если заданная подстрока должна искаться только как отдельное слово в тексте.
Запрос на замену	Если эта опция включена, то система будет запрашивать подтверждение на замену каждой найденной подстроки.
Направление	Выберите нужное направление поиска в тексте: Вперед или Назад.
Начало поиска	Установите нужное начало поиска в тексте: От курсора или Граница текста.
После задания всех параметров нажмите кнопку ОК для начала поиска и замены. Если вы хотите заменить сразу все вхождения заданной подстроки в тексте, нажмите кнопку Заменить все. Для выхода из диалога без выполнения поиска и замены нажмите кнопку Отмена.

 Для продолжения замены с заданными параметрами нажмите кнопку Продолжить, клавишу F3 или вызовите команду Редактор - Продолжить.


Диалог настройки формата текста

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Формат - Формат текста....

В нем можно изменить параметры форматирования текстовой надписи.

Описание элементов управления

Стиль всего текста по умолчанию	Список доступных стилей, из которого можно выбрать стиль для всей надписи. Для вызова диалога выбора стиля нажмите кнопку Изменить....
Ширина текста	Устанавливает габарит текста по ширине (в миллиметрах).
Высота текста	Устанавливает габарит текста по высоте (в миллиметрах).
Перенос правой границы	Включите эту опцию, если форматирование текста по мере его ввода должно выполняться за счет перемещения правой границы. При этом поле ввода ширины текста становится недоступным для редактирования.
Изменение сужения текста	Включите эту опцию, если форматирование текста по мере его ввода должно выполняться за счет пересчета сужения символов. Таким образом, текст будет вписываться в заданные габариты.
Форматирование строк	Включите эту опцию, если форматирование текста по мере его ввода должно выполняться за счет автоматического переноса слова на новую строку при достижении границы.
Перенос нижней границы	Включите эту опцию, если по мере ввода текста должно выполняться перемещение нижней границы. При этом поле ввода высоты текста становится недоступным для редактирования.
Изменение шага строк	Включите эту опцию, если по мере ввода текста изменяется шаг строк. Таким образом, текст будет вписываться в заданные габариты.
После завершения настройки нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Элемент управления Текущая страница
Текущая страница

В этом поле, расположенном на панели Текущее состояние, отображается номер страницы, на которой находится курсор.

Чтобы переместиться на другую страницу, наберите ее номер в этом поле и нажмите клавишу <Enter>.

 Если панель Текущее состояние расположена вертикально, то для доступа к полю Текущая страница нажмите соответствующую кнопку.


Элемент управления Текущая позиция
Текущая позиция

В этом поле, расположенном на панели Текущее состояние, отображается позиция от начала строки того символа, на котором находится курсор.

Чтобы переместиться на другую позицию в строке, наберите ее номер в этом поле и нажмите клавишу <Enter>.

 Если панель Текущее состояние расположена вертикально, то для доступа к полю Текущая позиция нажмите соответствующую кнопку.


Элемент управления Текущая строка
Текущая строка

В этом поле, расположенном на панели Текущее состояние, отображается номер строки, в которой находится курсор.

Чтобы переместиться на другую строку текста, наберите ее номер в этом поле и нажмите клавишу <Enter>.

 Если панель Текущее состояние расположена вертикально, то для доступа к полю Текущая строка нажмите соответствующую кнопку.


Диалог поиска в файле текстового шаблона
Диалог поиска текста и раздела
в файле текстового шаблона

Позволяет указать текст (в том числе часть строки) или название раздела (в том числе часть названия), которые требуется найти в текущем файле текстового шаблона, и задать правила поиска.

Введите в строку диалога текст для поиска. Укажите, в какой части файла нужно производить поиск - с начала файла или от указателя. Укажите, что требуется найти - текст в разделах или раздел. Включите опцию С учетом регистра, если регистр символов в найденном тексте должен совпадать с регистром введенных символов для поиска. Для начала поиска нажмите кнопку OK. После того, как найден первый текст, содержащий введенную последовательность символов, можно продолжить поиск, нажав кнопку Искать далее.

Для выхода из диалога нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров абзаца

Позволяет назначить различные параметры текста, которые будут использоваться по умолчанию при вводе соответствующих надписей.

Описание элементов управления

Шаг строк	Устанавливает расстояние между строками текста.
Красная строка	Устанавливает величину отступа вправо от границы абзаца в его первой строке.
Слева	Устанавливает величину отступа слева.
Справа	Устанавливает величину отступа справа.
Интервал перед абзацем	Устанавливает величину интервала перед абзацем.
Интервал после абзаца	Устанавливает величину интервала после абзаца.
Выравнивание	С помощью переключателей назначьте нужный способ выравнивания абзацев (по левой границе, по правой границе, центрирование, выравнивание по двум границам).
Кнопка Шрифт	Нажмите эту кнопку для вызова диалога настройки параметров шрифта.
Кнопка Табуляция	Нажмите эту кнопку для вызова диалога настройки параметров табуляции.
После завершения настройки параметров абзаца нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог выбора спецзнака

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Вставка - Спецзнак....

В нем можно выбрать нужный специальный знак для вставки в текст.

В левой части диалога отображается каталог доступных спецзнаков (они сгруппированы по тематическим разделам). Для того, чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке минуса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как плюс) приведет к сворачиванию содержания раздела.

Спецзнак, на котором находится курсор, отображается в окне просмотра в правой части диалога.

Вы можете подключить другой набор спецзнаков. Для этого нажмите кнопку Другой набор и в появившемся диалоге выберите нужный файл. Наборы спецзнаков хранятся в системных файлах *.sss.

После того, как нужный спецзнак выбран, нажмите кнопку ОК для его вставки в текст. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии спецзнака. Для выхода из диалога без вставки спецзнака нажмите кнопку Отмена.


Диалог ввода текста

В диалоге можно ввести или отредактировать текстовую надпись.

Диалог содержит страницы меню Редактор, Вставить и Формат, команды которых соответствуют командам одноименных страниц Главного меню системы при вводе/редактировании текста и служат для создания и оформления строки.

Для подтверждения внесенных изменений нажмите кнопку OK, для выхода из диалога без создания нового или изменения старого текста нажмите кнопку Отмена.


Ссылки

Ссылка — это текст, ассоциативно связанный с каким-либо другим объектом, содержащим текст. Объект, с которым связана ссылка, называется источником ссылки. Ссылка может содержать текст источника или обозначение зоны чертежа, в которой находится источник. Благодаря наличию ассоциативной связи между ссылкой и источником, содержимое ссылки автоматически обновляется при изменении текста или положения источника.

Применение ссылок можно рассмотреть на примере простановки обозначения разреза.

 Для вставки ссылки в текстовый объект служит команда Вставить ссылку.

В обозначения ассоциативных видов, построенных с помощью команд Вид по стрелке, Выносной элемент и Разрез/сечение, автоматически включаются ссылки на текст обозначения соответствующей стрелки взгляда, выносного элемента или линии разреза/сечения.

Ссылки выделяются на чертеже цветом:

- действующая ссылка - синим,

- разорванная ссылка, т.е. ссылка, у которой удален источник - красным.

Замечание. Синий и красный цвета применяются только для отображения ссылок, расположенных в текущем слое фрагмента или в текущем слое текущего вида чертежа. Ссылки, находящиеся в других видимых видах и слоях, не выделяются. Они отображаются теми же цветами, что и остальные объекты этих видов и слоев. Для печати надписей, содержащих ссылки, используются цвета, заданные при настройке параметров вывода.

Изменить содержание действующей ссылки с клавиатуры произвольным образом невозможно. Оно всегда соответствует тексту источника или обозначению зоны его расположения. Чтобы изменить параметры ссылки, необходимо вызвать команду редактирования ccылки.

 Следует обращать особое внимание на редактирование текста, включающего в себя ссылки. Они могут быть случайно удалены средствами текстового редактора как обычный текст.

Изменение ссылки с клавиатуры становится доступным, если ее связь с источником удалена. Для удаления связи служит команда Разрушить ссылку.


Удаление источника ссылки

При удалении источника ссылки связь между ним и ссылкой разрывается. Автоматическое восстановление ссылки возможно только путем отмены удаления объекта-источника с помощью команды Редактор — Отменить. Если отменить удаление уже нельзя, то потребуется создать объект-источник заново и отредактировать ссылку.


Обновление ссылок

Обновление ссылок производится автоматически в следующих случаях:

- выполнение пользователем любых действий, приводящих к изменению текста объекта-источника (для ссылок, содержащих текст) или положения объекта-источника (для ссылок, содержащих обозначения зон).

- открытие и закрытие документа,

- переход в режим предварительного просмотра.


Источники ссылок

Источниками ссылок могут служить следующие объекты:

- обозначение базы,

- линия разреза/сечения,

- стрелка взгляда,

- выносной элемент,

- обозначение позиции,

- линия-выноска,

- текст на чертеже.


Пример использования ссылок
Простановка обозначения разреза
пример использования ссылок

Пусть на чертеже построена линия разреза, обозначенная буквой А. В чертеже включено разбиение на зоны; линия разреза расположена в зоне 2А.

Используя ссылки, можно сформировать обозначение разреза на этом же чертеже в виде A-A(2А).

Текст A-A в обозначении разреза — ссылка, источником которой является обозначение линии разреза.

Текст 2А в обозначении разреза — ссылка на тот же источник, но она содержит не текст, а обозначение зоны источника.

Скобки в обозначении разреза — обычные символы, набранные с клавиатуры.

В дальнейшем, при изменении положения линии разреза или буквы, которой она обозначена, будет автоматически изменяться и обозначение разреза. Допустим, в чертеж потребовалось добавить еще несколько видов и разрезов, в связи с чем его формат увеличился так, что рассматриваемая линия разреза оказалась в зоне 3А, а обозначающая линию буква поменялась с А на В. В результате этих изменений ссылка A-A превратится в В-В, а ссылка 2А — в 3А, и обозначение разреза примет вид В-В(3А).


Ограничения на создание ссылок
Ограничения, накладываемые на создание ссылок
в КОМПАС-3D V8

-	Создание ссылок на зоны невозможно во фрагментах, а также в чертежах при отключенном разбиении на зоны.

-	В КОМПАС-3D V8 возможно формирование ссылок между текстовыми объектами, находящимися в одном и том же графическом документе.

-	Если источником ссылки является линия-выноска, то при создании ссылки на текст используется только текст над полкой.

-	Если источником ссылки является текст на чертеже, то ссылка возможна только на зону чертежа, в которой расположен источник.


Диалог создания и редактирования ссылки

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Вставить ссылку или Редактировать ссылку...

Элементы управления диалога позволяют создавать и редактировать ссылки.

Описание элементов управления

Тип источника	Список, позволяющий выбрать тип объекта - источника ссылки.
Ссылка на	Список, позволяющий указать, что будет содержимым ссылки: текст источника или обозначение зоны чертежа, в которой он находится. Если в списке Тип источника выбран Текст на чертеже, то список Ссылка на содержит только одну строку — Обозначение зоны. Если источник размещается в нескольких зонах, то его местоположением считается только одна из них.
Список источников	Список, в котором отображаются тексты всех имеющихся в документе источников выбранного типа. Чтобы указать нужный источник, выделите его текст в списке.
Просмотр	В этом поле отображается создаваемая ссылка в том виде, в каком она будет вставлена в текст. Если формирование ссылки с заданными параметрами невозможно (например, при попытке создать ссылку на обозначение зоны во фрагменте), то поле Просмотр пусто, а кнопка ОК недоступна.
Чтобы завершить создание или изменение ссылки, нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменений нажмите кнопку Отмена.

Важное замечание...


Cделать "ссылку на ссылку" невозможно.

Например, при создании ссылки на текст (назовем ее "ссылкой 2") в качестве источника выбран объект, содержащий ссылку на текст другого объекта (назовем ее "ссылкой 1"). Текст указанного источника отображается в поле Просмотр. При этом ссылка, входящая в состав источника - ссылка 1 - выделена синим цветом. После нажатия кнопки ОК создается ссылка 2, содержащая весь текст указанного источника, кроме ссылки 1.

Таким образом, если весь текст объекта - это ссылка, то ссылка на текст такого объекта получается пустой. При добавлении в текст объекта символов, не являющихся ссылками, они передаются в ссылку на него.


Определение зоны источника
Определение зоны,
в которой расположен источник ссылки

Обозначение Базы	Зона, в которой расположена рамка с обозначением базы.
Линия разреза	Зона, в которой расположено обозначение первой стрелки направления взгляда.
Стрелка взгляда	Зона, в которой расположено обозначение стрелки.
Выносной элемент	Зона, в которой расположено обозначение выносного элемента.
Обозначение позиции	Зона, в которой расположен номер позиции.
Линия-выноска	Зона, в которой начинается текст над полкой линии-выноски.
Текст	Зона, в которой начинается текст.


Команда Вставить ссылку

Позволяет создать ссылку.

После вызова команды на экране появится диалог Ссылка. Настройте параметры ссылки, используя элементы управления этого диалога, и нажмите кнопку ОК для вставки ссылки в текст.


Команда Редактировать ссылку

Позволяет изменить параметры ссылки.

После вызова команды на экране появится диалог Ссылка. Настройте параметры ссылки, используя элементы управления этого диалога, и нажмите кнопку ОК для вставки ссылки в текст.


Команда Разрушить ссылку

Позволяет удалить связь между ссылкой и ее источником. В результате разрушения содержимое ссылки становится обычным текстом, который можно редактировать вручную. Обновление разрушенной ссылки становится невозможным.


Команда Точка привязки...

Позволяет изменить точку привязки спецификации на листе (выбрать в качестве точки привязки другой угол габаритной рамки спецификации) и/или задать точные координаты точки привязки.

После вызова команды на экране появляется диалог, в котором можно установить положение точки привязки и ее координаты в абсолютной системе координат.


Команда Позиционировать...

Позволяет точно расположить границы текущей страницы технических требований (над которой находился курсор при вызове команды) на листе чертежа.

После вызова команды на экране появляется диалог, в котором нужно ввести нужные значения.

_______________

Смотрите также

Команда Тех.требования - Размещение


Диалог редактирования знака неуказанной шероховатости

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Вставка - Неуказанная шероховатость - Ввод....

В нем можно ввести или отредактировать обозначение шероховатости неуказанных поверхностей (знак неуказанной шероховатости) на чертеже.

Описание элементов управления

Тип знака	Группа переключателей, позволяющая выбрать нужный тип знака шероховатости.
Добавить знак в скобках	Включите эту опцию, если требуется отрисовывать знак в скобках.
Текст	В этом поле можно выбрать из меню значений или ввести вручную текст надписи для знака шероховатости.
Расстояние до знака	В этом поле можно ввести значение вертикального расстояния от текста надписи до знака шероховатости. Данное поле присутствует в диалоге, если при настройке обозначений шероховатости было выбрано соответствие предыдущей редакции ГОСТ2.309-73.
Для завершения диалога нажмите кнопку ОК. Если не требуется сохранять сделанные изменения, нажмите кнопку Отмена. Для удаления обозначения неуказанной шероховатости из чертежа нажмите кнопку Удалить.


Команда Авторазмещение неуказанной шероховатости

Позволяет восстановить положение знака неуказанной шероховатости по умолчанию. Команда находится в контекстном меню, которое можно вызвать на знаке неуказанной шероховатости; она доступна для знака, который размещали на листе чертежа вручную (при помощи команды Неуказанная шероховатость - Размещение).

После вызова команды авторазмещения знак неуказанной шероховатости размещается в правом верхнем углу первого листа чертежа на расстоянии 7 мм от верхней линии рамки и 8 мм от правой линии рамки.

Если требуется разместить знак в другом месте листа, пользуйтесь командой Неуказанная шероховатость - Размещение.

Для редактирования обозначения неуказанной шероховатости дважды щелкните на нем левой кнопкой мыши.

Для удаления знака используйте команду Удалить неуказанную шероховатость из меню Удалить.


Команда Авторазмещение спецификации

Позволяет расположить спецификацию на листе, совместив правый нижний угол ее таблицы с правым верхним углом основной надписи (штампа) первого листа чертежа.

Для того, чтобы разместить спецификацию на листе произвольным образом, пользуйтесь командой Размещение спецификации на листе.

Замечание. Если на листе чертежа отображаются несколько спецификаций, то команда будет применена к спецификации текущего стиля.


Команда Авторазмещение технических требований

Позволяет автоматически разместить технические требования на листе чертежа.

Эту команду можно вызвать из контекстного меню на поле технических требований.

При авторазмещении ширина технических требований равна ширине основной надписи (с отступом слева и справа по 5 мм). Первая их страница размещается над основной надписью. Если высота листа не позволяет разместить технические требования в одну колонку, формируются последующие страницы технических требований, расположенные слева от основной надписи.

В зависимости от настройки параметров технических требований умолчательным местом расположения технических требований может являться первый лист или последние листы чертежа.

_______________

Смотрите также

Позиционирование технических требований


Команда Неуказанная шероховатость - Размещение

Позволяет разместить на листе чертежа знак неуказанной шероховатости. Команда доступна, если на листе уже проставлено обозначение неуказанной шероховатости.

По умолчанию (сразу после создания) знак неуказанной шероховатости размещается в правом верхнем углу первого листа чертежа на расстоянии 7 мм от верхней линии рамки и 8 мм от правой линии рамки.

После вызова команды размещения знака на экране появляется габаритная рамка знака и подсвечивается точка его привязки (характерная точка). Знак можно перетащить мышью за характерную точку в любое место чертежа.

Для выхода из команды размещения знака неуказанной шероховатости перейдите к выполнению другой команды или нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.

Для того, чтобы восстановить положение знака по умолчанию, вызовите из возникающего на нем контекстного меню команду Авторазмещение

Для редактирования обозначения неуказанной шероховатости дважды щелкните на нем левой кнопкой мыши.

Для удаления знака используйте команду Удалить неуказанную шероховатость из меню Редактор - Удалить.


Команда Спецификация на листе - Размещение

Позволяет изменить положение на листе таблицы спецификации, которая имеет текущий стиль.

После вызова команды на экране появляется фантом габаритной рамки таблицы спецификации и характерная точка (точка привязки) спецификации. Зафиксируйте курсор вблизи точки привязки и перемещайте габаритную рамку, не отпуская левую кнопку мыши. Когда габаритная рамка займет требуемое положение, отпустите кнопку мыши.

Если требуется изменить точку привязки спецификации (объявить точкой привязки другой угол габаритной рамки спецификации) и/или задать точные координаты точки привязки, вызовите из контекстного меню, возникающего при нажатии правой кнопки мыши на размещаемой таблице спецификации, команду Точка привязки....


Команда Основная надпись

Команда позволяет ввести или отредактировать содержимое основной надписи на первом листе чертежа.

Для вызова команды выберите ее название из меню Вставка.


Команда Разбивать таблицу изменений на блоки

Команда позволяет разделить на блоки таблицу изменений, из контекстного меню которой она была вызвана. Размер (количество строк) этих блоков задается при настройке оформления, присвоенного листу.


Команда Добавить объект таблицы изменений (контекстное меню)
Команда Добавить объект таблицы изменений

Команда позволяет добавить объект в таблицу изменений, из контекстного меню которой она была вызвана.

После вызова команды на экране появляется окно, оформленное в виде строки таблицы изменений, в котором можно ввести текстовую часть объекта таблицы изменений, а также перейти к вводу дополнительных параметров нового объекта таблицы изменений.


Команда Технические требования - Размещение

Позволяет нужным образом разместить технические требования на листе чертежа.

Команда недоступна, если отсутствует текст технических требований (его можно создать с помощью команды Технические требования - Ввод.

Вокруг текста технических требований появляется прямоугольная габаритная рамка. Если подвести курсор к вертикальным или горизонтальным границам рамки либо к ее углам, он изменит свою форму. Зафиксируйте курсор в этот момент, нажав левую кнопку мыши, и перетаскивайте границу или угол рамки в нужное место, удерживая кнопку мыши нажатой. После того, как рамка примет нужный размер, отпустите левую кнопку мыши.

Если при изменении размера рамки текст перестал умещаться внутри нее, автоматически будет создана новая рамка (новая страница технических требований), в которую будет перенесен оставшийся текст. Если затем рамку увеличить до нужного размера, то весь текст вновь будет размещен внутри нее, а дополнительные рамки - удалены. Таким образом, вы можете разбить технические требования на несколько страниц и разместить каждую из них в нужном месте.

Для точного изменения границ текущей страницы (на которой находится курсор) вызовите из контекстного меню команду Позиционировать. На экране появится диалог с координатами всех границ текущей страницы, в котором вы можете задать требуемые значения.

Если нужно просто переместить технические требования на новое место, не изменяя их габаритов и не разбивая на несколько страниц, поместите курсор внутри рамки. Когда он примет форму четырех стрелок, нажмите левую кнопку мыши, и, не отпуская кнопку, "перетащите" рамку в нужное место. После достижения нужного расположения отпустите кнопку мыши.

Завершить работу в режиме размещения технических требований можно, нажав клавишу <Esc>.

_______________

Смотрите также

Позиционирование технических требований


Команда Неуказанная шероховатость - Ввод

Позволяет создать или отредактировать обозначение шероховатости неуказанных поверхностей (знак неуказанной шероховатости) на чертеже.

После вызова команды на экран выводится диалог, в котором нужно задать обозначение неуказанной шероховатости.

Чтобы отредактировать уже существующий знак неуказанной шероховатости, дважды щелкните на нем левой кнопкой мыши.

По умолчанию знак неуказанной шероховатости размещается в правом верхнем углу первого листа чертежа на расстоянии 7 мм от верхней линии рамки и 8 мм от правой линии рамки. Если требуется разместить знак в другом месте листа, пользуйтесь командой Неуказанная шероховатость - Размещение.

Для удаления знака используйте команду Удалить неуказанную шероховатость из меню Удалить.


Команда Технические требования - Ввод

Переключает систему в режим создания и редактирования технических требований.

Созданный текст можно затем разместить в нужном месте листа чертежа, используя команду Технические требования - Размещение.


Диалог точного позиционирования спецификации на листе

Позволяет задать положение спецификации на листе, указав координаты любого ее угла в системе координат нулевого (системного) вида.

При помощи соответствующей опции укажите, какой угол является точкой привязки таблицы. Введите координаты, которые должна иметь эта точка.

В справочном поле Номер страницы отображается номер той страницы спецификации, позиционирование которой производится.

Для выхода из диалога и размещения таблицы указанным образом нажмите кнопку OK. Для отказа от изменения положения таблицы спецификации нажмите кнопку Отмена.


Диалог ввода даты

Позволяет быстро ввести нужную дату в ячейку основной надписи (штампа) документа.

По умолчанию в нем активна текущая дата. Вы можете выбрать другую дату, воспользовавшись списками годов, месяцев и чисел. После нажатия клавиши <Enter> указанная дата будет автоматически размещена в соответствующей графе штампа.

Формат даты, автоматически сформированной в ячейке основной надписи, будет подчиняться настройкам Windows для краткого формата вывода даты (Пуск - Настройки - Панель управления - Язык и стандарты - Дата).


Диалог позиционирования технических требований

Позволяет точно разместить указанную страницу технических требований на листе чертежа.

Введите в соответствующих полях координаты левой, верхней, правой и нижней границ страницы технических требований. Значения границ вводятся в системе координат листа чертежа.

Для сохранения всех введенных значений и перестроения границ страницы техтребований нажмите кнопку ОК, для выхода из диалога без изменений - кнопку Отмена.


Элемент управления Модели
Модели

Панель, содержащая перечень документов-моделей, ассоциативные виды которых имеются в активном чертеже. Модель, имя которой выделено в списке цветом, отображается в окне просмотра. Для отказа от предварительного просмотра активизируйте опцию Выключить просмотр.

По умолчанию с основной надписью чертежа связывается первая модель, ассоциативное изображение которой было вставлено в этот чертеж. Именно с этой моделью производится синхронизация основной надписи.

 Чтобы указать другую модель для синхронизации, выберите ее из списка и нажмите кнопку Связать (можно также произвести двойной щелчок мыши на нужной строке).


Элемент управления Точность представления массы
Точность представления массы

Поле для ввода или выбора количества знаков после запятой в значении массы.


Элемент управления Единицы измерения массы
Единицы измерения массы

Поле для ввода или выбора единиц измерения массы.


Элемент управления Обозначение единиц массы
Обозначение единиц массы

Поле для ввода сокращенного обозначения единиц измерения массы.


Элемент управления Режим синхронизации
Режим синхронизации

Автоматическая синхронизация

Если активен этот переключатель, синхронизация данных основной надписи чертежа и модели производится автоматически: при открытии и активизации документа, а также при перестроении изображения в чертеже.

Синхронизация по запросу

Если активен этот переключатель, синхронизация данных будет производиться только после вызова команды Синхронизировать данные из контекстного меню основной надписи в режиме ее редактирования.


Элемент управления Синхронизация массы
Синхронизация массы

Активизация этого переключателя означает, что всякий раз при синхронизации значение массы модели будет рассчитано заново и записано в ячейку "Масса".

После активизации переключателя Синхронизация массы становятся доступными поля, позволяющие настроить отображение значения массы модели в ячейке "Масса".

Если переключатель Синхронизация массы не активен, то пересчет массы не производится, и ее значение в основной надписи не изменяется.


Элемент управления Синхронизация данных
Синхронизация данных

Переключатель, управляющий синхронизацией данных основной надписи активного чертежа и модели. Если переключатель Синхронизация данных неактивен, то синхронизация данных не производится.


Команда На уровень назад

Меняет местами выделенный объект и объект, находящийся за ним.

_______________

Смотрите также

Порядок отрисовки графических объектов


Команда На уровень вперед

Меняет местами выделенный объект и объект, находящийся перед ним.

_______________

Смотрите также

Порядок отрисовки графических объектов


Команда За объектом

Помещает выделенный объект за указанным. После вызова команды необходимо указать объект, за которым требуется разместить выделенный. В результате он будет перекрываться указанным объектом и всеми последующими объектами.

_______________

Смотрите также

Порядок отрисовки графических объектов


Команда Перед объектом

Помещает выделенный объект перед указанным. После вызова команды необходимо указать объект, перед которым требуется разместить выделенный. В результате он будет перекрывать указанный объект и все предыдущие объекты.

_______________

Смотрите также

Порядок отрисовки графических объектов


Команда Позади всех

Помещает выделенный объект за всеми объектами. В результате перемещенный объект будет перекрываться всеми остальными.

_______________

Смотрите также

Порядок отрисовки графических объектов


Команда Впереди всех

Помещает выделенный объект перед всеми объектами. В результате перемещенный объект будет перекрывать все остальные.

_______________

Смотрите также

Порядок отрисовки графических объектов


Порядок отрисовки графических объектов

При отображении и печати графических документов учитывается порядок отрисовки объектов. Умолчательный порядок отрисовки определяется системой автоматически в зависимости от типа объекта: вначале отрисовываются штриховки и заливки, поверх них - вспомогательные прямые, затем кривые (отрезки, окружности, эллипсы и т.п.), точки и так далее. В результате получается, что объекты перекрывают друг друга в порядке отрисовки.

Замечание. Эффект перекрытия особенно заметен при работе с разноцветными заливками и штриховками, а также с разноцветными линиями большой толщины.

Например, в документе созданы прямоугольник, штриховка, линейный размер. По умолчанию они располагаются так: штриховка, прямоугольник, размер, т.е. штриховка перекрывается прямоугольником и размером, а прямоугольник - только размером.

В любой момент работы с документом вы можете изменить умолчательное расположение объектов друг относительно друга. Для этого выделите объект, размещение которого требуется изменить, и вызовите нужную команду из меню Редактор - Порядок или из контекстного меню.

Команды изменения видимости можно применять сразу к нескольким выделенным объектам. При этом смежные объекты (лежащие на соседних уровнях) перемещаются как единый объект.

При попытке выделить мышью  один из наложенных друг на друга объектов подсвечивается самый ближний из них. Для выделения объектов, расположенных под этим объектом, воспользуйтесь режимом перебора.

При настройке видимости объектов графических документов необходимо иметь в виду ряд особенностей.


Особенности управления видимостью объектов

-	Изменение видимости доступно для объектов, принадлежащих текущему и активным слоям фрагмента или текущего вида чертежа.

-	Видимость объектов, принадлежащих разным видам, определяется системой автоматически: виды, созданные позже, считаются расположенными впереди видов, созданных раньше. Таким образом, например, объекты самого первого - системного - вида чертежа перекрываются объектами всех остальных видов. Изменение относительного расположения видов невозможно.

-	Всегда находятся впереди всех остальных следующие объекты чертежа:

-	внешняя и внутренняя рамки,

-	основная надпись,

-	технические требования,

-	неуказанная шероховатость,

-	спецификация на листе.

-	Объекты, образующие вставленный фрагмент, располагаются друг относительно друга так, как во фрагменте-источнике. Вставка фрагмента занимает в главном документе один уровень видимости. Поэтому при работе с главным документом изменить порядок объектов, составляющих вставку, невозможно. Для этого необходимо редактирование самого вставленного фрагмента.

-	Макроэлемент, как и вставка фрагмента, занимает один уровень видимости. При этом сразу после создания макроэлемент располагается впереди всех остальных объектов. Объекты внутри макроэлемента располагаются друг относительно друга так же, как и до объединения.
Замечание. Заливки с цветом фона документа, включенные в макроэлемент, не подсвечиваются при выделении этого макроэлемента. Это делает более удобной настройку видимости макроэлемента, весь контур которого залит цветом фона.


Команда Настройка
Команда Настройка интерфейса...

Позволяет настроить интерфейс системы: состав инструментальных панелей, клавиатурные комбинации для вызова команд, отображение кнопок и другие параметры.


Команда Параметры
Команда Параметры...

Позволяет настроить различные системные параметры и параметры новых документов.

После вызова команды на экране появляется настроечный диалог.

Для изменения какой-либо группы настроек перейдите на нужную вкладку диалога, в ее правой части выберите название группы настроек, а в левой - установите нужные значения параметров.

Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания.

Для сохранения всех изменений и выхода из диалога нажмите кнопку ОК, для выхода без сохранения изменений - кнопку Отмена.


Команда Параметры
Команда Параметры...

Позволяет настроить различные системные параметры, параметры новых и текущего документов, а также параметры текущего окна.

После вызова команды на экране появляется настроечный диалог.

Для изменения какой-либо группы настроек перейдите на нужную вкладку диалога, в ее правой части выберите название группы настроек, а в левой - нужные значения параметров.

Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания.

Для сохранения всех изменений и выхода из диалога нажмите кнопку ОК, для выхода без сохранения изменений - кнопку Отмена.


Команда Вид приложения
Команда Вид приложения...

Позволяет выбрать стиль отображения элементов окна системы. После вызова команды на экране появляется диалог, в котором можно установить нужный стиль.


Команда Профили...

Вызывает диалог работы с профилями.

С помощью этого диалога вы можете сохранить сведения о текущей настройке конфигурации системы в файле профиля (*.pfl) или выбрать другой файл профиля и, следовательно, другой вариант настройки.

В комплект поставки КОМПАС-3D V8 входят несколько готовых файлов профилей. Они расположены в подпапке Profiles главной папки системы.

При использовании готовых файлов профилей следует иметь в виду, что в них нет сведений о библиотеках. Поэтому после применения любого такого профиля текущее содержимое Менеджера библиотек будет удалено, и Менеджер автоматически наполнится в соответствии с файлом graphic.lms. Этот файл расположен в подпапке Sys главной папки системы и содержит сведения об умолчательном составе Менеджера библиотек (названия разделов и перечни входящих в них библиотек). Формат файла - текстовый, поэтому вы можете открыть его в любом текстовом редакторе и изменить хранящуюся в нем информацию.


Команда По клавишам
Команда Команды клавиатуры

Позволяет просмотреть и распечатать перечень клавиатурных комбинаций, установленных пользователем в диалоге настройки интерфейса.


Диалог настройки отрисовки фантомов

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Графический редактор - Фантомы.

В нем можно настроить внешний вид отображаемых на экране фантомных линий (линий, имитирующих внешний вид создаваемых или редактируемых объектов до их фиксации).

Описание элементов управления

Активный	Включает настройку параметров активного фантома.
Пассивный	Включает настройку параметров пассивного фантома.
Группа Стиль фантома	Позволяет выбрать стиль линий для отрисовки фантома: Сплошная, Точками, Штрихами. Чтобы стиль линий фантома совпадал со стилем отрисовки имитируемого объекта, включите опцию По объекту. В этом случае настройка толщины и цвета линий будет невозможна.
Толщина	Позволяет выбрать толщину линий (в пикселях) для изображения фантома на экране. Чтобы толщина линий совпадала с толщиной отрисовки имитируемого объекта, включите опцию По объекту.
Цвет	Вызывает диалог выбора цвета линий фантома. Чтобы цвет отрисовки линий фантома совпадал с цветом имитируемого объекта, включите опцию По объекту.
Внешний вид линий активного и пассивного фантомов показывается в соответствующих окнах просмотра, что позволяет оценить сделанные изменения.

После завершения настройки фантомов нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки системных стилей символов

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Графический редактор - Системные символы.

Позволяет установить цвет отрисовки системных (стандартно поддерживаемых КОМПАС) стилей символов.

Чтобы выбрать цвет символа, нажмите кнопку с его названием. Откроется стандартный диалог выбора цвета.

Внешний вид символов показывается в окнах просмотра, что позволяет оценить сделанные изменения.

После завершения настройки цветов символов нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки системных стилей линий

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Графический редактор - Системные линии.

Позволяет задать цвет, толщину на экране, толщину на бумаге системных (стандартно поддерживаемых КОМПАС) стилей линий.

Описание элементов управления

Толщина	Позволяет установить толщину отрисовки для основных, тонких и утолщенных линий.
На экране	Введите или задайте счетчиком толщину изображения линий на экране (в пикселях).
На бумаге	Введите толщину линий при выводе на бумагу (в миллиметрах).
Цвет	Чтобы выбрать цвет линии, нажмите кнопку с ее названием. Откроется стандартный диалог выбора цвета.
После завершения настройки стилей линий нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки редактирования
библиотечных макроэлементов

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Прикладные библиотеки - Редактирование элементов.

Позволяет настроить возможности редактирования характерных точек библиотечных макроэлементов.

Описание элементов управления

Выключено	Выберите этот вариант, чтобы запретить редактировать характерные точки объектов вне зависимости от того, подключена библиотека, из которой были вставлены эти объекты, или нет.
Включено только при подключенной библиотеке	Выберите этот вариант, чтобы редактировать характерные точки объектов только если библиотека, из которой были вставлены эти объекты, подключена к системе.
Включено	Выберите этот вариант, чтобы редактировать характерные точки объектов вне зависимости от того, подключена библиотека, из которой были вставлены эти объекты, или нет.
После завершения настройки возможностей редактирования библиотечных элементов нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки отключения библиотек

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Прикладные библиотеки - Отключение.

Позволяет настроить отключение прикладных библиотек от системы КОМПАС.

Описание элементов управления

Автоматически отключать библиотеки, подключенные в "слепом" режиме	В некоторых случаях библиотека подключается к КОМПАС автоматически (в так называемом "слепом" режиме). Названия подключенных таким образом библиотек не отображаются в меню Библиотеки. Примерами подключения библиотеки в "слепом" режиме могут служить: - выполнение команд экспорта/импорта файлов, - редактирование параметров созданных прикладной библиотекой объектов документа, - вызов команд библиотеки нажатием соответствующей кнопки на пользовательской Панели команд. В целях экономии времени на повторное подключение библиотек при новом обращении к ним такие библиотеки по умолчанию не отключаются от системы автоматически после завершения их работы. При использовании КОМПАС в однопользовательском режиме это не имеет значения. Однако при сетевой работе с КОМПАС произойдет удержание "плавающей" лицензии на библиотеку на сетевом ключе защиты. Иными словами, неиспользуемая, но не отключенная от системы библиотека будет занимать одну из сетевых лицензий, не давая тем самым запустить эту же библиотеку на другом компьютере. Включение опции автоматически выгружает библиотеки, подключенные к системе "вслепую" после завершения их работы. Другим способом является ручное отключение библиотеки в Менеджере библиотек. Совет...
Отключать библиотеки по выходе из системы	Включение опции автоматически отключает все подключенные библиотеки моделей, фрагментов и прикладные библиотеки при завершении сеанса работы в КОМПАС. При выключенной опции отключение библиотек не происходит. При следующей загрузке системы КОМПАС все подключенные библиотеки будут автоматически открыты в том состоянии, в котором они находились на момент выхода из системы.
После завершения настройки отключения библиотек нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Обязательно включите данную опцию в том случае, если при сетевой работе с системой КОМПАС количество лицензий на библиотеку (например, на библиотеку экспорта в DXF) меньше, чем количество лицензий на систему КОМПАС (например, 5 лицензий на КОМПАС и 2 лицензии на библиотеку экспорта в DXF).


Диалог настройки отрисовки размеров

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры -Текущий чертеж - Размеры - Параметры.

Позволяет настроить внешний вид проставляемых размеров: выход выносной линии за размерную, длина стрелки, расстояние от выносной линии до текста и т.п. Для большего удобства в диалог включен поясняющий рисунок.

Введите значение параметра или выберите его из раскрывающегося списка. Введенные значения будут добавляться в список и сохраняться в течение сеанса работы КОМПАС.

Настройка распространяется на все объекты документа, имеющие в своем составе стрелки или засечки:

-	размеры всех типов,

-	обозначения допусков формы,

-	линии разреза/сечения,

-	стрелки направления взгляда,

-	линии-выноски всех типов (простые, позиционные, обозначения маркировки и клеймения),

-	обозначения шероховатости на полке.

После завершения настройки параметров отрисовки размеров нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров новых размеров

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Графический редактор - Параметры новых размеров.

Позволяет задать начертание и состав размерных надписей.

Описание элементов управления

Стрелки	Выберите вариант начертания стрелок размеров (снаружи, изнутри, засечка, точка, отсутствуют).
Основные Дополнительные	Чтобы в размерную надпись при простановке новых размеров были включены квалитеты (дополнительные, основные), включите соответствующие опции.
Квалитет Отклонения	Чтобы в размерную надпись при простановке новых размеров были включены значения предельных отклонений и квалитеты, включите соответствующие опции.
Фиксировать для линейных размеров	При простановке новых размеров выносная линия может начинаться на некотором расстоянии от точки привязки. Вы можете зафиксировать как длину выносных линий, так и зазор между базовой точкой и началом выносной линии. Для этого введите нужное значение в поле Зазор или длина. Если требуется, чтобы заданное число определяло зазор между выносной линией и точкой привязки размера, включите опцию Зазор выносных линий. Если же введенное значение должно определять длину выносной линии, включите переключатель Длину выносных линий. Если значение в поле Зазор или длина равно нулю, то выносные линии начинаются в точках привязки размера и могут иметь любую длину.
После завершения настройки параметров новых размеров нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки точности размеров

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры... - Текущий чертеж - Размеры - Точности или Сервис - Параметры... - Новые документы - Графический документ - Размеры - Точности.

Позволяет установить параметры формирования размерных надписей.

Описание элементов управления

Число знаков после запятой в размерных надписях	Выберите из раскрывающегося списка количество знаков после запятой, которые необходимо отображать в размерных надписях при простановке линейных размеров.
Показывать незначащие нули после запятой	Чтобы размерные надписи всегда содержали указанное количество знаков после запятой, включите опцию. В этом случае в размерные надписи будут автоматически добавляться нули.
Градусы Минуты Секунды	Выберите вариант точности отображения значений в размерной надписи при простановке угловых размеров.
Hoмep, нaчинaя c кoтopoгo нe внocить квaлитeт в paзмepную нaдпиcь	Введите или задайте счетчиком номер квалитета. Например, если установить в этом поле значение 9, то наименования всех квалитетов с номерами 9, 10, 11 и т.д. не будут включены в размерные надписи. Элемент управления доступен при выключенной опции Показывать все.
Показывать все	Чтобы квалитет всегда включался в размерную надпись, включите эту опцию. Замечание. Квалитеты отображаются на чертеже, если в диалоге настройки параметров новых размеров включена опция Квалитет. Если эта опция выключена, то размеры показываются и печатаются без квалитетов вне зависимости от состояния опции Показывать все.
После завершения настройки точности размеров нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки отрисовки видов
Диалог настройки параметров отрисовки видов

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Графический редактор – Виды, а также после нажатия кнопки Настройка видов в диалоге Менеджер документа.

Позволяет установить параметры отрисовки на экране элементов видов чертежа.

Описание элементов управления

Отображать имена видов	Чтобы в поле Текущий вид на Панели текущего состояния отображались имена видов, включите эту опцию. При отключенной опции в указанном поле отображаются номера видов.
Фоновые виды Рамки выключенных видов Рамки ассоциативных видов	Выберите вариант настраиваемого объекта.
Показывать	Чтобы включить отображение рамок выключенных или ассоциативных видов, включите эту опцию.
Толщина	Установите желаемую толщину (в пикселях) для изображения объекта на экране. Настройка доступна для стиля линий сплошной.
Цвет	Чтобы вызвать диалог изменения цвета объекта, нажмите кнопку Цвет.
Внешний вид настраиваемых объектов показывается в соответствующих окнах просмотра. Это позволяет оценить сделанные изменения.

После завершения настройки параметров отрисовки видов нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки отрисовки слоев
Диалог настройки параметров отрисовки слоев

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Графический редактор – Слои, а также после нажатия кнопки Настройка слоев в диалоге Менеджер документа.

Позволяет установить параметры отрисовки на экране элементов слоев чертежа.

Описание элементов управления

Отображать имена слоев	Чтобы в поле Текущий слой на Панели текущего состояния отображались имена слоев, включите эту опцию. При отключенной опции в указанном поле отображаются номера слоев.
Фоновые слои	Внешний вид настраиваемого объекта показывается в этом окне просмотра. Это позволяет оценить сделанные изменения.
Толщина	Установите желаемую толщину (в пикселях) для изображения объекта на экране. Настройка доступна для стиля линий сплошной.
Цвет	Чтобы вызвать диалог изменения цвета объекта, нажмите кнопку Цвет.
Линия	Выберите нужный стиль линии (сплошной, штрихами или точками) для изображения объекта на экране.
Внешний вид настраиваемых объектов показывается в соответствующих окнах просмотра. Это позволяет оценить сделанные изменения.

После завершения настройки параметров отрисовки слоев нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки отрисовки осей координат
Диалог настройки параметров отрисовки осей координат

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Графический редактор – Системы координат.

Позволяет установить параметры отрисовки на экране осей систем координат.

Описание элементов управления

Оси локальной системы координат	Внешний вид настраиваемого объекта показывается в этом окне просмотра. Это позволяет оценить сделанные изменения.
Показывать	Чтобы выбранные объекты отображались на экране, включите опцию.
Толщина	Установите желаемую толщину (в пикселях) для изображения объекта на экране. Настройка доступна для стиля линий сплошной.
Цвет	Чтобы вызвать диалог изменения цвета объекта, нажмите кнопку Цвет.
Линия	Выберите нужный стиль линии (сплошной, штрихами или точками) для изображения объекта на экране.
Внешний вид настраиваемых объектов показывается в соответствующих окнах просмотра. Это позволяет оценить сделанные изменения.

После завершения настройки параметров отрисовки систем координат нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки упрощенной отрисовки

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Графический редактор - Упрощенная отрисовка.

Позволяет определить параметры для упрощенного изображения объектов на экране. Такая упрощенная отрисовка применяется в тех случаях, когда текущий масштаб изображения становится слишком мелким для детального показа документа.

Описание элементов управления

Минимальная высота строки текста, отображаемая на экране, мм	Задайте минимальную высоту символов текста (в миллиметрах), при которой они будут отображаться на экране. Если высота текста на экране станет меньше установленного значения, надпись будет отрисовываться габаритным прямоугольником.
Масштаб изображения, при котором все линии отрисовываются как сплошные и не рисуются стрелки	Задайте масштаб изображения, при достижении которого будет выполняться упрощенная прорисовка линий (все линии будут отрисовываться как сплошные и не будут показываться стрелки).
Отрисовывать вместо растровых объектов их габаритные прямоугольники	Включение этой опции означает, что на месте вставленных в графические документы растровых объектов будут отображаться их габаритные прямоугольники.
Отрисовывать вместо OLE-объектов их габаритные прямоугольники	Включение этой опции означает, что на месте вставленных в графические документы ОLE-объектов будут отображаться их габаритные прямоугольники. Замечание. Включение отрисовки габаритных прямоугольников вместо растровых и OLE-объектов позволяет сократить время загрузки документов.
После завершения настройки упрощенной отрисовки нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог управления глобальными привязками курсора

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Графический редактор - Привязки или команды Настройка глобальных привязок. В первом случае сделанная настройка сохранится как умолчательная и будет использоваться для всех вновь открываемых и создаваемых документов. Во втором случае сделанная настройка будет использоваться только в окнах текущего документа до конца сеанса работы с ним.

Вы можете включать несколько глобальных привязок к характерным точкам объектов. Все они будут работать одновременно. При этом расчет точки выполняется "на лету", на экране отображается фантом, соответствующий этой точке. Возможно также отображение названия действующей в данный момент привязки. Цвет фантома и текста - такой же, как установленный для увеличенного курсора.

Описание элементов управления

Список глобальных привязок	Чтобы изменить набор глобальных привязок, включите или выключите опции нужных названий в списке.
Кнопки Переместить вверх и Переместить вниз	Используйте эти кнопки для настройки приоритета привязок. Приоритет привязки определяется ее положением в списке.  Чтобы повысить приоритет привязки, выделите ее в списке и нажмите кнопку Переместить вверх, а чтобы понизить - кнопку Переместить вниз. Выбранная привязка переместится на одну позицию в указанном направлении.
Все привязки	Используйте эту опцию, чтобы включить или выключить все привязки. Если включены не все привязки, опция отображается на сером фоне. Щелчок по опции в таком состоянии выключит ее. Следующий - включит.
Динамически отслеживать	Включите эту опцию, чтобы расчет привязок выполнялся "на лету". В противном случае расчет будет выполняться только при фиксации точки.
Отображать текст	Включите эту опцию, чтобы рядом с курсором отображалось название сработавшей привязки. Для угловой привязки дополнительно будет показано значение угла. Данная настройка распространяется также на локальную привязку.
С учетом фоновых слоев	Включите эту опцию, чтобы привязки производились с учетом объектов, лежащих в фоновых слоях.
Только по видимым точкам сетки	Опция, управляющая привязкой По сетке.  Если эта опция активна, то привязка по сетке возможна, только если отображение сетки включено. В отсутствие сетки привязаться к ее узлам нельзя. Указание других точек при построении объектов возможно только с использованием соответствующих привязок (Ближайшая точка, Центр и т.п.).  При выключенной опции привязка по сетке возможна вне зависимости от ее присутствия на экране, а также к точкам сетки, ставшим невидимыми в результате разрежения.
Шаг угловой привязки	Введите в это поле значение шага срабатывания угловой привязки. Например, если значение шага угловой привязки установлено равным 15°, то в результате действия угловой привязки курсор будет перемещаться вдоль прямых, проходящих через последнюю зафиксированную точку под фиксированными углами 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105° и т.д.
Запретить привязки	Эта опция присутствует в диалоге при настройке привязок для текущего документа. Она позволяет включать и отключать действие всех выбранных привязок.
После завершения настройки глобальных привязок нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Приоритеты глобальных привязок

Если включено несколько глобальных привязок и при текущем положении курсора возможно выполнение всех их, то срабатывает более приоритетная привязка. Список приоритетов совпадает с порядком перечисления привязок в диалоге их настройки.

Допустим, включены привязки Ближайшая точка и Пересечение, расположенные в списке друг за другом. Если при текущем положении курсора (например, при указании точки для выравнивания) его "ловушка" захватывает характерную точку объекта и точку пересечения объектов, то сработает более приоритетная привязка Ближайшая точка.


Диалог настройки управления параметризацией

Этот диалог появляется на экране после вызова команды настройки параметризации для графических документов и эскизов - как новых, так и текущих. Например, Сервис - Параметры - Новые документы - Графический документ - Параметризация или Сервис - Параметры - Текущий эскиз - Параметризация.

Позволяет настроить использование параметрического режима системы КОМПАС.

Описание элементов управления

Ассоциировать при вводе	Включите опции рядом с названиями типов объектов, которые должны создаваться как ассоциативные (связанные с другими объектами) при их построении. При включенной ассоциативности размеров ассоциативные диаметральные, радиальные и угловые размеры будут проставляться только к тем кривым, с которыми можно осуществить ассоциативность. Невозможна простановка ассоциативных размеров к дугам и отрезкам в контуре или в макроэлементе, к сторонам прямоугольников и многоугольников.
Параметризовать	Включите опции рядом с названиями типов связей между объектами, которые должны быть автоматически параметризованы при вводе и редактировании изображения.
Все	Используйте эту опцию, чтобы включить или выключить параметризацию всех типов связей между объектами. Если включена параметризация не всех типов связей списка, опция отображается на сером фоне. Щелчок по опции в таком состоянии выключит ее. Следующий - включит.
Фиксировать размеры.	Если эта опция включена, то при простановке размеров их значения автоматически будут фиксироваться. Опция доступна только при включенной опции Размеры в группе Ассоциировать при вводе.
После завершения настройки параметров параметризации нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки разбиения чертежа на зоны

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Новые документы - Графический документ– Параметры листа - Разбиение на зоны

Позволяет включить режим разбиения листа чертежа на зоны, задать размеры этих зон и их обозначение.

Описание элементов управления

Разбивать на зоны	Включите опцию для активизации разбиения листа на зоны и настройки параметров разбиения. По умолчанию опция выключена и все опции диалога недоступны.
Прямоугольник разбиения	Нажмите на кнопку, чтобы вызвать диалог задания размеров зон. Введите в полях появившегося диалога значения высоты и ширины зон или выберите эти значения из раскрывающихся списков. При разбиении листа на зоны ориентация прямоугольника разбиения игнорируется: сторона листа делится на длину той стороны прямоугольника, которая максимальное количество раз укладывается в длину стороны.
Отметки	Опции этой группы управляют простановкой обозначения зон на листе чертежа.
по вертикали по горизонтали	Включите нужную опцию для отображения соответствующих обозначений.
тип текста	Выберите символы для обозначения зон (арабские или римские цифры, буквы русского или латинского алфавита).
начальный номер	Выберите цифру или номер буквы, с которой будет начинаться ряд обозначений.
снизу вверх сверху вниз слева направо справа налево	Выберите вариант Направления простановки обозначений.
Текст всегда горизонтально	Включите эту опцию, чтобы все символы обозначения зон располагались горизонтально.
Шрифт	Нажмите эту кнопку, чтобы вызвать диалог задания параметров шрифта обозначений зон.
Тип линии	Выберите тип линии для отрисовки границ зон.
Ширина поля обозначения зон	Выберите из раскрывающегося списка значение ширины поля обозначения зон (в миллиметрах).
Располагать снаружи внутренней рамки листа	Включите эту опцию, чтобы поле обозначения зон располагалось снаружи внутренней рамки листа. Если опция выключена, то поле обозначения зон будет расположено внутри внутренней рамки листа.
После завершения настройки разбиения чертежа на зоны нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог установки размеров прямоугольника разбиения
(зоны чертежа)

Позволяет установить размер по горизонтали и вертикали зон, на которые требуется разбить лист чертежа.

Описание элементов управления

Высота, мм Ширина, мм	Введите в полях значения высоты и ширины зон или выберите эти значения из раскрывающихся списков. Введенные вручную значения будут добавляться в список и сохраняться в течение сеанса работы КОМПАС. При разбиении листа на зоны ориентация прямоугольника разбиения игнорируется: длина стороны листа делится на длину той стороны прямоугольника, которая максимальное количество раз укладывается в длину стороны.
После завершения настройки размеров прямоугольника разбиения чертежа на зоны нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки динамического поиска объекта
Диалог настройки динамического поиска объектов

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры... - Система - Графический редактор - Поиск объекта.

В ряде команд КОМПАС осуществляется динамический поиск объекта. Это означает, что при проходе курсора над объектом, который может быть указан в данной команде, этот объект подсвечивается. Если несколько объектов, которые могут участвовать в выполнении команды, находятся близко друг к другу, динамический поиск облегчает выбор нужного объекта. Щелчок мышью позволяет указать тот объект, который подсвечен в данный момент.

Единственная опция диалога настройки поиска позволяет включать и выключать динамический поиск объекта.

При включении динамического поиска становится возможным указание (выбор) одного из близко расположенных (в том числе наложенных друг на друга) объектов. Для перебора близко расположенных объектов служат соответствующие команды в контекстном меню. Эти команды доступны, если при указании (или выделении) объекта в ловушку курсора попадает несколько объектов.

После того, как нужное значение опции установлено, нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров линии разреза/сечения

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Текущий чертеж - Линия разреза/сечения.

Позволяет задать свойства линий разреза/сечения. Эти свойства будут использоваться по умолчанию при создании линий.

Описание элементов управления

Название	Выберите из раскрывающегося списка название шрифта. Список содержит все шрифты, подключенные в Windows.
Отличается от шрифта по умолчанию	Выключите опцию, чтобы шрифт всегда совпадал с установленным шрифтом документа по умолчанию.
Высота, мм	Введите в поле значение высоты символов (в миллиметрах) или выберите это значение из раскрывающегося списка. Введенное вручную значение будут добавлено в список и сохранено в течение сеанса работы КОМПАС.
Сужение	Введите в поле значение сужения символов или выберите это значение из раскрывающегося списка. Введенное вручную значение будут добавлено в список и сохранено в течение сеанса работы КОМПАС.
Курсив	Включите опцию, чтобы задать курсивное начертание символов.
Жирный	Включите опцию, чтобы задать утолщенное начертание символов.
Подчеркнутый	Включите опцию, чтобы задать подчеркнутое начертание символов.
Цвет	Нажмите кнопку, чтобы вызвать диалог изменения цвета символов
Пример	Окно просмотра показывает внешний вид текста. Это позволяет оценить сделанные изменения.
Длина штриха, мм	Введите длину штриха линии разреза или сечения (в миллиметрах).
После завершения настройки параметров линии разреза/сечения нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог установки единицы измерения длины

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Текущий чертеж - Единицы измерения или Сервис - Параметры - Новые документы - Графический документ - Единицы измерения.

Позволяет выбрать единицу измерения длины. Она будет использована для отображения параметров команд (например, длины или радиуса), координат, шага курсора, автоматически сформированных номиналов и отклонений размеров. Настройка будет действовать для текущего или новых документов.

Замечание. Настройка единиц измерения длины не распространяется на окно работы с переменными и уравнениями. Все значения линейных величин (например, линейных размеров), отображающиеся в этом окне, переводятся в миллиметры; все значения, введенные для расчета таких величин, считаются заданными в миллиметрах.

Описание элементов управления

Миллиметры Сантиметры Метры	Выберите вариант единицы измерения.
После выбора единицы измерения длины нажмите кнопку ОК. При настройке текущего документа сделанные изменения будут отображаться на экране. При настройке новых документов изменения вступят в силу при их создании. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки отрисовки стрелок и засечек

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Текущий чертеж (фрагмент) - Стрелки и засечки или Сервис - Параметры - Новые документы - Графический документ - Стрелки и засечки.

Позволяет настроить отрисовку стрелок и засечек в графическом документе.

Описание элементов управления

Стрелки размерных линий	Чтобы стрелки размерных линий зачернялись, включите опцию Зачернять стрелки. По умолчанию опция выключена, и стрелки отрисовываются линиями. Изменение состояния опции отражается на примере стрелки. Настройка зачернения распространяется на все объекты, которые имеют (или могут иметь) в своем составе стрелки: - размеры всех типов; - обозначения допусков формы; - линии разреза/сечения; - стрелки направления взгляда; - линии-выноски всех типов (простые, позиционные, обозначения маркировки и клеймения); - обозначения шероховатости на полке.
Стрелки отметок уровней	Чтобы стрелки отметок уровней (при простановке размеров высоты) отрисовывались основными линиями, включите опцию Основная. По умолчанию опция выключена, и стрелки отрисовываются тонкими линиями. Изменение состояния опции отражается на примере стрелки. Чтобы задать высоту стрелки, введите нужное значение в поле 1 - длина стрелки. Чтобы задать расстояние от стрелки до полки, введите нужное значение в поле 2 - расстояние до полки.
Засечки	Чтобы засечки отрисовывались основными линиями, включите опцию Основная. По умолчанию опция выключена, и засечки отрисовываются тонкими линиями. Изменение состояния опции отражается на примере засечек. Настройка отрисовки засечек распространяется на все объекты, которые имеют (или могут иметь) в своем составе засечки: - размеры всех типов; - простые линии-выноски; - обозначения шероховатости на полке.
После завершения настройки отрисовки стрелок нажмите кнопку ОК. При настройке текущего документа сделанные изменения будут отображаться на экране. При настройке новых документов изменения вступят в силу при их создании. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки размеров знаков

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Текущий чертеж - Линия-выноска - Размеры знаков или Сервис - Параметры - Новые документы - Графический документ - Линия-выноска - Размеры знаков.

Позволяет задать размеры окружности знака маркирования и треугольника знака клеймения.

Описание элементов управления

Диаметр окружности знака маркирования, мм	Введите в поле значение диаметра окружности знаков маркирования (в миллиметрах) в графическом документе. Согласно ГОСТ 2.314-68, этот диаметр должен быть от 10 до 15 мм.
Высота треугольника знака клеймения, мм	Введите в поле значение высоты треугольников знаков клеймения (в миллиметрах) в графическом документе. Согласно ГОСТ 2.314-68, эта высота должна быть от 10 до 15 мм.
Высота знаков обозначения соединений, получаемых пайкой, склеиванием, сшиванием и металлическими скобками	Введите в поле высоту знаков обозначения соединений, получаемых пайкой, склеиванием, сшиванием и металлическими скобками (в миллиметрах) в графическом документе.
Примечание. Если размер знаков маркировки и клеймения будет слишком мал, то тексты этих обозначений могут выйти за пределы знаков. Для изменения шрифта в обозначениях пользуйтесь диалогом настройки текста над/под полкой линии-выноски.

После завершения настройки размеров знаков нажмите кнопку ОК. При настройке текущего документа сделанные изменения будут отображаться на экране. При настройке новых документов изменения вступят в силу при их создании. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров обозначения изменения

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Текущий чертеж - Обозначение изменения - Параметры или Сервис - Параметры - Новые документы - Графический документ - Обозначение изменения - Параметры.

Позволяет назначить нужные параметры оформления обозначения изменения.

Описание элементов управления

Квадрат Окружность Скобки	Выберите вариант знака обозначения изменения. Для знака типа Скобки выберите из раскрывающегося списка вид скобок.
Высота знаков обозначения изменения, мм	Введите в поле размер знаков обозначения изменения: сторону квадрата или диаметр окружности. Если выбран знак обозначения изменения Скобки, то их высота будет определяться высотой шрифта текста обозначения изменения; поле Высота знаков обозначения изменения, мм в этом случае недоступно для ввода.
Полной длины	Выберите этот вариант, чтобы длины линий-выносок обозначения изменения могло быть произвольными.
Ограниченный отрезок	Выберите этот вариант, чтобы длина всех линий-выносок обозначения изменения имела заданное значение. При выборе этого варианта становится доступным поле ввода этого значения.
После завершения настройки размеров знаков нажмите кнопку ОК. При настройке текущего документа сделанные изменения будут отображаться на экране. При настройке новых документов изменения вступят в силу при их создании. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки таблицы изменений

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Текущий чертеж - Параметры листа - Таблица изменений или Сервис - Параметры - Новые документы - Графический документ - Параметры листа - Таблица изменений.

Позволяет разделить таблицу изменений на блоки.

Описание элементов управления

Разбивать на блоки	При выключенной опции все объекты таблицы изменений располагаются друг над другом, составляя единый блок. Чтобы разделить таблицу изменений на блоки, включите эту опцию. Размер (количество строк) этих блоков задайте при настройке стиля оформления текущего документа
После завершения настройки размеров знаков нажмите кнопку ОК. При настройке текущего документа сделанные изменения будут отображаться на экране. При настройке новых документов изменения вступят в силу при их создании. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки нумерации страниц

Этот диалог появляется на экране после вызова команды настройки нумерации страниц текущего текстового документа или спецификации, например, Сервис - Параметры - Текущий текущий текстовый документ - Нумерация листов.

Позволяет задать правила заполнения граф основной надписи Количество листов и Номер листа.

Описание элементов управления

Автоматическая нумерация листов	Чтобы всем листам документа были автоматически присвоены порядковые номера, включите эту опцию. Если опция выключена, то поле основной надписи Номер листа в текущем документе не заполняется. Вы можете ввести произвольный номер для каждого листа документа.
Номер первого листа	Поле содержит номер первого листа, с этого номера начнется автоматическая нумерация. По умолчанию он равен единице. Вы можете ввести или задать счетчиком нужное значение. Поле доступно при включенной опции Автоматическая нумерация листов
Автоматическое определение	Чтобы автоматически было подсчитано количество листов документа, включите эту опцию. Если опция включена, рассчитанное количество листов документа будет введено в поле Количество листов основной надписи.
Предопределенное	Если текущий документ является частью другого документа и должен состоять из заданного количества листов, включите эту опцию. Вы можете ввести или задать счетчиком нужное значение. Если опция включена, заданное количество листов документа будет введено в поле Количество листов основной надписи вместо фактического количества листов текущего документа
После завершения настройки нумерации страниц нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки текстовых шаблонов

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Текстовый редактор - Текстовые шаблоны.

Позволяет настроить работу с текстовыми шаблонами.

Описание элементов управления

Имя файла текстового шаблона	Поле содержит полный путь к файлу, который содержит текстовые шаблоны. Имя файла по умолчанию graphic.tdp.
Изменить...	Чтобы открыть диалог открытия нового файла текстовых шаблонов, нажмите кнопку. Будет открыт стандартный диалог выбора файла.
Сохранять введенный текст в файле	Чтобы вводимый в документе текст (например, при заполнении основной надписи или текстовой части объектов спецификации) автоматически сохранялся в файл текстового шаблона, включите эту опцию.
Шрифт	Выберите из раскрывающегося списка шрифт для отображения и печати вставленного текстового шаблона. Список содержит все шрифты, подключенные в Windows.
Высота, мм	Введите в поле значение высоты символов (в миллиметрах) или выберите это значение из раскрывающегося списка. Введенное вручную значение будут добавлено в список и сохранено в течение сеанса работы КОМПАС.
Курсив	Включите эту опцию, чтобы задать курсивное начертание символов.
Жирный	Включите эту опцию, чтобы задать утолщенное начертание символов.
Цвет	Нажмите эту кнопку, чтобы вызвать диалог изменения цвета символов
Пример	Окно просмотра, в котором отображается внешний вид текста. Это позволяет оценить сделанные изменения.
После завершения настройки текстового шаблона нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки масштаба редактирования
текстовых объектов

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Текстовый редактор - Масштаб редактирования.

Позволяет установить масштаб, в котором по умолчанию будут открываться для редактирования тексты и таблицы (в том числе основные надписи) в графических документах и таблицы в текстовых документах системы КОМПАС.

Описание элементов управления

Текущий масштаб документа	Чтобы при вызове команд редактирования текстов и таблиц масштаб изображения документа не изменялся, выберите этот вариант.
Другой масштаб	Чтобы при вызове команд редактирования текстов и таблиц масштаб изображения документа был изменен, выберите этот вариант. Введите в поле значение масштабного коэффициента или выберите это значение из раскрывающегося списка. Введенное вручную значение будут добавлено в список и сохранено в течение сеанса работы КОМПАС.
Пример. Текущий масштаб изображения чертежа 1:5. Выбран вариант Другой масштаб. Введено значение масштабного коэффициента 1.0. При двойном щелчке по основной надписи чертежа система КОМПАС перейдет в режим редактирования. Основная надпись будет показана на экране в натуральную величину (в масштабе 1:1). После завершения редактирования основной надписи масштаб изображения будет восстановлен.

После завершения настройки масштаба редактирования текстовых документов нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки толщины линий спецзнаков
Диалог настройки толщины линий
для отрисовки спецзнаков

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Текстовый редактор - Толщина линий спецзнаков.

Позволяет установить толщину линий, которыми должны выводиться (как на экран, так и на печать) специальные знаки (например, знаки шероховатости, обозначения сварных соединений и т.п.).

Описание элементов управления

Системные настройки толщины линий	Чтобы толщина линий спецзнаков соответствовала толщине основной или тонкой системных линий, выберите этот вариант. Введите в поле высоту шрифта (в мм), при которой будет изменяться применяемый вариант системной линии. По умолчанию она составляет 10 мм. Если высота шрифта будет менее 10 мм, спецзнаки будут отрисовываться тонкими линиями. Если высота будет более 10 мм - основными.
Пользовательская настройка толщины линий	Чтобы толщина линий спецзнаков была пропорциональна высоте шрифта, выберите этот вариант. Введите в поле соотношение (в процентах) между высотой шрифта и толщиной линий спецзнаков. По умолчанию толщина линий равна 7,14% (1/14) от высоты шрифта.
После завершения настройки толщины линий для отрисовки спецзнаков нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров редактирования текста

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Текстовый редактор - Редактирование.

Позволяет установить параметры работы текстового редактора системы КОМПАС.

Описание элементов управления

Коэффициент изменения масштаба	Введите коэффициент увеличения или уменьшения изображения в окне при нажатии комбинаций клавиш <SHIFT>+<+> и <SHIFT>+<-> соответственно.
Количество шагов назад	Введите количество операций, которое может быть отменено и повторено при работе. При увеличении этого значения увеличивается количество системных ресурсов (памяти) для поддержки списка выполненных операций. Количество шагов должно быть обоснованным.
Группировать однотипные операции	Чтобы однотипные операции были сохранены в списке для отката как одна операция, включите эту опцию. При этом отменяться или повторяться будут сразу все объединенные операции. Примерами однотипных действий могут служить последовательное селектирование объектов или несколько сдвигов подряд одной и той же группы элементов.
Толщина	Установите желаемую толщину (в пикселях) для изображения габаритной рамки текста на экране. Настройка доступна для стиля линий сплошной.
Цвет	Чтобы вызвать диалог изменения цвета объекта, нажмите кнопку Цвет.
Линия	Выберите нужный стиль линии (сплошной, штрихами или точками) для изображения объекта на экране.
После завершения настройки параметров редактирования текста нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог выбора оформления

Этот диалог появляется на экране после вызова команд настройки оформления документов, как новых, так и текущих. Например, Сервис - Параметры - Новые документы - Текстовый документ - Параметры листа - Оформление.

Позволяет выбрать оформление, которое будет использоваться для графического или текстового документа, или стиль, который будет иметь спецификация.

Оформления документов и стили спецификаций хранятся в специальных системных библиотеках - файлах с расширением *.lyt.

Настраивая оформление текстового документа, вы можете выбрать различные оформления для первого листа, а также для четных и нечетных листов.

Описание элементов управления

Библиотеки...	Чтобы выбрать файл библиотеки оформлений (стилей), нажмите эту кнопку и укажите в появившемся диалоге нужный файл *.lyt. После этого на экране появится диалог, в котором нужно указать оформление (стиль) из выбранной библиотеки. Название указанного оформления появится в соответствующем поле диалога.
Название	В этом поле отображается название текущего оформления (стиля). Чтобы выбрать другое оформление, нажмите кнопку с многоточием справа от поля.  На экране появится диалог со списком оформлений, содержащихся в текущей библиотеке оформлений. Выберите нужное оформление и нажмите кнопку ОК диалога.
Очистить	Чтобы отключить библиотеку стилей, нажмите эту кнопку. В диалоге выбора стиля спецификации данная кнопка отсутствует.
После завершения настройки нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки дополнительных листов

Этот диалог появляется на экране после вызова команды настройки дополнительных листов текстового документа или спецификации. Например, Сервис - Параметры - Новые документы - Текстовый документ - Параметры листа - Дополнительные листы.

Позволяет создать дополнительные листы в начале и/или в конце документа и назначить стиль оформления для этих листов. Например, с помощью этого диалога можно создать в документе титульный лист и лист регистрации изменений.

Описание элементов управления

В начале документа В конце документа	Укажите место расположения дополнительных листов.
Добавить	Чтобы создать в документе дополнительный лист, нажмите эту кнопку. На экране появится диалог выбора стиля оформления из библиотеки стилей.
Изменить	Чтобы изменить стиль оформления дополнительного листа, нажмите эту кнопку. На экране появится диалог выбора стиля оформления из библиотеки стилей.
Удалить	Чтобы удалить дополнительный лист из документа, нажмите эту кнопку.
Переместить вперед Переместить назад	Чтобы изменить место расположения дополнительного листа относительно других листов, выберите его в списке и воспользуйтесь этими кнопками.
После завершения настройки дополнительных листов нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог выбора оформления дополнительного листа
Диалог выбора оформления листа

Этот диалог появляется на экране после вызова команды настройки оформления листа, например, нажатия кнопки Добавить в диалоге настройки дополнительных листов или вызова команды Оформление контекстного меню листа в Списке листов, видов и слоев диалога Менеджер документа.

Позволяет назначить стиль оформления, который будет использоваться для дополнительного листа.

Описание элементов управления

Библиотеки...	Чтобы выбрать файл библиотеки оформлений, нажмите эту кнопку и укажите в появившемся диалоге нужный файл *.lyt. На экране появится диалог, в котором нужно указать оформление из выбранной библиотеки. Название указанного оформления появится в соответствующем поле диалога.
Название	В этом поле отображается название текущего оформления. Чтобы выбрать другое оформление, нажмите кнопку с многоточием справа от поля.  На экране появится диалог со списком оформлений, содержащихся в текущей библиотеке оформлений. Выберите нужное оформление и нажмите кнопку ОК диалога.
Очистить	Чтобы отключить библиотеку стилей, нажмите эту кнопку.
После завершения настройки оформления дополнительного листа нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки формата листа

Этот диалог появляется на экране после вызова команд настройки формата листов текстовых или графических документов, как новых, так и текущих. Например, Сервис - Параметры - Новые документы - Графический документ - Параметры листа - Формат или вызова команды Формат контекстного меню листа в Списке листов, видов и слоев диалога Менеджер документа.

Позволяет выбрать формат листа документа из стандартного ряда или задать произвольные размеры листа.

Описание элементов управления

Стандартный	Чтобы размеры листа документа соответствовали одному из стандартных форматов, выберите этот вариант.
Обозначение	Выберите из раскрывающегося списка обозначение формата.
Кратность	Введите в поле или задайте с помощью счетчика кратность размеров листа стандартному формату. Элемент управления недоступен для текстовых документов.
Горизонтальная Вертикальная	Выберите вариант ориентации листа документа.
Пользовательский	Чтобы задать произвольные размеры листа документа, выберите этот вариант.
Ширина, мм Высота, мм	Введите в поля значения размеров листа документа. Элементы управления недоступны если выбран вариант Стандартный.
После завершения настройки формата листа нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров отрисовки обозначения базы
Диалог настройки параметров отрисовки обозначения
отклонений формы и базы

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Новые документы - Графический документ - Отклонения формы и база или Сервис - Параметры - Текущий чертеж - Отклонения формы и база.

Позволяет назначить параметры, которые будут использоваться по умолчанию при простановке допусков формы и расположения, а также обозначений баз.

Описание элементов управления

Зачернять треугольник	Чтобы при отрисовке обозначения базы или допуска формы треугольник был закрашен, включите эту опцию.
Название	Выберите из раскрывающегося списка название шрифта. Список содержит все шрифты, подключенные в Windows.
Отличается от шрифта по умолчанию	Выключите опцию, чтобы шрифт всегда совпадал с установленным шрифтом документа по умолчанию.
Высота, мм	Введите в поле значение высоты символов (в миллиметрах) или выберите это значение из раскрывающегося списка. Введенное вручную значение будут добавлено в список и сохранено в течение сеанса работы КОМПАС.
Сужение	Введите в поле значение сужения символов или выберите это значение из раскрывающегося списка. Введенное вручную значение будут добавлено в список и сохранено в течение сеанса работы КОМПАС.
Курсив	Включите опцию, чтобы задать курсивное начертание символов.
Жирный	Включите опцию, чтобы задать утолщенное начертание символов.
Подчеркнутый	Включите опцию, чтобы задать подчеркнутое начертание символов.
Цвет	Нажмите кнопку, чтобы вызвать диалог изменения цвета символов
Пример	Окно просмотра показывает внешний вид текста. Это позволяет оценить сделанные изменения.
После завершения настройки параметров отрисовки обозначения отклонений формы и базы нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров стрелки
направления взгляда

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Новые документы - Графический документ - Стрелка взгляда или Сервис - Параметры - Текущий чертеж - Стрелка взгляда.

Позволяет назначить параметры, которые будут использоваться по умолчанию при простановке стрелок направления взгляда.

Описание элементов управления

Название	Выберите из раскрывающегося списка название шрифта. Список содержит все шрифты, подключенные в Windows.
Отличается от шрифта по умолчанию	Выключите опцию, чтобы шрифт всегда совпадал с установленным шрифтом документа по умолчанию.
Высота, мм	Введите в поле значение высоты символов (в миллиметрах) или выберите это значение из раскрывающегося списка. Введенное вручную значение будут добавлено в список и сохранено в течение сеанса работы КОМПАС.
Сужение	Введите в поле значение сужения символов или выберите это значение из раскрывающегося списка. Введенное вручную значение будут добавлено в список и сохранено в течение сеанса работы КОМПАС.
Курсив	Включите опцию, чтобы задать курсивное начертание символов.
Жирный	Включите опцию, чтобы задать утолщенное начертание символов.
Подчеркнутый	Включите опцию, чтобы задать подчеркнутое начертание символов.
Цвет	Нажмите кнопку, чтобы вызвать диалог изменения цвета символов.
Пример	Окно просмотра показывает внешний вид текста. Это позволяет оценить сделанные изменения.
После завершения настройки параметров стрелки направления взгляда нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров текста

Этот диалог появляется на экране после вызова команд настройки различных текстовых надписей в графических документах, как новых, так и текущих. Например, Сервис - Параметры - Новые документы - Графический документ - Размеры - Надпись.

Позволяет назначить параметры, которые будут использоваться по умолчанию при вводе соответствующих надписей.

Описание элементов управления

Название	Выберите из раскрывающегося списка название шрифта. Список содержит все шрифты, подключенные в Windows.
Отличается от шрифта по умолчанию	Выключите опцию, чтобы шрифт всегда совпадал с установленным шрифтом документа по умолчанию.
Высота, мм	Введите в поле значение высоты символов (в миллиметрах) или выберите это значение из раскрывающегося списка. Введенное вручную значение будут добавлено в список и сохранено в течение сеанса работы КОМПАС.
Сужение	Введите в поле значение сужения символов или выберите это значение из раскрывающегося списка. Введенное вручную значение будут добавлено в список и сохранено в течение сеанса работы КОМПАС.
Шаг строк	Введите в поле значение расстояния между строками текста. Для некоторых надписей шаг строк не имеет значения, поэтому при их настройке данное поле отсутствует.
Цвет	Нажмите кнопку, чтобы вызвать диалог изменения цвета символов.
Курсив	Включите опцию, чтобы задать курсивное начертание символов.
Жирный	Включите опцию, чтобы задать утолщенное начертание символов.
Подчеркнутый	Включите опцию, чтобы задать подчеркнутое начертание символов.
Пример	Окно просмотра показывает внешний вид текста. Это позволяет оценить сделанные изменения.
После завершения настройки параметров текста нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Общий диалог настройки параметров

Позволяет изменить внешний вид экрана КОМПАС, а также различные параметры системы.

Он появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры... Если при вызове команды в главном окне системы не было открыто ни одного документа, то диалог настройки содержит две вкладки - Система и Новые документы. Если же открытые документы имелись, то в диалоге есть также вкладки Текущий документ и Текущее окно.

Для изменения какой-либо группы настроек выберите название этой группы из списка в левой части диалога и установите затем нужные значения параметров в правой части окна диалога.

Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке <+> рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как <->) приведет к сворачиванию содержания раздела.

После завершения настроек нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог установки линеек прокрутки

Этот диалог появляется на экране при настройке отображения линеек прокрутки, например, после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Текстовый редактор - Линейки прокрутки или Сервис - Параметры - Текущее окно - Линейки прокрутки.

Позволяет управлять отображением линеек прокрутки на экране и автоматическим сдвигом изображения в окне. Автосдвиг происходит, если во время выполнения какой-либо команды при нажатой левой клавише мыши, курсор перемещается за пределы рабочего поля. Изображение в окне сдвигается в сторону перемещения курсора. Сдвиг происходит на то расстояние, которое установлено в настройке автосдвига.

Описание элементов управления

Горизонтальная линейка	Включите эту опцию, чтобы горизонтальная линейка прокрутки отображалась на экране.
Вертикальная линейка	Включите эту опцию, чтобы вертикальная линейка прокрутки отображалась на экране.
Включен	Чтобы включить автосдвиг в текущем окне, включите эту опцию.
От размера окна, %	Введите или задайте с помощью счетчика расстояние, на которое должно сдвигаться изображение в окне в процентах от размера окна.
После завершения установки линеек прокрутки и автосдвига нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки управления документами

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Файлы - Управление документами.

Позволяет настроить совместную работу системы КОМПАС и системы документооборота, установленной на компьютере.

Описание элементов управления

Использовать средства PDM для управления документами	Включите эту опцию, если для управления документами должна использоваться какая-либо система PDM. Включение опции имеет смысл, только если на компьютере установлена система документооборота (например, КОМПАС-Менеджер, PartY+ или DocsOPEN). Если данная опция выключена, то при открытии и сохранении КОМПАС-документов используются средства операционной системы (стандартный диалог Windows, предназначенный для указания каталога и файла).
Имя службы для обслуживания доступа к PDM	Выберите из раскрывающегося списка службу управления документами. Элемент управления доступен при включенной опции Использовать средства PDM для управления документами. Чтобы использовать для управления документами систему КОМПАС-МЕНЕДЖЕР, выберите из списка строку Kompas.OpenSave Provider for CADMan. Замечание. КОМПАС-3D V8 может работать с системой КОМПАС-МЕНЕДЖЕР версии старше 5.11 R03.  Чтобы использовать для управления документами одну из систем, поддерживающих ODMA, выберите из списка строку Kompas.ODMA Connection Manager.
Настроить...	Чтобы указать конкретную систему документооборота, нажмите эту кнопку. На экране появится диалог выбора системы. Названия систем отображаются в диалоге в том виде, в каком они зарегистрированы в Реестре Windows. Например, для указания системы PartY+ требуется выбрать из списка строку LotsiaSoft Party+ DMS (32 bit).
Приводить имена документов к UNC	Опция, управляющая способом записи полных имен файлов, расположенных на сетевых дисках. При включенной опции имена файлов записываются в виде \\<Имя сервера>\<Имя папки>\<Имя файла>. При выключенной опции имена файлов записываются в виде <Имя сетевого диска>:\<Имя папки>\<Имя файла>. Пример...
После завершения настройки управления документами нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


В качестве примера рассмотрим сохранение чертежа, содержащего фрагмент, вставленный внешней ссылкой.

Допустим, фрагмент называется sample.frw и располагается на сетевом ресурсе \\Server\c\doc. Ресурс \\Server\c подключен как сетевой диск Z.

Если фрагмент был вставлен из папки \\Server\c\doc, то при сохранении чертежа ссылка на фрагмент запишется как \\Server\c\doc\sample.frw.

Если фрагмент был вставлен в чертеж из папки Z:\doc, то при сохранении чертежа ссылка на фрагмент запишется:

-	при включенной опции Приводить имена документов к UNC как \\Server\c\doc\sample.frw,

-	при выключенной опции Приводить имена документов к UNC как Z:\doc\sample.frw.


Система PDM (определение)
PDM

Система PDM (Product Data Management System) - система управления данными об изделии (продукте). В ее состав обязательно входит система управления документами - DMS (Document Management System).

Если при работе с системой КОМПАС-3D используется система PDM, то с ее помощью производятся:

-	открытие и сохранение файлов,

-	выбор файла модели при создании Стандартных и Произвольных ассоциативных видов,

-	выбор файла модели-заготовки,

-	выбор файла при импорте поверхности,

-	выбор файла компонента сборки.


ODMA (определение)
ODMA

ODMA (Open Document Management API) - один из стандартных интерфейсов, обеспечивающих взаимодействие между системой документооборота и другими программами (например, между PartY+ и КОМПАС).


Диалог настройки параметров сохранения конфигурации

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Файлы - Сохранение конфигурации.

Позволяет задать параметры сохранения конфигурации системы КОМПАС.

Описание элементов управления

Настройки рабочего окна	Выберите вариант сохранения настроек рабочего окна системы. Если сохранение включено, то информация о состоянии рабочего окна записывается в файл *.dsk.
Настройки системы	Включите нужную опцию сохранения системных настроек. Если сохранение включено, то информация о настройках системы записывается в файл *.cfg. Замечание. Файл *.cfg записывается на диск как при включенном, так и при отключенном сохранении системных настроек. Однако в последнем случае он будет содержать только информацию о том, что сохранение настроек отключено. При этом в текущем сеансе работы будут действовать имеющиеся настройки системы, а в следующем - умолчательные.
Настройки для новых документов	Включите нужную опцию сохранения настроек новых документов. Если сохранение включено, то информация о настройках новых документов записывается в файл *.prj.
Состояние открытых документов	Выберите вариант записи состояния открытых для редактирования документов. Варианты доступны при включенном сохранении настроек рабочего окна. Если сохранение состояния открытых окон включено, то информация об этом заносится в файл *.dsk.
После завершения настройки параметров сохранения конфигурации нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки автосохранения

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Файлы - Автосохранение.

Позволяет установить параметры автоматического сохранения файлов документов при работе с КОМПАС-3D.

Описание элементов управления

Включить	Включает или выключает режим автосохранения.
Периодичность сохранения, мин	Введите или задайте с помощью счетчика величину интервала времени, через который система будет выполнять автоматическое сохранение.
Системный каталог временных файлов В другой каталог	Выберите вариант места на диске для автоматического сохранения файлов документов.
Обзор...	Чтобы указать папку для автоматического сохранения файлов, нажмите кнопку. Будет открыт стандартный диалог Выбор каталога. Элемент управления доступен при выбранном варианте В другой каталог.
После завершения настройки автосохранения нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки резервного копирования

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Файлы - Резервное копирование.

Позволяет установить параметры резервного сохранения файлов документов при работе с КОМПАС-3D.

Описание элементов управления

Сохранять исходную копию	Если эта опция включена, то система сохранит в заданном каталоге исходную копию документа перед выполнением самой первой команды записи измененного документа на диск во время сеанса работы. Сохранение выполняется с копированием полного пути доступа к файлу. Например, если мы работаем с чертежом, который был сохранен в файл c:\Work\First.cdw, а в качестве папки для сохранения исходных файлов указан d:\Original, то копия исходного файла будет записана как d:\Original\c\Work\First.cdw.
Сохранять предыдущую копию	Если эта опция включена и указан каталог, то система будет сохранять предыдущую копию состояния документа каждый раз при выполнении команды записи на диск во время сеанса работы. Сохранение выполняется с копированием полного пути доступа к файлу. Например, если мы работаем с чертежом c:\Work\First.cdw, а в качестве папки для сохранения предыдущих копий e:\Backup, то предыдущая копия будет записываться как e:\Backup\c\Work\First.cdw. Если опция включена, но имя каталога не указано, запись предыдущей копии выполняется в том же каталоге, где находится сам документ. При этом копия записывается с тем же именем, что и сам документ, но с расширением *.bak.
В одном каталоге с документом	Чтобы предыдущая копия состояния документа сохранялась в той же папке, что и документ, нажмите эту кнопку. Копия будет записываться с тем же именем, что и сам документ, но с расширением *.bak.
Сохранять "зеркальную" копию	"Зеркальное" копирование - это дополнительное средство резервного сохранения данных, когда создается дополнительная, дублирующая копия документа в другом месте одного диска или на другом физическом диске (например, на диске удаленного сервера с повышенной надежностью). Если опция включена, то система будет сохранять "зеркальную" копию документа в заданной папке каждый раз при выполнении команды записи на диск во время сеанса работы. Сохранение выполняется с копированием полного пути доступа к файлу. Например, если мы работаем с чертежом c:\Work\First.cdw, а в качестве каталога для сохранения предыдущих копий g:\Mirror, то "зеркальная" копия будет записываться как g:\Mirror\c\Work\First.cdw.
После завершения настройки резервного копирования нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог установки прав доступа к файлам

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Файлы - Установка прав доступа.

Позволяет установить нужные параметры доступа и контроля за файлами КОМПАС-3D, которые могут использоваться одновременно на нескольких рабочих местах, объединенных в сеть. Кроме того, с помощью настройки уровня доступа вы сможете защитить открытые файлы документов от случайного удаления или переименования.

Описание элементов управления

Уровень доступа к открытым файлам документов	Выберите из раскрывающегося списка варианты: Разрешить чтение - Разрешает только чтение открытых файлов документов. До того момента, пока документ не будет закрыт в КОМПАС-График, его файл нельзя перезаписать, но можно скопировать. Разрешить чтение и запись - Разрешает любые операции с открытыми файлами документов (копирование, переименование, перезапись, удаление и т.п.).
Уровень доступа к подчиненным файлам (библиотекам стилей и атрибутов, вставленным внешней ссылкой фрагментам и т. д.)	Разрешить чтение - Разрешает только открытие использующихся файлов. До того момента, пока работа с ними не будет прекращена в КОМПАС-График, эти файлы нельзя перезаписать, но можно скопировать. Разрешить чтение и запись - Разрешает любые операции с использующимися файлами (копирование, переименование, перезапись, удаление и т.п.).
Включить	Чтобы включить контроль за совместно используемыми файлами системы, включите эту опцию.
Периодичность контроля	Введите или задайте с помощью счетчика величину интервала времени, через который система будет выполнять контроль файлов системы. Если контроль включен, то перед сохранением файла система будет проверять, не был ли он изменен кем-то из других пользователей в течение вашего сеанса работы. При необходимости на экран будет выдано соответствующее предупреждение об изменении файла. Элемент управления доступен при включенной опции Включить.
После завершения настройки прав доступа к файлам нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки цвета фона для моделей

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Экран - Фон рабочего поля моделей.

Позволяет выбрать цвета для фона рабочего поля моделей.

Описание элементов управления

Цвет окна, установленный в Windows	Чтобы цвет фона соответствовал общим цветовым настройкам Windows, включите эту опцию. Чтобы выбрать цвет фона рабочего поля, который будет отличаться от цветовых настроек Windows, выключите опцию.
Цвет	Чтобы выбрать цвет фона, нажмите эту кнопку. Откроется стандартный диалог выбора цвета. Элемент управления доступен при выключенной опции Цвет окна, установленный в Windows.
Использовать градиентный переход	Чтобы использовать градиентный переход, включите эту опцию. При работе с трехмерными моделями  верхняя и нижняя части поля документа будут окрашены в выбранные цвета. Между ними будет плавный переход от одного цвета к другому.
Верхний цвет перехода Нижний цвет перехода	Окна просмотра цветов, между которыми будет сформирован градиентный переход. Чтобы выбрать эти цвета, нажмите соответствующие кнопки Цвет.
После завершения настройки цветов фона для моделей нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки цвета рабочего поля

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Экран - Фон рабочего поля.

Позволяет выбрать нужные цвета для фона рабочего поля графических, текстовых документов и спецификаций, а также цвет фона редактирования текста.

Описание элементов управления

Цвет окна, установленный в Windows	Чтобы цвет фона соответствовал общим цветовым настройкам Windows, включите эту опцию. Чтобы выбрать цвет фона рабочего поля, который будет отличаться от цветовых настроек Windows, выключите опцию.
Цвет	Чтобы выбрать цвет фона, нажмите эту кнопку. Откроется стандартный диалог выбора цвета. Элемент управления доступен при выключенной опции Цвет окна, установленный в Windows.
После завершения настройки цвета рабочего поля нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Цвет фона редактирования текста
Цвет фона редактирования текста - цвет, на котором отображаются во время создания и редактирования следующие объекты:

-	текст и таблицы на чертеже,

-	надписи, входящие в состав обозначений,

-	таблицы в текстовом документе,

-	объекты спецификации.


Диалог настройки параметров нового вида

Этот диалог появляется на экране после вызова команд настройки новых видов чертежа, как нового, так и текущего. Например, Сервис - Параметры - Новые документы - Графические документы - Параметры листа - Вид.

Описание элементов управления

Вкладка Параметры	Позволяет настроить параметры создания видов чертежа.
Масштаб	Введите в поля масштаб, который будет по умолчанию использоваться при создании Произвольного и Стандартных ассоциативных видов, а также при создании всех неассоциативных видов. Масштаб может быть задан в виде отношения любых чисел. Можно также выбрать масштаб вида из стандартного ряда. Для этого нажмите кнопку, расположенную между полями ввода масштаба. Кнопка выбора масштаба. Из появившегося меню выберите нужный масштаб.
Создавать новый вид	Эта опция присутствует только в диалоге настройки новых чертежей. Ее включение означает, что при создании нового чертежа в нем автоматически будет создаваться новый вид с заданным масштабом. Этому виду будет присвоен номер 1, имя - "Вид 1". Начало координат будет располагаться в точке 0,0 абсолютной системы координат, угол поворота вида - 0 градусов. Масштаб созданного вида будет передан в соответствующую ячейку основной надписи нового чертежа. Замечание. Вне зависимости от состояния опции Создавать новый вид при создании нового чертежа в нем автоматически формируется системный вид.
Передаваемые объекты	Группа опций, позволяющая указать, изображения каких объектов требуется по умолчанию передавать из модели в чертеж при построении ассоциативных видов. В дальнейшем, при настройке параметров конкретного ассоциативного вида, набор параметров можно изменить на вкладке Объекты Панели свойств.
Вкладка Линии	Позволяет настроить отрисовку ассоциативных видов чертежа. Чтобы задать стиль для видимых линий, невидимых линий, линий переходов или линий сгиба, нажмите соответствующую кнопку. Образец линии отображается в поле справа от кнопки. Отрисовку любых линий, кроме видимых, можно отключить. Для этого выключите опцию слева от соответствующей кнопки. В дальнейшем, при настройке параметров конкретного ассоциативного вида, параметры отрисовки линий можно изменить на вкладке Линии Панели свойств.
После завершения настройки параметров нового вида нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.

Замечание. Параметры, заданные при настройке текущего чертежа, будут применяться только для вновь создаваемых видов; параметры видов, созданных до изменения настройки, останутся прежними.


Диалог настройки свойств сборки

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Новые документы - Модель - Сборка - Свойства.

Позволяет ввести наименование и обозначение сборки.

Описание элементов управления

Обозначение	В этом поле можно отредактировать присвоенное сборке обозначение.
Наименование	В этом поле можно отредактировать присвоенное сборке наименование.
Настроив свойства детали, нажмите кнопку OK диалога. Для выхода из диалога без изменения свойств детали нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки свойств детали

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Новые документы - Модель - Деталь - Свойства.

Позволяет ввести наименование и обозначение детали и выбрать материал, из которого она изготавливается.

Описание элементов управления

Обозначение	В этом поле можно отредактировать присвоенное детали обозначение.
Наименование	В этом поле можно отредактировать присвоенное детали наименование.
Материал	С помощью этой группы опций вы можете выбрать материал детали.
Обозначение	В этом поле отображается обозначение материала детали. Оно будет передано в основную надпись чертежа при создании в нем ассоциативного вида детали.
Поле Плотность	В этом поле отображается значение плотности материала детали, которое будет использоваться при вычислении ее массо-центровочных характеристик. Плотность материала можно ввести вручную либо выбрать из базы данных.
Кнопка Плотность	Для подключения справочного файла плотностей нажмите эту кнопку. На экране появится диалог выбора плотности материала.
Удалить обозначение	Нажмите на эту кнопку, чтобы очистить поле Обозначение.
Настроив свойства детали, нажмите кнопку OK диалога. Для выхода из диалога без изменения свойств детали нажмите кнопку Отмена.


Диалог дополнительной настройки
цвета модели

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Дополнительно диалога Свойства элемента.

Позволяет задать оптические свойства поверхности модели.

Описание элементов управления

Общий цвет Диффузия Зеркальность Блеск Прозрачность Излучение	Чтобы задать параметры, переместите на нужное расстояние соответствующий "ползунок". Числовое значение параметра будет отображаться в справочном поле.
	В окне просмотра диалога Свойства элемента отображается сфера с указанными в диалоге свойствами поверхности; это позволяет визуально оценить внесенные изменения.
Настроив цвет модели, нажмите кнопку OK диалога.

Изображение модели будет перерисовано в соответствии с новыми свойствами поверхности.

Для отказа от изменения параметров нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки цветов компонентов
при контекстном редактировании

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Редактор моделей - Контекстное редактирование.

Диалог позволяет задать цвета активного (редактируемого) и пассивных (остальных) компонентов сборки во время редактирования компонента сборки на месте.

Описание элементов управления

Использовать собственные цвета компонентов	Включение опции означает, что во время контекстного редактирования объектов их цвета не изменятся.
Активный компонент... Пассивные компоненты...	Для выбора цветов активного и пассивных компонентов нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите цвет из предлагаемого набора или создайте новый цвет. Кнопки доступны при выключенной опции Использовать собственные цвета компонентов.
Задав нужные цвета, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения настроек нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров перспективной проекции

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Редактор моделей - Параметры перспективной проекции.

Диалог позволяет настроить параметры перспективной проекции (степень вносимого перспективой искажения).

Описание элементов управления

Расстояние в габаритах модели	Значение в этом поле показывает, во сколько раз расстояние от модели до плоскости изображения больше, чем максимальный габарит модели.  Другими словами, на экране показывается такое изображение модели, которое получил бы оптический прибор, находящийся на указанном расстоянии от модели. Чем меньше указанное расстояние, тем сильнее будет заметно искажение изображения.
Задав параметры перспективной проекции, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения настроек нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров управления изображением

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Редактор моделей - Параметры управления изображением.

Диалог позволяет задать параметры изображения моделей в окне.

Описание элементов управления

Шаг перемещения изображения детали (% окна)	В этом поле устанавливается величина перемещения изображения детали в окне при однократном нажатии клавиши, сдвигающей изображение. Шаг перемещения устанавливается в процентах от размера окна. Пример...
Шаг угла поворота детали	В этом поле устанавливается величина поворота детали в окне при однократном нажатии клавиатурной комбинации, вращающей деталь. Шаг перемещения устанавливается в градусах. Пример...
Коэффициент изменения масштаба	В этом поле устанавливается коэффициент увеличения или уменьшения изображения в окне при однократном нажатии клавиатурной комбинации, изменяющей масштаб изображения. Пример...
Изменение ориентации	Группа опций, позволяющая настроить различные параметры изображения модели при изменении ее ориентации или масштаба.
Плавность	Опция, включающая показ промежуточных кадров между кадрами, изображающими модель в начальном и конечном положениях (масштабах). Благодаря этому изменение положения (масштаба) модели выглядит не скачкообразным, а плавным. Когда опция Плавность включена, вы можете настроить количество промежуточных кадров, перемещая "бегунок" между позициями Меньше и Больше. При уменьшении количества кадров изменение изображения модели становится менее плавным, но ускоряется, а при увеличении - наоборот.
Центрировать изображение	Опция, включающая центрирование изображения модели во время изменения ее ориентации, в том числе при автоматическом изменении ориентации во время создания эскизов и операций (это изменение происходит, если включены опции При редактировании эскиза и При создании операции соответственно).
Сохранять текущий масштаб окна	Опция, включающая сохранение масштаба, установленного в окне модели, при изменении ее ориентации. Если опция отключена, то после изменения ориентации, в том числе после автоматического изменения ориентации во время создания эскизов и операций, масштаб отображения модели изменяется.
При редактировании эскиза	Опция, включающая автоматическую установку ориентации Нормально к при создании нового эскиза. При выходе из режима эскиза модель возвращается в прежнюю ориентацию. Если ориентация модели была изменена во время работы с эскизом, то при последующем его редактировании эта ориентация восстанавливается. Если опция При редактировании эскиза отключена, то ориентация модели во время создания и редактировании эскиза не изменяется.
При создании операции	Опция, включающая автоматическую установку указанной ориентации при создании нового формообразующего элемента, листового тела или новой поверхности. Для указания ориентации разверните список и выберите нужную строку. При выходе из операции текущая ориентация модели сохраняется. При редактировании операций ориентация модели не изменяется.
Задав параметры изображения, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения настроек нажмите кнопку Отмена.


Например, после ввода в это поле значения 25 при нажатии комбинации клавиш <Shift>+<Стрелка вправо> изображение сместится вправо на четверть (25 процентов) ширины окна.


Например, после ввода в это поле значения 15 градусов при нажатии комбинации <Alt>+<Стрелка вправо> деталь повернется вокруг вертикальной оси вправо на 15 градусов (и ее изображение изменится соответствующим образом).


Например, после ввода в это поле значения 1,5 при нажатии комбинации <Shift>+<-> линейные размеры изображения будут уменьшены в полтора раза.


Центрирование - совмещение центра габаритного параллелепипеда модели (параллелепипеда, построенного через точки модели, наиболее удаленные от начала координат) с центром окна документа. Центр окна определяется без учета области, занимаемой Деревом построения.


Способ изменения ориентации	Правила подбора масштаба
Выбор нужной ориентации вручную	Подбирается такой масштаб, чтобы в окне модели полностью умещался ее габаритный параллелепипед.
Автоматическая установка в выбранную ориентацию при создании операции	Подбирается такой масштаб, чтобы в окне модели полностью умещался ее габаритный параллелепипед.
Автоматическая установка в ориентацию Нормально к... при создании эскиза	При создании эскиза на проекционной плоскости устанавливается масштаб 1.0. При создании эскиза на грани детали или на вспомогательной плоскости подбирается такой масштаб, при котором грань или плоскость полностью умещается в окне модели. Габариты вспомогательной плоскости определяются размерами прямоугольника, изображающего ее на экране.


Диалог настройки библиотек

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Редактор моделей - Библиотеки конструкторских элементов.

Диалог настройки библиотек конструкторских элементов позволяет указать файлы библиотек фрагментов *.lfr, которые используются в качестве библиотеки эскизов и библиотеки эскизов профилей круглых отверстий при вызове соответствующих команд КОМПАС-3D.

Описание элементов управления

Имя файла библиотеки отверстий	В этом поле показано полное имя файла библиотеки.
Изменить...	Если в качестве библиотеки отверстий требуется использовать другой файл, нажмите кнопку рядом с полем и укажите нужный файл. Он будет автоматически использоваться системой при вызове команды Отверстие.
Имя файла библиотеки эскизов	В этом поле показано полное имя файла библиотеки.
Изменить...	Если в качестве библиотеки эскизов требуется использовать другой файл, нажмите кнопку рядом с полем и укажите нужный файл. Он будет автоматически использоваться системой при вызове команды Эскиз из библиотеки.
Указав имена файлов библиотек, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения настроек нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки точности отрисовки и вычисления МЦХ
Диалог настройки точности отрисовки
и расчета массо-центровочных характеристик

Этот диалог появляется на экране после вызова команд настройки точности отрисовки и расчета МЦХ - как для новых моделей, так и для текущей. Например, Сервис - Параметры - Новые документы - Модель - Деталь - Точность отрисовки и МЦХ.

Описание элементов управления

Точность отрисовки	Позволяет увеличить или уменьшить точность аппроксимации криволинейных ребер и линий очерка модели отрезками прямых линий, а криволинейных поверхностей – треугольниками. Замечание. Изменение точности отрисовки модели сборки влияет только на отображение поверхностей, созданных в этой сборке или импортированных в нее. Для изменения точности перемещайте "бегунок" между позициями Грубо и Точно. В справочном поле диалога будет показан условный коэффициент точности отображения – количество треугольников, а в окне просмотра – изображение поверхности сферы при выбранной степени точности.  Чем выше точность, тем более "гладким" выглядит изображение и тем больше времени требуется на расчеты.
Точность расчета МЦХ	Позволяет увеличить или уменьшить погрешность вычисления массо-центровочных характеристик модели и площадей граней. Для изменения точности перемещайте "бегунок" между позициями Низкая и Высокая.  Чем выше точность, тем дольше производятся вычисления. Использовать максимальную точность без крайней необходимости не рекомендуется, поскольку расчет с такой точностью занимает значительное время.  Замечание. Расчет МЦХ и площадей в текущей модели (детали или сборке) производится с точностью, установленной для этой модели.
Настроив точность отрисовки и расчетов, нажмите кнопку OK диалога. Для выхода из диалога без изменения точности нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки
свойств плоскостей проекций

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Новые документы - Модель - Деталь (Сборка) - Свойства плоскостей проекций.

Диалог позволяет задать цвет изображения плоскостей проекций и обозначения начала координат.

Описание элементов управления

Список объектов	В этом списке перечислены объекты, имя и цвет которых можно настроить: три плоскости проекций и обозначение начала координат. Чтобы переименовать плоскость или начало координат, выделите нужное название и щелкните по нему мышью. Строка откроется для редактирования, и вы сможете ввести в нее нужное название. Закончив ввод названия, нажмите клавишу <Enter> для его подтверждения или щелкните мышью в свободном месте диалога. Введенные таким образом названия плоскостей проекций и начала координат будут отображаться в Дереве построения сразу после создания новых файлов деталей. Плоскости показываются на экране условно – в виде прямоугольников, лежащих в этих плоскостях. Вы можете установить разные цвета для отображения в окне детали начала координат и каждой плоскости проекций.
Использовать цвет детали	Включите эту опцию, если все элементы выбранного типа должны отображаться цветом детали. Выключите эту опцию, если цвет элементов выбранного типа должен отличаться от цвета детали.
Цвет	Нажмите кнопку для выбора цвета выбранного объекта. Кнопка доступна, если выключена опция Использовать цвет детали.
Все по умолчанию	Если требуется восстановить цвет по умолчанию для всех типов элементов, нажмите эту кнопку.
	Изменения настройки отображения элементов модели отображаются в окне просмотра.
Задав параметры изображения, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения настроек нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки цвета модели

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Новые документы - Модель - Деталь (Сборка) - Цвет.

Позволяет задать цвет и оптические свойства поверхности модели.

Описание элементов управления

Общий цвет Диффузия Зеркальность Блеск Прозрачность Излучение	Чтобы задать параметры, переместите на нужное расстояние соответствующий "ползунок". Числовое значение параметра будет отображаться в справочном поле.
Цвет	Для выбора цвета модели нажмите эту кнопку.
	В окне просмотра отображается сфера с указанными в диалоге свойствами поверхности; это позволяет визуально оценить внесенные изменения.
Настроив цвет модели, нажмите кнопку OK диалога.

Замечание. Для сборки настройка цвета имеет особенности. Детали, входящие в ее состав, будут сохранять собственные цвета. Сделанные настройки будут касаться только построений, выполненных непосредственно в сборке.

Для выхода из диалога без изменения свойств детали нажмите кнопку Отмена


Диалог Шрифт по умолчанию

Позволяет выбрать шрифт для использования по умолчанию во всех текстовых надписях новых или текущего графического документа (кроме основной надписи чертежа) или в тексте новых или текущего текстовых документов.

Для установки нужного шрифта по умолчанию выберите его имя из списка доступных шрифтов.

Для того, чтобы изменить шрифт для каких-либо объектов (например, для надписей в обозначениях шероховатости или для ячейки таблицы), войдите в соответствующий этому объекту диалог настройки, включите опцию Отличается от шрифта по умолчанию и выберите другой шрифт. При этом последующие изменения умолчательного шрифта не будут оказывать влияния на локальный шрифт, выбранный для объекта. Напротив, при выключении опции Отличается от шрифта по умолчанию для объектов данного типа вновь будет использоваться шрифт по умолчанию.

При редактировании настроек новых документов изменения будут сохранены в файле проекта KOMPAS.PRJ, а при редактировании настроек текущего документа - в самом документе (при этом объекты документа будут немедленно перестроены).

Следует помнить, что на те объекты, параметры шрифта которых (высота, наклон и т.п.) были изменены при создании или редактировании, изменения имени шрифта по умолчанию или локального шрифта действовать не будут. Поэтому надписи в таких объектах не будут перестраиваться автоматически.


Диалог настройки свойств объектов

Этот диалог появляется на экране после вызова команды настройки свойств объектов для текущей или новых моделей. Например, после вызова команды Сервис - Параметры - Новые документы - Модель - Деталь - Свойства объектов.

Диалог позволяет задать цвет изображения различных объектов детали (сборки).

Описание элементов управления

Список элементов	В этом списке перечислены все типы элементов модели. Рядом с названием элемента показана пиктограмма, соответствующая ему в Дереве построения. По умолчанию оси и плоскости показываются голубым цветом, эскизы, не задействованные в выполнении операций - цикламеновым, а формообразующие и конструктивные элементы - цветом детали (сборки). Чтобы изменить цвет отображения элементов определенного типа, выделите его название.
Использовать цвет детали (сборки)	Включите эту опцию, если все элементы выбранного типа должны отображаться цветом детали (сборки). Выключите эту опцию, если цвет элементов выбранного типа должен отличаться от цвета детали (сборки).
Цвет	Нажмите кнопку для выбора цвета элементов выбранного типа. Кнопка доступна, если выключена опция Использовать цвет детали (сборки).
Дополнительно	Нажмите кнопку для выбора оптических свойств поверхности элементов выбранного типа. Эта кнопка доступна при настройке всех элементов, кроме осей, плоскостей и эскизов, если выключена опция Использовать цвет детали (сборки).
Все по умолчанию	Если требуется восстановить цвет по умолчанию для всех типов элементов, нажмите эту кнопку.
	Изменения настройки отображения элементов модели отображаются в окне просмотра.
Задав параметры изображения, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения настроек нажмите кнопку Отмена.

Если настройка производилась для текущей модели, то вновь создаваемые в ней элементы будут отображаться указанными цветами.

Если настройка производилась для новых моделей, то элементы во вновь создаваемых моделях будут отображаться указанными цветами.


Диалог настройки курсора

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Система - Графический редактор - Курсор.

Позволяет настроить внешний вид графического курсора.

Описание элементов управления

Стандартный	Используя элементы управления данной группы, вы можете настроить параметры стандартного курсора (отображаемого в виде квадратной ловушки).
Размер	Позволяет изменить размер курсора с помощью "ползунка". При этом текущий размер курсора отображается в специальном окне просмотра. Размер курсора влияет на его "зону чувствительности": выделены или указаны курсором могут быть те элементы, часть которых лежит внутри окружности, вписанной в квадратную "ловушку" курсора, а динамическая привязка срабатывает, если точка привязки лежит внутри этой окружности.
Цвет	Выберите цвет для отображения стандартного курсора (черный, белый либо инверсный).
Увеличенный	Вы можете настроить параметры увеличенного курсора.
Включить	Для переключения на отображение увеличенного курсора (большое перекрестие в виде осей координат) выберите эту опцию.
Цвет	Для вызова диалога изменения цвета увеличенного курсора нажмите эту кнопку.
Список шагов	Вы можете изменить установленные по умолчанию значения шагов курсора, удалить любые из них, а также добавить в Список новые значения. При вводе автоматически проверяется корректность добавляемых значений. Чтобы указать умолчательное значение шага, раскройте список По умолчанию и выберите нужную строку.
Отображать параметры команд	Опция, управляющая отображением параметров команд около курсора. Если она включена, то при построении и редактировании геометрического примитива на экране рядом с курсором показываются значения геометрических параметров этого примитива. Например, для отрезка будут отображаться длина и угол наклона.
Округление	Опция, позволяющая включать и выключать режим округления для окон новых документов. Управление этим режимом в текущем окне осуществляется с помощью кнопки Округление на Панели текущего состояния.
После завершения настройки курсора нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменения параметров курсора нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки сетки

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Графический редактор (Редактор моделей) - Сетка или Сервис - Параметры - Текущее окно - Сетка.

Позволяет настроить внешний вид отображаемой на экране вспомогательной сетки.

Описание элементов управления

Вкладка Параметры	В верхней части вкладки показаны поддерживающиеся виды сетки. Для установки нужного типа сетки подведите курсор к соответствующей пиктограмме и щелкните левой кнопкой мыши. Будет выбран соответствующий вариант.
Шаг по оси Х	Расстояние в миллиметрах между точками сетки в направлении оси Х текущей системы координат.
Шаг по оси Y	Расстояние в миллиметрах между точками сетки в направлении оси Y текущей системы координат.
Угол поворота	Угол поворота сетки относительно оси Х текущей системы координат (в градусах).
Угол искажения	Угол в градусах между сторонами ячейки сетки, определяющий искажение (непрямоугольность) ячейки. По умолчанию устанавливается равным 90 градусам (прямоугольная ячейка).
Кнопка Изометрия	Нажатие на эту кнопку автоматически устанавливает угол поворота равным 150 градусам, а угол искажения равным 60 градусам. Сетку с такими параметрами удобно использовать для вычерчивания изометрических изображений.
Кнопка Прямоугольная	Нажатие на эту кнопку автоматически устанавливает нулевой угол поворота и угол искажения, равный 90 градусам (сетка с прямоугольной ячейкой, не повернутая относительно оси Х текущей системы координат).
Вкладка Отрисовка
Размер точки, пикс.	Размер точки сетки в экранных единицах (пикселях). Допускаются только нечетные значения
Цвет	Чтобы изменить цвет точки, нажмите эту кнопку.
Размер узла	Размер узла сетки в экранных единицах (пикселях). Допускаются только нечетные значения.
Цвет	Чтобы изменить цвет узла, нажмите эту кнопку.
Отображать узел "крестиком"	Включите эту опцию, чтобы узлы сетки отображались в виде "крестиков". При выключенной опции узлы сетки показываются как маленькие квадратики.
Шаг узлов по оси Х	Определяет, через какое количество точек сетки проставлять узлы в направлении оси Х текущей системы координат.
Шаг узлов по оси Y	Определяет, через какое количество точек сетки проставлять узлы в направлении оси Y текущей системы координат.
Шаг разреживания	Эта группа опций определяет кратность отображения точек сетки при невозможности их нормальной отрисовки (в окне с мелким масштабом изображения).
Из ряда	Включите эту опцию, чтобы кратность отображения точек сетки выбиралась из ряда чисел: 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000, 500000. Это означает, что при установке такого масштаба отображения, который не позволяет корректно отображать каждую точку, на экране будет показываться каждая вторая точка сетки; при дальнейшем уменьшении масштаба - каждая пятая, затем десятая и так далее.
Кратный	Эта опция устанавливает шаг разреживания точек сетки кратным любому целому числу. Например, задание шага разреживания, кратного 2, означает, что при уменьшении масштаба изображения на экране сначала показывается каждая вторая точка сетки, затем - каждая четвертая, затем - шестая и так далее.
Минимальное расстояние между точками	При уменьшении масштаба изображения расстояние (в пикселях) между точками сетки на экране уменьшается. До тех пор, пока это расстояние больше Минимального расстояния между точками, разрежение сетки не происходит. При дальнейшем уменьшении масштаба сетка разреживается в соответствии с заданными параметрами.
После завершения настройки параметров сетки нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменения параметров сетки нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки дополнительных параметров основной надписи
Синхронизация данных основной надписи и модели

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Текущий чертеж - Параметры листа - Основная надпись или Сервис - Параметры - Новые документы Графический документ - Параметры листа - Основная надпись.

Позволяет настроить параметры синхронизации данных модели и основной надписи чертежа, содержащего ассоциативные виды.

Описание элементов управления

Синхронизировать основную надпись	Активизируйте эту опцию, чтобы включить синхронизацию данных основной надписи активного чертежа и модели. Если опция Синхронизировать основную надпись выключена, то синхронизация данных не производится. Замечание. Вне зависимости от состояния данной опции при вставке в чертеж первого ассоциативного вида модели основная надпись чертежа заполняется данными, взятыми из этой модели.
автоматически	Выберите этот вариант, чтобы включить автоматическую синхронизацию данных основной надписи активного чертежа и модели. Автоматическая синхронизация производится при открытии и активизации документа, а также при перестроении изображения в чертеже.
по запросу	Выберите этот вариант, чтобы синхронизировать данные после вызова команды Синхронизировать данные из контекстного меню основной надписи.
Синхронизация массы	Включение этой опции означает, что всякий раз при синхронизации значение массы модели будет рассчитано заново и записано в ячейку "Масса".
Количество знаков после запятой	В этом поле вы можете указать, до какого знака требуется округлять рассчитанное значение массы модели.
Масса	Вы можете выбрать единицы измерения массы модели: килограммы, граммы или тонны. В поле рядом с единицей измерения вы можете ввести дополнительное обозначение единицы.
Завершив настройку дополнительных параметров основной надписи, нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменения настроек нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки свойств базовых плоскостей

Этот диалог появляется на экране после вызова команды настройки свойств базовых плоскостей для новых или текущей модели. Например, после вызова команды Сервис - Параметры - Новые документы - Модель - Деталь - Свойства плоскостей проекций.

Диалог позволяет задать цвет изображения плоскостей проекций и обозначения начала координат.

Описание элементов управления

Список объектов	В этом списке перечислены объекты, имя и цвет которых можно настроить: три плоскости проекций и обозначение начала координат. Чтобы переименовать плоскость или начало координат, выделите нужное название и щелкните по нему мышью. Строка откроется для редактирования, и вы сможете ввести в нее нужное название. Закончив ввод названия, нажмите клавишу <Enter> для его подтверждения или щелкните мышью в свободном месте диалога. Введенные таким образом названия плоскостей проекций и начала координат будут отображаться в Дереве построения сразу после создания новых файлов деталей. Плоскости показываются на экране условно – в виде прямоугольников, лежащих в этих плоскостях. Вы можете установить разные цвета для отображения в окне детали начала координат и каждой плоскости проекций.
Использовать цвет детали	Включите эту опцию, если все элементы выбранного типа должны отображаться цветом детали. Выключите эту опцию, если цвет элементов выбранного типа должен отличаться от цвета детали.
Цвет	Нажмите кнопку для выбора цвета выбранного объекта. Кнопка доступна, если выключена опция Использовать цвет детали.
Все по умолчанию	Если требуется восстановить цвет по умолчанию для всех типов элементов, нажмите эту кнопку.
	Изменения настройки отображения элементов модели отображаются в окне просмотра.
Задав параметры изображения, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения настроек нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки интерфейса

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Настройка интерфейса

Позволяет настроить интерфейс системы КОМПАС-3D V8. Элементы управления для задания параметров интерфейса расположены на вкладках диалога.

Вкладка Клавиатура

Вкладка Меню

Вкладка Параметры

Вкладка Команды

Вкладка Панели инструментов

Вкладка Утилиты


Настройка интерфейса. Вкладка Команды

Элементы управления, расположенные на этой вкладке, позволяют добавить команды на инструментальные панели.

Описание элементов управления

Категории	Поле содержит перечень категорий команд системы КОМПАС-3D.
Команды	Поле содержит перечень команд, входящих в выбранную категорию.
Описание	В поле приводится описание назначения выбранной команды.


Настройка интерфейса. Вкладка Панели инструментов

Элементы управления, расположенные на этой вкладке, позволяют настроить отображение панелей инструментов в окне КОМПАС-3D.

Описание элементов управления

Панели	Поле содержит перечень панелей инструментов системы КОМПАС-3D. "Галочка" рядом с названием панели означает, что эта панель отображается в окне программы. Чтобы отменить отображение панели, щелкните по "галочке" рядом с ее названием.
Сбросить	Эта кнопка позволяет привести в умолчательное состояние выбранную панель инструментов. Если вы добавляли или удаляли команды панели или настраивали ее отображение, то после нажатия кнопки Сбросить все изменения будут отменены.
Сбросить все	Эта кнопка позволяет привести в умолчательное состояние все панели инструментов и меню.
Новая...	Эта кнопка позволяет создать пользовательскую панель инструментов.
Переименовать	Эта кнопка позволяет изменить название пользовательской панели инструментов.
Удалить	Эта кнопка позволяет удалить пользовательскую панель инструментов.
Подписи к кнопкам	Включите эту опцию, чтобы на выбранной панели инструментов рядом с кнопками отображались названия команд. Замечание. Если панель прикреплена к вертикальной границе окна, отображение подписей невозможно.


Настройка интерфейса. Вкладка Клавиатура

Элементы управления, расположенные на этой вкладке, позволяют назначить комбинации клавиш для вызова команд.

Описание элементов управления

Категории	Поле содержит перечень категорий команд системы КОМПАС-3D.
Команды	Поле содержит перечень команд, входящих в выбранную категорию.
Описание	В поле приводится описание назначения выбранной команды.
Установить сочетание	Раскрывающийся список содержит перечень типов документов системы КОМПАС-3D. Вы можете выбрать тип документа, для которого будет действовать комбинация клавиш для вызова команды. Выбор варианта По умолчанию означает, что клавиатурная комбинация будет действовать при работе с документами любого типа.
Текущие	Поле содержит список действующих клавиатурных комбинаций для вызова выбранной команды.
Новое сочетание клавиш:	Поле содержит вновь назначаемую команде клавиатурную комбинацию. Ниже поля будет появляться информационное сообщение. Если предлагаемое сочетание клавиш уже используется для вызова другой команды, то будет показано ее название. Если данное сочетание клавиш не используется, то появится строка "Не связана".
Связать	Эта кнопка позволяет назначить команде комбинацию клавиш.
Удалить	Эта кнопка позволяет удалить клавиатурную комбинацию из списка назначенных данной команде.
Сбросить все	Эта кнопка позволяет восстановить умолчательные назначения клавиатурных комбинаций командам системы КОМПАС-3D.


Настройка интерфейса. Вкладка Меню

Элементы управления, расположенные на этой вкладке, позволяют управлять отображением Главного меню и контекстных меню оконных закладок.

Описание элементов управления

Показать меню	Выберите из раскрывающегося списка вариант Главного меню, который необходимо отобразить в текущем окне для настройки. Чтобы изменить состав меню, перейдите на вкладку Команды.
Показать контекстное меню	Чтобы настроить контекстное меню оконных закладок, выберите в этом списке строку Оконные закладки. Чтобы изменить состав меню, перейдите на вкладку Команды.
Сбросить	Эта кнопка позволяет отменить все изменения в меню (Главном или контекстном), т.е. привести его к умолчательному виду.
Эффект	Раскрывающийся список визуальных эффектов, которые могут сопровождать раскрытие списка команд.
Показывать тени меню	Данная опция позволяет включать отображение теней меню.


Настройка интерфейса. Вкладка Параметры

Элементы управления, расположенные на этой вкладке, позволяют настроить отображение:

-	всплывающих подсказок - "ярлычков" на кнопках инструментальных и компактных панелей,

-	кнопок на инструментальных и компактных панелях,

-	команд Главного меню.

Описание элементов управления

Отображать подсказки для кнопок	Эта опция позволяет управлять отображением всплывающих подсказок с названиями команд при наведении курсора на кнопку.
Включить в подсказки сочетания клавиш	Эта опция позволяет включать во всплывающую подсказку комбинации клавиш для быстрого вызова команды. Опция доступна при включенном отображении подсказок для кнопок.
Крупные значки	Эта опция позволяет управлять размером отображения кнопок.
Показывать недавно использованные команды первыми	Эта опция позволяет отображать наиболее часто используемые команды меню в первую очередь. Чтобы все команды отображались одновременно, выключите опцию.
Показывать полное меню после небольшой задержки	Эта опция позволяет управлять способом показа полного меню. Если задержать указатель мыши на открытом меню при включенной опции, то через короткий промежуток времени будут выведены все входящие в это меню команды. Если опция выключена, то, чтобы раскрыть полное меню, необходимо нажать кнопку Раскрыть (нижняя строка частично открытого меню).
Сбросить все настройки	Эта кнопка позволяет вернуть в умолчательное состояние перечень команд, которые отображаются в первую очередь при раскрытии меню при включенной опции Показывать недавно использованные команды первыми.


Настройка интерфейса. Вкладка Утилиты

Элементы управления, расположенные на этой вкладке, позволяют указать утилиты (файлы *.exe, *.com, *.pdf или *.bat), которые можно будет запускать, вызывая команды главного меню системы КОМПАС-3D.

Команды для вызова утилит, подключенных на данной вкладке, располагаются в нижней части меню Сервис.

Описание элементов управления

Меню	Список команд, вызывающих утилиты. Над списком располагаются управляющие кнопки. Кнопка Новый позволяет включить в список новую команду. После нажатия этой кнопки в конце списка появляется пустая строка. Введите в нее название команды. Затем введите данные в остальные поля диалога. Кнопка Удалить позволяет удалить выделенную команду из списка. Кнопки Переместить вверх и Переместить вниз управляют порядком следования команд.
Команда	Поле полного имени файла утилиты. Вы можете не вводить имя вручную, а указать сам файл. Для этого нажмите кнопку с многоточием справа от поля и выберите нужный файл в появившемся диалоге.
Параметры	Поле для ввода параметров запуска утилиты.
Рабочая папка	Поле для ввода пути к папке, содержащей файлы, необходимые для работы утилиты.


Диалог настройки профилей
Диалог настройки профилей пользователя

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Профили....

Диалог предназначен для работы с профилями.

Описание элементов управления

Профили:	Список имен файлов *.pfl. Чтобы выбрать профиль, разверните список и укажите нужное имя. Если оно отсутствует в списке, выберите строку Другие... и укажите нужный файл *.pfl в появившемся диалоге. Полное имя выбранного файла появится в нижней части вкладки.
Использовать	Опции, позволяющие выбрать группу настроек, которая будет взята из применяемого профиля или записана в сохраняемый профиль: Настройки рабочего окна Настройки параметров системы Настройки параметров новых документов Если ни одна из опций не включена, то применение или сохранение профиля невозможно.
Сохранить как...	Чтобы сохранить информацию о текущей настройке конфигурации системы, нажмите эту кнопку. На экране появится диалог, в котором нужно ввести имя файла *.pfl и указать папку для его размещения. Замечание. В файл профиля не записываются имена последних открывавшихся документов, а также состояние окон открытых документов.
Удалить	Чтобы удалить профиль, выбранный в списке, нажмите эту кнопку. Указанный профиль будет удален из списка, а соответствующий файл *.pfl - с диска.
Применить	Чтобы применить настройки, записанные в выбранном профиле, нажмите эту кнопку. Диалог работы с профилями при этом остается открытым. Если необходимо, вы можете выбрать и применить другой профиль.
Выход	Чтобы закрыть диалог, нажмите эту кнопку.
В комплект поставки КОМПАС-3D V8 входят несколько готовых файлов профилей. Они расположены в подпапке Profiles главной папки системы.

При использовании готовых файлов профилей следует иметь в виду, что в них нет сведений о библиотеках. Поэтому после применения любого такого профиля текущее содержимое Менеджера библиотек будет удалено, и Менеджер автоматически наполнится в соответствии с файлом graphic.lms. Этот файл расположен в подпапке Sys главной папки системы и содержит сведения об умолчательном составе Менеджера библиотек (названия разделов и перечни входящих в них библиотек). Формат файла - текстовый, поэтому вы можете открыть его в любом текстовом редакторе и изменить хранящуюся в нем информацию.

 Категорически не рекомендуется применять профили, созданные в версиях системы, отличных от текущей.


Создание пользовательской Инструментальной панели

Вы можете создавать пользовательские панели инструментов. На таких панелях могут быть размещены кнопки для вызова команд из любых категорий.

Чтобы создать пользовательскую панель инструментов, вызовите команду Сервис - Настройка интерфейса. Активизируйте вкладку Панели инструментов и нажмите кнопку Новая.... В появившемся на экране диалоге введите название новой панели и нажмите кнопку Применить. После этого новая панель появится на экране.

Первоначально панель не содержит кнопок вызова команд. Вы можете настроить состав панели инструментов.


Настройка состава меню и панелей инструментов
Настройка состава Главного меню и панелей инструментов

Вы можете изменять состав Главного меню и панелей инструментов, добавляя или удаляя кнопки вызова команд и настраивая их отображение.

Для этого вызовите команду Сервис - Настройка интерфейса. Активизируйте вкладку Команды.

Чтобы добавить команду в меню или на панель инструментов, выберите категорию и название команды. "Перетащите" команду на нужную панель. Отпустите кнопку мыши. Команда появится в указанном месте.

Названия команд могут дополняться пиктограммами, принятыми в системе КОМПАС по умолчанию. Если пиктограмма по умолчанию отсутствует, то на панели появится только название команды. Вы можете настроить представление кнопок на панели инструментов. Чтобы восстановить умолчательное представление кнопки на панели инструментов, вызовите из контекстного меню этой кнопки команду Сбросить.

Чтобы удалить кнопку с панели инструментов, вызовите из этого контекстного меню команду Удалить.

Вы можете изменять положение команд и их групп на панелях инструментов и в меню, "перетаскивая" их мышью.

Включение и отключение кнопок инструментальных панелей возможно и без вызова диалога настройки интерфейса. Пример…


Настройка клавиш вызова команд
Настройка клавиш быстрого вызова команд
("горячие клавиши")

Вы можете назначать сочетания клавиш быстрого вызова команд. Для этого на вкладке Клавиатура диалога Настройка интерфейса выберите категорию и команду из этой категории. Если команде уже было назначено сочетание клавиш, оно будет показано на панели Текущие. Одной команде может быть назначено несколько клавиатурных комбинаций.

Раскрывающийся список Установить сочетание содержит перечень типов документов системы КОМПАС-3D. Вы можете выбрать тип документа, для которого будет действовать комбинация клавиш для вызова команды. Выбор варианта По умолчанию означает, что клавиатурная комбинация будет действовать при работе с документами любого типа.

Щелкните мышью в поле Новое сочетание клавиш:. Система ожидает ввода клавиатурной комбинации. Рекомендуется использовать алфавитно-цифровые клавиши в сочетании с клавишами <Ctrl>, <Shift>, <Alt> во избежание путаницы при вызове команд и вводе букв и цифр. При нажатии клавиш их названия будут появляться в поле. Если предлагаемое сочетание клавиш совпадает с уже используемым в системе, сообщение об этом появится ниже поля. Назначение такой клавиатурной комбинации невозможно. Если данное сочетание клавиш не используется, то появится строка "Не связана".

Чтобы назначить выбранную клавиатурную комбинацию для вызова команды, нажмите кнопку Связать. Чтобы отменить назначенное сочетание клавиш, выберите его на панели Текущие и нажмите кнопку Удалить.

Чтобы восстановить умолчательные назначения клавиатурных комбинаций командам системы КОМПАС-3D, нажмите кнопку Сбросить все.


Настройка представления кнопок
на панели инструментов

Если диалог настройки интерфейса находится на экране, вы можете настраивать представление кнопки на панели инструментов.

Чтобы выбрать способ представления кнопки, вызовите из ее контекстного меню одну из команд Иконка, Текст, Иконка и текст. Если по умолчанию в системе КОМПАС не предусмотрен значок для этой кнопки, а вы выбрали один из вариантов с иконкой, то на экране появится диалог, позволяющий выбрать значок.

Чтобы настроить представление кнопки вызова команды на панели инструментов, вызовите из контекстного меню этой кнопки команду Свойства кнопки. В появившемся на экране диалоге выберите вариант представления кнопки: Иконка, Текст, Иконка и текст.

Если будет выбран вариант Текст, то вы сможете изменить название кнопки, которое отображается на панели. Введите в поле Текст новое название.

Если будет выбран вариант Иконка, то вы сможете изменить значок кнопки. Если для кнопки в системе КОМПАС предусмотрен значок, то будут доступными варианты Иконка по умолчанию: и Пользовательская иконка:. Вариант Иконка по умолчанию: позволяет использовать умолчательный значок. Чтобы изменить значок на кнопке, выберите вариант Пользовательская иконка:. Вы можете отредактировать выбранный значок. Для этого нажмите кнопку Изменить. На экране появится диалог Изменение значка с открытым для редактирования значком.

Вы также можете создать значок для кнопки. Для этого нажмите кнопку Новая. На экране также появится диалог Изменение значка.

Если будет выбран вариант Иконка и текст, вы сможете задать или изменить название кнопки и значок на ней.

Чтобы перед кнопкой появился разделитель групп, вызовите из контекстного меню кнопки команду Начать группу.


Изменение значка

Этот диалог представляет собой несложный графический редактор. Окно Иконка содержит увеличенное изображение редактируемого значка. В этом окне вы можете изменять рисунок по точкам (пикселам). Панель Цвета содержит набор из шестнадцати цветов, которые можно выбрать для рисования. На панели Инструменты расположен набор инструментов для создания значка.

При создании или редактировании значка вы можете использовать буфер обмена Windows. Кнопка Копировать в буфер обмена позволяет скопировать в него текущий значок. Кнопка Вставить из буфера обмена позволяет вставить из буфера обмена в окно редактирования значка графический объект. Если габарит объекта превышает 16х16 пикселов, то он будет обрезан по этому размеру (будет вставлен верхний левый угол рисунка).

Кнопка Очистить позволяет очистить окно Иконка.

После завершения редактирования значка нажмите кнопку Применить. Новый значок появится на кнопке. Чтобы закрыть диалог без сохранения изменений, нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки обозначения шероховатости

Этот диалог появляется на экране после вызова команд настройки обозначений шероховатости в графических документах, как новых, так и текущих. Например, Сервис - Параметры - Новые документы - Графический документ – Шероховатость.

Описание элементов управления

Соответствие ГОСТ 2.309-73	Группа опций, позволяющая выбрать структуру обозначений шероховатости. При изменении данной настройки для текущего документа все имеющиеся в нем обозначения шероховатости перестраиваются. Таким образом, чтобы отредактировать чертеж, обозначения шероховатости в котором соответствуют предыдущей редакции ГОСТ 2.309-73, необходимо открыть этот чертеж, изменить настройку обозначений шероховатости и сохранить.
Параметры текста	Группа элементов, позволяющая настроить текст в обозначениях шероховатости поверхностей.
Замечание. Настройка текста, сделанная в данном диалоге, распространяется на обозначения шероховатости, проставленные на изображениях поверхностей. Настройка текста неуказанной шероховатости производится в разделе Параметры листа - Неуказанная шероховатость диалогов настройки текущего и новых чертежей.

Выбрав структуру обозначения и задав параметры текста, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения настроек нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки осевой линии

Этот диалог появляется на экране после вызова команд настройки осевой линии в графических документах, как новых, так и текущих. Например, Сервис - Параметры - Новые документы - Графический документ - Осевая линия.

Позволяет настроить умолчательный внешний вид осевых линий, создаваемых с помощью команд Осевая линия по двум точкам, Автоосевая и Обозначение центра. Для большего удобства в диалог включен поясняющий рисунок.

Описание элементов управления

выход линии за контур пунктир промежуток	Введите значение параметра или установите его с помощью счетчика.
длина штриха	Согласно ГОСТ осевые линии должны начинаться и заканчиваться штрихами. Чтобы выполнить это требование, при отрисовке линий производится пропорциональное изменение длин штрихов. Если при расчете длины штриха должно учитываться условие попадания полученного значения в диапазон, заданный стандартом (5-30 мм), выберите вариант автоопределение. Если нужно, чтобы длина штриха не превышала определенного значения (без учета требований стандарта), выберите вариант не более, а затем введите или установите с помощью счетчика значение максимальной длины.
размер "крестика"	Поле для задания длины штрихов, образующих перекрестие в центре объекта при создании обозначения центра в виде "крестика". Во всех остальных случаях длина центральных штрихов будет определяться системой автоматически.
После завершения настройки параметров отрисовки осевых линий нажмите кнопку ОК.

Если настройка производится для текущего документа, то все имеющиеся в нем осевые линии и обозначения центра, созданные с умолчательными настройками, будут перерисованы. Осевые линии и обозначения центра, при формировании которых умолчательные параметры отрисовки были изменены, останутся прежними.

Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог выбора вида приложения

Этот диалог появляется на экране после первого запуска системы КОМПАС-3D V8 или после вызова команды Сервис - Вид приложения....

Позволяет настроить стиль отображения элементов окна системы.

Описание элементов управления

	Укажите стиль приложения, выбрав один из вариантов:
Microsoft® Office 2000
Microsoft® Office XP
Microsoft® Office 2003
OneNote® - стиль закладок документов	Опция, управляющая стилем закладок документов. Она доступна, если стиль приложения - Microsoft Office 2003. При включении этой опции закладки отображаются разноцветными, а кнопка прокрутки закладок влево находится слева от них.
Microsoft® Visual Studio® 2005 ("Whidbey")	Элементы окна отображаются практически так же, как при выборе варианта Microsoft® Office 2003, но появляются дополнительные элементы управления документами и панелями: - вместо кнопок прокрутки закладок справа от закладок отображается кнопка Открытые документы, вызывающая перечень открытых в данный момент окон документов, - в заголовках зафиксированных панелей появляется специальная кнопка Состояние, вызывающая меню команд управления состоянием панелей (обычно эти команды вызываются из контекстного меню).
Показывать этот диалог при запуске	Опция, управляющая автоматическим открытием диалога. Если она включена, то диалог появляется на экране каждый раз после запуска системы.
ОК	Нажатие этой кнопки закрывает диалог и применяет выбранную настройку.
Закрыть	Нажатие этой кнопки закрывает диалог без применения выбранной настройки. Такой же результат дает закрытие диалога кнопкой в его заголовке.
Применить	Нажатие этой кнопки применяет выбранную настройку без закрытия диалога.
Замечание. При первом запуске системы диалог выбора вида приложения появляется без кнопки Закрыть.


Диалог настройки отображения
перекрывающихся объектов

Этот диалог появляется на экране после вызова команд настройки отображения перекрывающихся объектов в графических документах, как новых, так и текущих. Например, Сервис - Параметры - Новые документы - Графический документ - Перекрывающиеся объекты.

Позволяет включить или выключить очистку фона  - автоматическое прерывание штриховок и линий при пересечении их со следующими объектами:

-	текст на чертеже,

-	стрелки и/или надписи в составе:

-	размеров,

-	обозначений шероховатости,

-	обозначений баз,

-	линий-выносок,

-	обозначений клеймения,

-	обозначений маркировки,

-	обозначений изменений,

-	обозначений позиций,

-	допуска формы,

-	обозначений линий разреза,

-	обозначений стрелок взгляда,

-	обозначений выносных элементов.

При включенном прерывании вы можете задать величину зазора - ширину поля вокруг перечисленных объектов, внутри которого не будут отображаться перекрываемые объекты.

Установленная величина зазора не влияет на габариты очищаемого поля вокруг текстов. Эти габариты определяются системой автоматически. Они пропорциональны высоте символов текста.

Настройка, сделанная в данном диалоге, будет использоваться по умолчанию. При необходимости для каждого из вышеназванных объектов можно включить или выключить очистку фона, вызвав одноименную команду из контекстного меню или из меню Сервис.


Диалог настройки свойств листового тела
для новых деталей

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Новые документы - Модель - Деталь - Свойства листового тела.

Диалог позволяет задать умолчательные параметры для всех новых листовых деталей.

Описание элементов управления

Толщина	Введите толщину листового тела.
Радиус	Поле для ввода радиуса сгибов. Опция Наружный позволяет выбрать способ построения сгибов. Если она включена, сгибы будут строиться по наружному радиусу, в противном случае - по внутреннему.
Угол, градусы	Поле для ввода умолчательного значения угла сгиба. Опция Дополняющий позволяет указать интерпретацию угла. Если эта опция включена, то угол рассматривается как дополняющий, в противном случае - как угол сгиба.
Освобождение	Включите эту опцию, чтобы в детали создавались освобождения сгибов.
Прямоугольное, Скругленное	Выберите умолчательный вариант формы освобождения: Прямоугольное или Скругленное.
Глубина, Ширина	Введите умолчательные размеры освобождения сгиба.
Развертка	Группа опций, позволяющая указать, как должны определяться длины разверток сгибов.
Коэффициент, определяющий положение нейтрального слоя	Выберите этот вариант, если длина развертки должна рассчитываться с использованием коэффициента положения нейтрального слоя. Введите умолчательное значение коэффициента.
Величина сгиба	Выберите этот вариант, если длина развертки будет задаваться явно, и введите умолчательное значение величины сгиба.
Уменьшение сгиба	Выберите этот вариант, если длина развертки должна определяться путем задания уменьшения сгиба. Введите умолчательное значение уменьшения.
Таблица сгибов	Включите эту опцию, если длины разверток сгибов должны браться из таблицы сгибов.  Чтобы выбрать файл таблицы, нажмите кнопку с многоточием (...). Полное имя указанного файла появится в поле Таблица сгибов. Обратите внимание на то, что при включении опции Таблица сгибов варианты определения длины развертки становятся недоступны, поскольку использование таблицы является приоритетным по отношению к этим вариантам. В то же время числовые поля группы Развертка остаются доступны. Введенные в них значения будут применяться по умолчанию для сгибов, использующих соответствующие варианты определения длины развертки.
Задав параметры листового тела, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения настроек нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки цветовой схемы

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры... - Система - Экран - Цветовая схема.

Диалог позволяет задать цвета отображения элементов документа и элементов системы.

Доступны следующие варианты настройки цветов элементов.

Инверсный цвету фона	Если собственный цвет элемента (заданный при его настройке) совпадает с цветом фона или близок к нему, то элемент отображается цветом, противоположным цвету фона.
Заданный при настройке	Элементы отображаются теми цветами, которые были установлены при их настройке или создании.
Определить	Отображение всех элементов и объектов одним и тем же цветом. Цвета, установленные при их настройке, будут игнорироваться. После включения опции Определить становится доступна кнопка Цвет, позволяющая выбрать цвет элементов.
Замечание. Если для моделей установлен цвет фона с градиентным переходом, то инверсные цвета элементов в документах-моделях не поддерживаются. Трехмерные элементы и элементы системы отображается цветами, заданными при их настройке.

Завершив настройку цветовой схемы, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения настроек нажмите кнопку Отмена.


Элементы документа (определение)
Элементы документа - элементы, составляющие содержимое документа. Эти элементы создает пользователь: кривые, точки, штриховки, размеры, обозначения и др. (в графическом документе); тела, поверхности, оси, плоскости (в документе-модели) и т.д.


Элементы системы (определение)
Элементы системы - различные вспомогательные элементы, которые могут присутствовать в окне документа (сетка, фантомы, надписи около курсора и т.п.).

Кроме того, цвет, установленный для элементов системы, используется для отображения следующих объектов:

-	выделенных и подсвеченных элементов документа,

-	увеличенного курсора,

-	фоновых видов и слоев,

-	рамок выключенных и ассоциативных видов,

-	рамок, отображающихся на экране при выделении объектов и при увеличении масштаба рамкой,

-	обозначений систем координат,

-	габаритных рамок растровых и OLE-объектов и др.


Диалог настройки редактирования
растровых объектов, взятых в документ

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры... - Система - Графический редактор - Растровые объекты, взятые в документ.

Диалог позволяет настроить параметры редактирования рисунков, взятых в графические документы.

Описание элементов управления

Тип файла при редактировании	Выберите из списка формат, в котором графическая информация должна быть представлена во время редактирования.
В соответствии с зарегистрированным в Windows типом файла	Выбор этого варианта означает, что для редактирования рисунков будет запускаться программа, сопоставленная в Windows типу файла, выбранному из списка Тип файла при редактировании.
Другая	Выбор этого варианта позволяет выбрать другую программу для редактирования рисунков. Полный путь к файлу программы отображается в поле просмотра. Чтобы сменить программу, нажмите кнопку с многоточием справа от поля. Замечание. Указанная программа должна поддерживать тип файлов, выбранный в списке Тип файла при редактировании.
Сохранять исходное разрешение растра	Включение этой опции означает, что изменение разрешения рисунка в результате редактирования будет проигнорировано. Благодаря этому размер рисунка после редактирования останется таким же, как до редактирования. Замечание. Некоторые программы, например, MSPaint, при сохранении изображений, не имеющих сведений о разрешении (при вставке таких рисунков в КОМПАС-документ их разрешение можно задать произвольно) автоматически присваивают им определенное разрешение.
Завершив настройку редактирования рисунков, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения настроек нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки представления чисел

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры... - Система - Общие - Представление чисел.

Диалог позволяет настроить точность отображения вещественных чисел и выбрать единицы измерения углов.

Описание элементов управления

Числа	Группа, позволяющая настроить отображение вещественных чисел. Данная настройка распространяется на поля Панели свойств, колонку Значения окна работы с переменными и диалог установки значения ассоциативного размера.
Количество знаков после запятой в полях ввода/вывода	Поле для ввода или выбора количества знаков после запятой для отображения вещественных чисел.
Показывать незначащие нули после запятой	Опция, управляющая добавлением нулей в конце дробной части вещественных чисел, у которых количество знаков после запятой меньше установленного.
Единицы измерения углов	Группа, позволяющая указать единицы измерения углов. Выбранные единицы будут использоваться для отображения величин углов в полях Панели свойств при создании и редактировании объектов. Замечание...
Десятичная система счисления	Выбор этого варианта означает, что угловые значения будут отображаться в формате хх,ххх° с заданной точностью.
Градусы, минуты, секунды	Выбор этого варианта означает, что угловые значения будут отображаться в формате хх°хх'хх,ххх" с заданной точностью.
Радианы	Выбор этого варианта означает, что угловые значения будут отображаться в формате хх,хххрад с заданной точностью.
Завершив настройку представления чисел, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения настроек нажмите кнопку Отмена.


Диалог общей настройки

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры... - Система - Общие - Отображение имен файлов.

Диалог позволяет настроить показ имени файла в заголовке окна и количество файлов в списке последних открывавшихся.

Описание элементов управления

Полное имя файла в заголовке окна	Чтобы в заголовке окна системы был указан путь к файлу текущего документа и его имя, включите эту опцию. При выключенной опции путь к файлу выводиться не будет. Варианты показа имени файла отображаются в поле Пример.
Помнить список из N файлов	Поле для ввода или выбора количества файлов в списке последних открывавшихся. Этот список отображается в нижней части меню Файл.
Завершив общую настройку, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения настроек нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки общих свойств документа

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры... - Новые документы - Свойства документа.

Диалог позволяет включить или отключить заполнение свойств документа, а также задать умолчательные сведения о документах.

Описание элементов управления

Предлагать заполнение свойств документа	Опция, управляющая автоматическим вызовом диалога свойств при первом сохранении КОМПАС-документов.
Общие сведения о документе	Группа полей для редактирования общих сведений о документе. По умолчанию сведения об авторе и организации совпадают с указанными при установке системы КОМПАС-3D V8 - в диалоге Сведения о пользователе. Данные, введенные в этом диалоге, будут по умолчанию содержаться в соответствующих полях диалога свойств. При необходимости для конкретного документа их можно изменить.
Завершив настройку общих свойств документа, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения настроек нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров линии разрыва

Этот диалог появляется на экране после вызова команды настройки параметров линии разрыва для новых или текущего чертежей. Например, после вызова команды Сервис - Параметры - Новые документы - Графический документ - Линия разрыва.

Диалог позволяет настроить параметров линий разрывов видов в чертежах.

Описание элементов управления

Тип линии разрыва	Выберите тип линии разрыва, который будет по умолчанию использоваться при создании разрывов видов.
Амплитуда волнистой линии в % от длины	Поле для ввода или выбора значения амплитуды волнистой линии.  Значение амплитуды рассчитывается как процент от длины разрыва. Длина разрыва - расстояние между максимально удаленными друг от друга крайними видимыми точками, измеренное перпендикулярно направлению сдвига. Пример...
Амплитуда, max	Поле для ввода значения максимальной амплитуды. Для линии с изломом и для волнистой линии это значение интерпретируется по-разному. Так, амплитуда линии с изломом в точности равняется заданной максимальной амплитуде. Для волнистой линии значение, введенное в поле Амплитуда, max, задает наибольшую допустимую амплитуду. Если расчетное значение амплитуды, выраженное в миллиметрах, превысит максимальное, то для отрисовки линии будет использоваться уже не расчетная, а установленная максимальная величина.
Зазор	Поле для ввода или выбора расстояния, на котором будут располагаться друг от друга видимые части изображения после создания разрыва. Минимальное значение зазора - 1 мм. Замечание. При использовании линий разрыва с изломом зазор должен составлять не менее двух амплитуд. Поэтому, если умолчательный зазор меньше удвоенной максимальной амплитуды, то при создании разрыва, ограниченного линиями с изломом, значение зазора автоматически увеличивается.
Завершив настройку параметров линий разрывов, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения настройки нажмите кнопку Отмена.

Замечание. Настройка параметров, сделанная для текущего чертежа, будет применяться только для вновь создаваемых линий разрыва; параметры линий, созданных до изменения настройки, останутся прежними.


Амплитуда - отклонение линии разрыва от средней линии.


 Амплитуда - отклонение линии разрыва от средней линии.


Диалог просмотра расположения служебных файлов и папок

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры... - Система - Файлы - Расположение.

В диалоге отображается таблица, содержащая текущие пути к следующим файлам и папкам:

Файл Kompas.ini	Файл Kompas.ini, содержащий информацию о расположении конфигурационных файлов и системных папок. Файл Kompas.ini используется, если это расположение должно отличаться от умолчательного (сведения об умолчательном расположении этих файлов и папок хранятся внутри системы в виде значений переменных среды КОМПАС-3D V8). Кроме указанных сведений, может содержать дополнительную информацию о параметрах работы системы.
Параметры новых документов	Файл *.prj, содержащий информацию о настройках новых документов - о всех настройках, сделанных на вкладке Новые документы общего настроечного диалога.
Параметры системы	Файл *.cfg, содержащий информацию о настройках системы - о всех настройках, сделанных на вкладке Система общего настроечного диалога.
Параметры рабочего окна	Файл *.dsk, содержащий информацию о настройках рабочего окна системы.
Временные файлы	Папка для размещения временных файлов, а также автоматически сохраненных в процессе работы файлов документов КОМПАС-3D.
Рабочая папка	Папка для размещения КОМПАС-документов. Эта папка по умолчанию предлагается при первом открытии или сохранении документа.
Системные файлы	Папка, содержащая служебные файлы: файлы пользовательских меню, допусков, справочный файл плотностей материалов, библиотеки стилей и т.д.  При настройке текстовых шаблонов, библиотек отверстий и эскизов по умолчанию предполагается размещение файлов graphic.tdp, holelib.lfr и skchlib.lfr именно в этой папке.
Файлы библиотек	Папка, содержащая файлы библиотек. Эта папка по умолчанию предлагается первой при добавлении библиотек в Менеджер библиотек.
Шаблоны	Папка, содержащая файлы шаблонов КОМПАС-документов. При создании документов будут предлагаться шаблоны, находящиеся в этой папке. Эта же папка по умолчанию предлагается для размещения вновь создаваемых шаблонов.
Профили пользователя	Папка, содержащая файлы профилей. При выборе профилей предлагаются находящиеся в этой папке. Эта же папка по умолчанию предлагается для размещения вновь создаваемых профилей.
Таблицы сгибов	Папка, содержащая файлы таблиц сгибов. При выборе таблицы сгибов предлагаются таблицы, находящиеся в этой папке. Эта же папка по умолчанию предлагается при записи в файл таблицы сгибов, хранящейся в листовой детали.
Если система КОМПАС-3D V8 была запущена без использования файла Kompas.ini, то в диалоге отображаются умолчательные пути к файлам и папкам (путь к файлу Kompas.ini отсутствует). Чтобы записать файл Kompas.ini, нажмите кнопку Создать Kompas.ini. Файл Kompas.ini, содержащий текущие настройки, будет открыт в приложении, зарегистрированном в Windows для ini-файлов. Если ни одно приложение не зарегистрировано, выберите в появившемся диалоге любой текстовый редактор. Отредактируйте и сохраните файл.

Структура и синтаксис файла Kompas.ini

При запуске системы КОМПАС-3D V8 поиск файла Kompas.ini ведется только в папке с файлом Kompas.exe, поэтому вновь созданный файл Kompas.ini автоматически располагается в этой папке. Размещение его в другой папке равносильно отсутствию этого файла.

Если в момент запуска системы файл Kompas.ini уже существовал, то в диалоге отображается текущий путь к этому файлу. Чтобы отредактировать файл, нажмите кнопку Редактировать Kompas.ini. Внесите необходимые изменения и сохраните файл.

Вновь созданный или отредактированный файл Kompas.ini будет использован в следующем сеансе работы с КОМПАС-3D V8.

Отмена создания или редактирования файла Kompas.ini невозможна. При необходимости удалите (переименуйте) файл на диске или отредактируйте его заново.


Диалог настройки символов
ограничений и степеней свободы

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры... - Система - Графический редактор - Ограничения и степени свободы.

Диалог позволяет задать параметры отображения значков, показывающих ограничения и степени свободы графических объектов.

Настройка, сделанная в данном диалоге, распространяется на эскизы и графические документы.

Описание элементов управления

Ограничения	Группа, позволяющая настроить отображение символов, обозначающих ограничения, наложенные на графические объекты.
Цвет	Кнопка, позволяющая изменить цвет отображения значков, показывающих ограничения. После нажатия кнопки Цвет на экране появляется стандартный диалог выбора цвета.
Всегда показывать размеры с переменными, фиксированные размеры и точки	Включение этой опции означает, что следующие объекты: - переменные, присвоенные размерам, - рамки вокруг фиксированных размеров, - символы, обозначающие фиксированные точки будут показываться на экране вне зависимости от того, включено или выключено отображение ограничений. При выключенной опции перечисленные объекты показываются только при включенном отображении ограничений.
Степени свободы	Группа, позволяющая настроить отображение символов, обозначающих степени свободы, имеющиеся у графических объектов. Эта группа содержит лишь кнопку Цвет, позволяющую изменить цвет отображения значков.
Завершив настройку отображения символов, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения настройки нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки автосортировки
буквенных обозначений

Этот диалог появляется на экране после вызова команды настройки автосортировки для графических документов - как новых, так и текущих. Например, Сервис - Параметры - Новые документы - Графический документ - Автосортировка.

Позволяет включить использование режима автосортировки и настроить параметры сортировки.

Описание элементов управления

Буквы сортировки	Перечень, определяющий, какие буквы и в каком порядке будут присваиваться объектам оформления. В данное поле можно вводить только буквы (как заглавные, так и строчные). Повторение букв не допускается. Буквы, заданные в этом поле, отображаются на панели выбора символа. По умолчанию перечень соответствует ГОСТ 2.316-68.
Автосортировка	Опция, позволяющая включать и выключать режим автоматической сортировки буквенных обозначений. Если опция включена, то становится доступна группа Порядок сортировки объектов оформления.
Порядок сортировки объектов оформления	Группа элементов управления, позволяющая указать, каким объектам и в каком порядке будут автоматически присваиваться буквенные обозначения. В списке отображаются названия типов объектов оформления, обозначения которых могут автоматически сортироваться. Чтобы включить автосортировку обозначений объектов нужного типа, активизируйте опцию слева он его названия. Управление автосортировкой возможно также при помощи опции Автосортировка, доступной на Панели свойств во время создания объектов соответствующих типов. Приоритет объектов различных типов определяется положением соответствующего названия в списке. Чтобы повысить приоритет объекта, выделите его в списке и нажмите кнопку Переместить вверх, а чтобы понизить - кнопку Переместить вниз. Выбранное название переместится на одну позицию в указанном направлении.
После завершения настройки автосортировки нажмите кнопку ОК. При настройке текущего документа сделанные изменения будут отображаться на экране. При настройке новых документов изменения вступят в силу при их создании. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Панель выбора символа

 Панель, доступная во время создания специального знака. Она появляется по щелчку правой кнопкой мыши в поле Текст на Панели свойств или по двойному щелчку в поле ввода буквы диалога формирования надписи.


Диалог настройки упрощения компонентов

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Редактор моделей - Упрощение сборки - Упрощение компонентов.

Диалог позволяет включить использование режима упрощенного отображения и настроить параметры отрисовки сборки в этом режиме.

Описание элементов управления

Уровень детализации	Позволяет задать уровень детализации компонентов сборки при  работе режима упрощенного отображения. Если этот режим включен, то компоненты сборки заменяются параллелепипедами соответствующих габаритов и цветов в следующих случаях: - сдвиг и поворот сборки мышью или с помощью команд Сдвиг и Поворот, - сдвиг и поворот компонентов сборки, - изменение ориентации и масштаба (если включена плавность), По завершении изменения положения или масштаба отображение компонентов восстанавливается. Для изменения уровня детализации перемещайте "бегунок" между позициями Больше (медленнее) и Меньше (быстрее). Чем степень детализации меньше, тем более крупные компоненты превращаются в параллелепипеды и тем быстрее происходит изменение положения (масштаба) сборки. Включение и выключение режима упрощенного отображения производится при работе с моделью командой Сервис - Включить упрощение сборки.
Применять дополнительный режим для стандартных компонентов	Активизируйте эту опцию, чтобы включить специальный режим упрощения стандартных компонентов сборки (например, моделей стандартных изделий, вставленных из Библиотеки крепежа). При отключенной опции стандартные компоненты упрощаются в общем режиме, т.е. подчиняются настройке уровня детализации компонентов сборки.
Упрощать	При выборе этого варианта стандартные компоненты во время работы режима упрощенного отображения всегда показываются в виде параллелепипедов вне зависимости от установленного уровня детализации.
Скрывать	При выборе этого варианта стандартные компоненты всегда скрываются во время работы режима упрощенного отображения.
Чтобы завершить настройку упрощенного отображения, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения настроек нажмите кнопку Отмена.


Диалог прочих настроек режима упрощения сборок

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Редактор моделей - Упрощение сборки - Прочие настройки.

В этом диалоге вы можете включить дополнительные средства упрощения, позволяющие еще более ускорить работу в режиме упрощенного отображения сборки.

Описание элементов управления

Быстрое отображение линий	Позволяет использовать быстрое отображение линий сборки. Если эта опция включена, то во время работы режима упрощенного отображения автоматически активизируется команда Быстрое отображение линий.
Скрыть конструктивные оси, плоскости и пр.	Позволяет управлять отображением элементов вспомогательных построений сборки. Если эта опция включена, то во время работы режима упрощенного отображения автоматически активизируются следующие команды: - Скрыть начала координат, - Скрыть конструктивные плоскости, - Скрыть конструктивные оси, - Скрыть эскизы, - Скрыть пространственные кривые, - Скрыть изображения резьбы, - Скрыть контрольные точки.
Скрыть поверхности	Позволяет управлять отображением поверхностей, присутствующих в окне сборки. Если эта опция включена, то во время работы режима упрощенного отображения автоматически активизируется команда Скрыть поверхности. При отключенной опции поверхности остаются видны и упрощаются в соответствии с заданным уровнем детализации.
Отключить режим "Полутоновое с каркасом"	Позволяет управлять использованием указанного типа отображения сборки. Если эта опция включена, то во время работы режима упрощенного отображения для тех компонентов, которые не превратились в параллелепипеды, отключается полутоновое отображение с каркасом (если оно было включено).
Чтобы завершить настройку упрощенного отображения, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения настроек нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки отображения размеров в эскизах

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Редактор моделей - Размеры.

Диалог позволяет включить оптимизированное отображение размеров в эскизах.

Описание элементов управления

Оптимизировать отображение размеров	Опция, позволяющая управлять оптимизацией отображения размеров. Если опция включена, то размеры в эскизе отображаются следующим образом: - длина стрелок, выход выносных линий за размерную линию и высота букв размерных надписей отображаются в соответствии с настройками текущего эскиза и не зависят от выбранного масштаба его отображения, - при поворотах эскиза в пространстве размерные надписи остаются параллельными плоскости экрана, в то время, как остальные элементы размеров находятся в плоскости эскиза. Если опция выключена, то при изменении текущего масштаба отображения эскиза стрелки, выход выносных линий за размерную линию и размерные надписи будут масштабироваться таким же образом, как и остальные элементы эскиза. Размерные надписи будут находиться в его плоскости.
Чтобы завершить настройку отображения размеров в эскизах, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения настроек нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров редактирования модели

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Редактор моделей - Редактирование.

Диалог позволяет задать цвета объектов модели при их выделении и подсвечивании, а также цвета компонентов при их редактировании в контексте сборки.

Описание элементов управления

Селектирование	Нажмите эту кнопку для настройки цвета выделенных объектов.
Закрашивать грани при селектировании	Включите эту опцию, чтобы грани, выделенные в окне модели, а также грани, принадлежащие элементам и компонентам, выделенным в Дереве построения, заливались цветом, выбранным для селектирования. При выключенной опции выделяются только ребра граней.
Подсвечивание	Нажмите эту кнопку для настройки цвета подсвеченных объектов. Выбранный цвет будет использоваться при указании объектов, а также при  подсвечивании объектов во время динамического поиска (динамическом подсвечивании). Замечание. При подсвечивании граней, поверхностей, элементов и компонентов изменяется только цвет их ребер.
Использовать инверсию при подсвечивании	Опция, включающая инверсное динамическое подсвечивание ребер вместо подсвечивания постоянным цветом. Ее рекомендуется включать при работе со сложными сборками - это позволяет ускорить динамический поиск.
Группа Цвета компонентов при контекстном редактировании

Использовать собственные цвета компонентов	Включение опции означает, что во время контекстного редактирования объектов их цвета не изменятся.
Активный компонент... Пассивные компоненты...	Для выбора цветов активного (редактируемого) и пассивных (остальных) компонентов нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите цвет из предлагаемого набора или создайте новый цвет. Кнопки доступны при выключенной опции Использовать собственные цвета компонентов.
Задав нужные цвета, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения настроек нажмите кнопку Отмена.


Динамический поиск

Динамический поиск производится системой автоматически во время прохождения курсора над моделью.

Динамический поиск - это поиск такого объекта среди находящихся под курсором, который может быть выбран (выделен или указан) в данный момент. Если объект найден, то он подсвечивается, а его символическое изображение появляется рядом с курсором. Щелчок мышью в этот момент приведет к выбору подсвеченного объекта. При смещении курсора подсвечивание снимается, значок исчезает, и динамический поиск возобновляется.


Диалог настройки параметров редактирования

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Графический редактор - Редактирование.

Позволяет задать параметры работы с объектами чертежа в графическом редакторе.

Описание элементов управления

Селектирование	Нажмите эту кнопку для вызова диалога настройки цвета выделенных объектов.
Подсвечивание	Нажмите эту кнопку для вызова диалога настройки цвета указанных объектов.
Показывать выключенные слои при селектировании составных объектов	В процессе работы могут создаваться составные объекты (например, макроэлементы), в которые включаются объекты из нескольких разных слоев. Некоторые слои могут быть выключенными и не отображаться на экране. Если данная опция включена, то при селектировании составных объектов будут видны все входящие в него элементы, даже расположенные на невидимых в настоящий момент слоях.
Коэффициент изменения масштаба	Введите коэффициент увеличения или уменьшения изображения в окне при нажатии комбинаций клавиш <SHIFT>+<+> и <SHIFT>+<-> соответственно.
Количество шагов назад	Введите количество операций, которое может быть отменено и повторено при работе. При увеличении этого значения увеличивается количество системных ресурсов (памяти) для поддержки списка выполненных операций. Количество шагов должно быть обоснованным.
Группировать однотипные операции	Чтобы однотипные операции были сохранены в списке для отката как одна операция, включите эту опцию. При этом отменяться или повторяться будут сразу все объединенные операции. Примерами однотипных действий могут служить последовательное селектирование объектов или несколько сдвигов подряд одной и той же группы элементов.
Зона нечувствительности мыши к сдвигу	Определяет минимальную величину перемещения мыши (например, при сдвиге выделенных объектов), после которого система начинает реагировать на движение. Эта настройка введена для того, чтобы блокировать случайные сдвиги мыши (например, при дрожании руки, толчках стола и т.п.) и не допускать непредвиденных действий с объектами чертежа. Величина зоны нечувствительности определяется в миллиметрах, причем масштаб текущего изображения не оказывает влияния на это значение.
После завершения настройки редактирования нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Выделение объектов
Выделение (селектирование) объектов

Выделение (селектирование) объектов часто требуется перед выполнением какой-либо команды. Например, для построения формообразующего трехмерного элемента необходимо выделить его эскиз; для получения копии графического объекта необходимо выделить исходный графический объект.

Цвета, используемые для выделения, задаются при настройке редактирования графических и трехмерных объектов.


Указание объектов

Указание объектов требуется во время выполнения некоторых команд. Например, для построения кинематического элемента необходимо указать его траекторию; для построения параллельного отрезка необходимо указать его базовый объект.

Цвета, используемые для подсвечивания, задаются при настройке редактирования графических и трехмерных объектов.


Диалог настройки параметров техтребований
Диалог настройки параметров технических требований

Позволяет установить параметры технических требований, которые будут использоваться по умолчанию.

Описание элементов управления

Устанавливать нумерацию при создании	Опция, позволяющая автоматически нумеровать абзацы технических требований при их вводе. Замечание. Включение или выключение данной опции не влияет на уже существующие в текущем чертеже технические требования.
Располагать на последних листах документа	Опция, позволяющая управлять размещением технических требований на листах многолистового чертежа.
После завершения настройки параметров технических требований нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Размещение технических требований на листах чертежа

При включенной опции Располагать на последних листах документа страница технических требований автоматически формируется на последнем листе документа. Если объем текста технических требований превышает размер страницы, то формируется новая страница на предыдущем листе. Текст технических требований распределяется между страницами следующим образом.

- Начало технических требований перемещается на страницу предыдущего листа, причем она заполняется целиком.

- Текст, выходящий за пределы этой страницы, размещается на странице технических требований, расположенной на последнем листе.

Вновь вводимые технические требования будут заполнять эту страницу. Если при продолжении ввода технических требований их объем опять превысит размер страницы, автоматически сформируется следующая страница на предыдущем листе и текст технических требований будет перераспределен между страницами аналогично рассмотренному выше. Таким образом при вводе технических требований их начало будет смещаться на предыдущие листы чертежа.

При выключенной опции Располагать на последних листах документа страница технических требований формируется на первом листе чертежа. Если объем текста технических требований превышает размер страницы, автоматически формируется новая страница слева от рамки первого листа. Начало технических требований при этом остается на первом листе чертежа. При последующем вводе технических требований они будут смещаться влево от первого листа чертежа.


Команда Габарит объекта - По вертикали (меню геометрического калькулятора)
Команда Габарит объекта - По вертикали

Позволяет выполнить снятие значения вертикального габарита объекта.

Укажите курсором объект, вертикальный габарит которого нужно определить. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение габарита будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Габарит объекта -По горизонтали (меню геометрического калькулятора)
Команда Габарит объекта - По горизонтали

Позволяет выполнить снятие значения горизонтального габарита объекта.

Укажите курсором объект, горизонтальный габарит которого нужно определить. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение габарита будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Отношение радиусов (меню геометрического калькулятора)
Команда Отношение радиусов

Позволяет вычислить отношение радиусов двух указанных дуг или окружностей.

Укажите курсором сначала первую дугу или окружность, а затем вторую. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение отношения первого радиуса ко второму будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Отношение длин кривых (меню геометрического калькулятора)
Команда Отношение длин кривых

Позволяет вычислить отношение длин двух указанных кривых.

Укажите курсором сначала первую кривую, а затем вторую. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение отношения первой длины ко второй будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Длина строки текста (меню геометрического калькулятора)
Команда Длина строки текста

Позволяет выполнить снятие длины текстовой строки.

Укажите курсором строку текста, длину которой нужно определить. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение длины текста будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Между 2 точками на кривой (меню геометрического калькулятора)
Команда Между 2 точками на кривой

Позволяет выполнить снятие значения расстояния между двумя точками, лежащими на указанном элементе.

Последовательно укажите курсором элемент, а затем лежащие на нем точки, расстояние между которыми нужно определить. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение расстояния будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Полуось эллипса - Малая (меню геометрического калькулятора)
Команда Полуось эллипса - Малая

Позволяет выполнить снятие длины малой полуоси эллипса.

Укажите курсором эллипс, величину малой полуоси которого нужно определить. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение длины полуоси будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Полуось эллипса - Большая (меню геометрического калькулятора)
Команда Полуось эллипса - Большая

Позволяет выполнить снятие длины большой полуоси эллипса.

Укажите курсором эллипс, величину большой полуоси которого нужно определить. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение длины полуоси будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Радиус (меню геометрического калькулятора)
Команда Радиус

Позволяет выполнить снятие значения радиуса окружности или дуги.

Укажите курсором дугу или окружность, радиус которой нужно определить. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение радиуса будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Диаметр (меню геометрического калькулятора)
Команда Диаметр

Позволяет выполнить снятие значения диаметра окружности или дуги.

Укажите курсором дугу или окружность, диаметр которой нужно определить. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение диаметра будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Между двумя кривыми (меню геометрического калькулятора)
Команда Между 2 кривыми

Позволяет выполнить снятие значения минимального расстояния между двумя указанными элементами.

Последовательно укажите курсором два элемента, расстояние между которыми нужно определить. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение расстояния будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда От точки до кривой - Против Х (меню геометрического калькулятора)
Команда От точки до кривой - Против Х

Позволяет выполнить снятие значения расстояния между точкой и элементом в направлении, противоположном оси X текущей системы координат.

Последовательно укажите курсором точку и элемент, расстояние между которыми нужно определить. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение расстояния будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда От точки до кривой - По Х (меню геометрического калькулятора)
Команда От точки до кривой - По Х

Позволяет выполнить снятие значения расстояния между точкой и элементом в положительном направлении оси X текущей системы координат.

Последовательно укажите курсором точку и элемент, расстояние между которыми нужно определить. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение расстояния будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда От точки до кривой Против Y (меню геометрического калькулятора)
Команда От точки до кривой - Против Y

Позволяет выполнить снятие значения расстояния между точкой и элементом в направлении, противоположном оси Y текущей системы координат.

Последовательно укажите курсором точку и элемент, расстояние между которыми нужно определить. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение расстояния будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда От точки до кривой - По Y (меню геометрического калькулятора)
Команда От точки до кривой - По Y

Позволяет выполнить снятие значения расстояния между точкой и элементом в положительном направлении оси Y текущей системы координат.

Последовательно укажите курсором точку и элемент, расстояние между которыми нужно определить. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение расстояния будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда От точки до кривой - По нормали (меню геометрического калькулятора)
Команда От точки до кривой - По нормали

Позволяет выполнить снятие значения кратчайшего расстояния между точкой и элементом.

Последовательно укажите курсором точку и элемент, кратчайшее расстояние между которыми нужно определить. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение расстояния будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Между 2точками (меню геометрического калькулятора)
Команда Между 2 точками

Позволяет выполнить снятие значения расстояния между двумя указанными точками.

Последовательно укажите курсором положение точек, расстояние между которыми нужно определить. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение расстояния будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Длина сегмента (меню геометрического калькулятора)
Команда Длина сегмента

Позволяет выполнить снятие значения длины сегмента ломаной или контура.

Установите курсор так, чтобы его ловушка захватывала нужный сегмент. После этого зафиксируйте курсор нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение длины сегмента будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Длина кривой (меню геометрического калькулятора)
Команда Длина кривой

Позволяет выполнить снятие значения длины (периметра) указанного элемента.

Установите курсор так, чтобы его ловушка захватывала нужный элемент. После этого зафиксируйте курсор нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение длины будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле ввода Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда По точке на окружности/дуге (меню геометрического калькулятора)
Команда По точке на окружности/дуге

Позволяет выполнить снятие значения угла между радиусом, проведенным из центра окружности в указанную на ней точку, и положительным направлением оси X текущей системы координат.

Укажите курсором нужную точку на окружности. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение угла между радиусом и осью X будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда По 3 точкам (с осью Х) (меню геометрического калькулятора)
Команда По 2 точкам (с осью Х)

Позволяет выполнить снятие значения угла между воображаемой линией, проходящей через две заданные точки, и положительным направлением оси X текущей системы координат.

Последовательно укажите курсором первую и вторую точки, через которые проходит воображаемая линия. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение угла наклона линии будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Направление строки текста (меню геометрического калькулятора)
Команда Направление строки текста

Позволяет выполнить снятие значения угла между текстовой строкой и положительным направлением оси X текущей системы координат.

Укажите курсором строку текста, угол наклона которой нужно определить. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение угла наклона строки будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда По 3 точкам (меню геометрического калькулятора)
Команда По 3точкам

Позволяет выполнить снятие значения угла между двумя воображаемыми линиями, каждая из которых определяется двумя заданными точками.

Укажите курсором первую (центральную) точку, общую для двух линий, а затем вторую и третью точки. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение угла между линиями будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Наклон оси эллипса (меню геометрического калькулятора)
Команда Наклон оси эллипса

Позволяет выполнить снятие значения угла между большой (главной) осью заданного эллипса и положительным направлением оси X текущей системы координат.

Укажите курсором эллипс, угол наклона большой оси которого нужно определить. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение угла наклона оси будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Между прямыми/отрезками (меню геометрического калькулятора)
Команда Между прямыми/отрезками

Позволяет выполнить снятие значения угла между двумя прямыми или отрезками.

Последовательно укажите курсором первый и второй элементы, угол между которыми нужно определить. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение угла между элементами будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Раствор дуги (меню геометрического калькулятора)
Команда Раствор дуги

Позволяет выполнить снятие значения угла раствора заданной дуги окружности.

Укажите курсором точку на дуге, угол раствора которой нужно определить. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение угла раствора будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Наклон нормали (меню геометрического калькулятора)
Команда Наклон нормали

Позволяет выполнить снятие значения угла между нормалью к элементу, проходящей через заданную точку на этом элементе, и положительным направлением оси X текущей системы координат.

Укажите курсором точку на элементе (дуге, окружности, сплайне и т.д.), через которую должна проходить нормаль. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение угла наклона нормали будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Наклон касательной (меню геометрического калькулятора)
Команда Наклон касательной

Позволяет выполнить снятие значения угла между касательной к элементу, проходящей через заданную точку на этом элементе, и положительным направлением оси X текущей системы координат.

Укажите курсором точку на элементе (дуге, окружности, сплайне и т.д.), через которую должна проходить касательная. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение угла наклона касательной будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Направление прямой/отрезка (меню геометрического калькулятора)
Команда Направление прямой/отрезка

Позволяет выполнить снятие значения угла между прямой или отрезком и положительным направлением оси X текущей системы координат.

Укажите курсором отрезок или прямую, для которой нужно определить угол наклона к оси X. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как значение угла будет вычислено, оно автоматически будет занесено в поле Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Точка на кривой (меню геометрического калькулятора)
Команда Точка на кривой

Позволяет выполнить привязку к ближайшей точке указанной кривой.

Для привязки установите курсор так, чтобы его ловушка захватывала нужную кривую. После этого зафиксируйте курсор нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню локальных привязок

Привязки


Команда Центр (меню геометрического калькулятора)
Команда Центр

Позволяет выполнить привязку к центральной точке окружности, дуги или эллипса.

Для привязки установите курсор так, чтобы его ловушка захватывала нужный элемент. После этого зафиксируйте курсор нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню локальных привязок

Привязки


Команда Середина кривой (меню геометрического калькулятора)
Команда Середина кривой

Позволяет выполнить привязку к середине объекта или к середине стороны внутренней рамки листа чертежа.

Для привязки установите курсор так, чтобы его ловушка захватывала нужный объект. После этого зафиксируйте курсор нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню локальных привязок

Привязки


Команда Пересечение (меню геометрического калькулятора)
Команда Пересечение

Позволяет выполнить привязку к ближайшему пересечению объектов.

Для привязки установите курсор так, чтобы точка пересечения, которую нужно захватить, находилась внутри ловушки курсора. После этого зафиксируйте курсор нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню локальных привязок

Привязки


Команда Ближайшая точка (меню геометрического калькулятора)
Команда Ближайшая точка

Позволяет выполнить привязку к ближайшей характерной точке объекта (например, к начальной точке отрезка), к угловым точкам таблицы основной надписи или к точке начала текущей системы координат.

Для привязки установите курсор так, чтобы характерная точка объекта, которую нужно захватить, находилась внутри ловушки курсора. После этого зафиксируйте курсор нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню локальных привязок

Привязки


Команда На кривой, ближайшей к другой кривой (меню геометрического калькулятора)
Команда На кривой, ближайшей к другой кривой

Позволяет выполнить привязку и снятие значений координат точки, расположенной на указанном элементе и ближайшей к другому элементу.

Укажите элемент, на котором должна находиться точка, а затем - второй элемент, до которого будет определяться минимальное расстояние. Фиксация курсора выполняется нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

После того, как положение точки будет вычислено, значения ее координат автоматически будут занесены в поля Панели свойств.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Выравнивание (меню привязок)
Команда Выравнивание

При выборе данного способа привязки будет выполняться выравнивание вводимой точки объекта по другим характерным точкам, а также по последней зафиксированной точке.

Последней зафиксированной точкой считается не только точка, указанная при выполнении какой-либо команды, но и точка, в которую курсор был установлен при помощи клавиатурной привязки.

 Для включения глобальной привязки Выравнивание нажмите одноименную кнопку на панели Глобальные привязки.

 Для включения локальной привязки Выравнивание нажмите одноименную кнопку на панели Локальные привязки или вызовите одноименную команду из контекстного меню.

Например, вы нарисовали отрезок. Последней зафиксированной точкой является его конечная точка (p2). Если теперь с помощью комбинации клавиш <Ctrl>+<.> привязаться к ближайшей точке этого отрезка, она (ближайшая точка) станет последней зафиксированной точкой, и при перемещении курсора фантомные линии выравнивания будут проходить через эту точку.

Выравнивание выполняется без учета угла наклона локальной системы координат.

Цвет отображения фантомных линий выравнивания соответствует цвету, установленному для увеличенного курсора.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню локальных привязок

Привязки


Команда Точка на кривой (меню привязок)
Команда Точка на кривой

Позволяет выполнить привязку к ближайшей точке указанной кривой.

 Для включения глобальной привязки Точка на кривой нажмите одноименную кнопку на панели Глобальные привязки.

 Для включения локальной привязки Точка на кривой нажмите одноименную кнопку на панели Локальные привязки или вызовите одноименную команду из контекстного меню.

Для привязки установите курсор так, чтобы его ловушка захватывала нужную кривую. После этого зафиксируйте курсор нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню локальных привязок

Привязки


Команда Угловая привязка (меню привязок)
Команда Угловая привязка

При выборе данного способа привязки курсор будет перемещаться относительно последней зафиксированной точки под углами, кратными указанному при настройке привязок значению.

 Для включения глобальной угловой привязки нажмите одноименную кнопку на панели Глобальные привязки.

 Для включения локальной угловой привязки нажмите одноименную кнопку на панели Локальные привязки или вызовите одноименную команду из контекстного меню.

Например, при настройке привязок значение шага угловой привязки установлено равным 15°. Тогда в результате действия угловой привязки курсор будет перемещаться вдоль прямых, проходящих через последнюю зафиксированную точку, под углами 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 105° и т.д.

Последней зафиксированной точкой считается не только точка, указанная при выполнении какой-либо команды, но и точка, в которую курсор был установлен при помощи клавиатурной привязки.

Например, вы нарисовали отрезок. Последней зафиксированной точкой является его конечная точка (p2). Если теперь с помощью комбинации клавиш <Сtrl>+<.> привязаться к ближайшей точке этого отрезка, она (ближайшая точка) станет последней зафиксированной точкой, и курсор начнет перемещаться относительно нее под углами, кратными шагу угла привязки.

Отсчет углов ведется в текущей системе координат.

По умолчанию шаг угловой привязки равен 45°.

_______________

Смотрите также

Меню локальных привязок

Привязки


Команда По сетке (меню привязок)
Команда По сетке

Позволяет выполнить привязку к ближайшей точке вспомогательной сетки. При этом изображение самой сетки на экране может быть выключено.

 Для включения глобальной привязки По сетке нажмите одноименную кнопку на панели Глобальные привязки.

 Для включения локальной привязки По сетке нажмите одноименную кнопку на панели Локальные привязки или вызовите одноименную команду из контекстного меню.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню локальных привязок

Привязки


Команда Центр (меню привязок)
Команда Центр

Позволяет выполнить привязку к центральной точке окружности, дуги или эллипса.

 Для включения глобальной привязки Центр нажмите одноименную кнопку на панели Глобальные привязки.

 Для включения локальной привязки Центр нажмите одноименную кнопку на панели Локальные привязки или вызовите одноименную команду из контекстного меню.

Для привязки установите курсор так, чтобы его ловушка захватывала нужный элемент. После этого зафиксируйте курсор нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню локальных привязок

Привязки


Команда Середина (меню привязок)
Команда Середина

Позволяет выполнить привязку к середине объекта или к середине стороны внутренней рамки листа чертежа.

 Для включения глобальной привязки Середина нажмите одноименную кнопку на панели Глобальные привязки.

 Для включения локальной привязки Середина нажмите одноименную кнопку на панели Локальные привязки или вызовите одноименную команду из контекстного меню.

Для привязки установите курсор так, чтобы его ловушка захватывала нужный объект. После этого зафиксируйте курсор нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню локальных привязок

Привязки


Команда Пересечение (меню привязок)
Команда Пересечение

Позволяет выполнить привязку к ближайшему пересечению объектов.

 Для включения глобальной привязки Пересечение нажмите одноименную кнопку на панели Глобальные привязки.

 Для включения локальной привязки Пересечение нажмите одноименную кнопку на панели Локальные привязки или вызовите одноименную команду из контекстного меню.

Для привязки установите курсор так, чтобы точка пересечения, которую нужно захватить, находилась внутри ловушки курсора. После этого зафиксируйте курсор нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню локальных привязок

Привязки


Команда Ближайшая точка (меню привязок)
Команда Ближайшая точка

Позволяет выполнить привязку к ближайшей характерной точке объекта (например, к начальной точке отрезка), к угловым точкам таблицы основной надписи или к точке начала текущей системы координат.

 Для включения глобальной привязки Ближайшая точка нажмите одноименную кнопку на панели Глобальные привязки.

 Для включения локальной привязки Ближайшая точка нажмите одноименную кнопку на панели Локальные привязки или вызовите одноименную команду из контекстного меню.

Для привязки установите курсор так, чтобы характерная точка объекта, которую нужно захватить, находилась внутри ловушки курсора. После этого зафиксируйте курсор нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню локальных привязок

Привязки


Команда Касание (меню привязок)
Команда Касание

При выборе данного способа привязка будет выполняться таким образом, чтобы создаваемый объект (отрезок, дуга и т.п.) касался указанного объекта в точке, ближайшей к текущему положению курсора.

 Для включения глобальной привязки Касание нажмите одноименную кнопку на панели Глобальные привязки.

 Для включения локальной привязки Касание нажмите одноименную кнопку на панели Локальные привязки или вызовите одноименную команду из контекстного меню.

Для привязки установите курсор так, чтобы точка касания объектов находилась внутри ловушки. После этого зафиксируйте курсор нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню локальных привязок

Привязки


Команда Нормаль (меню привязок)
Команда Нормаль

При выборе данного способа привязка будет выполняться таким образом, чтобы создаваемый объект (например, отрезок) располагался перпендикулярно указанному объекту.

 Для включения глобальной привязки Нормаль нажмите одноименную кнопку на панели Глобальные привязки.

 Для включения локальной привязки Нормаль нажмите одноименную кнопку на панели Локальные привязки или вызовите одноименную команду из контекстного меню.

Для привязки установите курсор так, чтобы точка пересечения создаваемого объекта и объекта, перпендикулярно которому он должен располагаться, находилась внутри ловушки. После этого зафиксируйте курсор нажатием левой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

Размер ловушки курсора можно изменить в диалоге настройки курсора.

_______________

Смотрите также

Меню локальных привязок

Привязки


Команда Запретить привязки

Позволяет отключать действие всех глобальных привязок, а затем включать их вновь в прежнем составе.

 Для вызова команды Запретить привязки воспользуйтесь одноименной кнопкой на панели Текущее состояние или на панели Глобальные привязки.

Кнопка Запретить привязки служит индикатором действия глобальных привязок: нажатая кнопка означает, что глобальные привязки отключены, отжатая - включены.

Для того, чтобы разрешить действие отключенных ранее глобальных привязок, отожмите кнопку Запретить/разрешить действие глобальных привязок.

Для переключения кнопки при помощи клавиатуры воспользуйтесь комбинацией клавиш <Ctrl>+<d>.

Помните, что приоритет локальной привязки выше, чем приоритет глобальной привязки. Поэтому нет необходимости отключать глобальные привязки каждый раз, когда необходимо осуществить локальную привязку: При вызове локальной привязки действие глобальных приостанавливается до фиксации точки.

_______________

Смотрите также

Меню локальных привязок

Привязки


Геометрический калькулятор

Когда вы создаете или редактируете какой-либо объект, на Панели свойств отображаются поля для ввода значений параметров этого объекта.

Вы можете ввести данные об элементе вручную, явно набрав их в соответствующих полях. Однако КОМПАС предоставляет и другой способ ввода - непосредственное снятие значений параметров с чертежа. Для подобного снятия параметров используется так называемый геометрический калькулятор.

Рассмотрим ситуацию, когда вычерчивается отрезок. На Панели свойств доступны поля ввода значений координат точек отрезка, его угла наклона и длины. Если установить курсор над каким-либо из полей и щелкнуть правой кнопкой мыши, на экране появляется меню команд геометрического калькулятора, причем набор команд зависит от типа параметра. Например, если мы вызвали геометрический калькулятор над полем ввода длины отрезка, то будут предложены именно команды снятия длин (расстояние между точками, длина элемента и т.п.). Для поля ввода угла будет, соответственно, выдано меню снятия угловых величин, а для полей координат - меню снятия значений координат (оно практически совпадает с меню привязок).

Рассмотрим применение геометрического калькулятора на несложном примере вычерчивания отрезка, параллельного другому отрезку. Щелкните правой кнопкой мыши над полем угла наклона, выберите в появившемся меню команду Наклон прямой/отрезка и укажите курсором тот отрезок, параллельно которому нужно выполнить построение. Значение угла наклона относительно оси Х текущей системы координат будет снято, занесено в поле Панели свойств и зафиксировано.

Таким образом, средства геометрического калькулятора позволяют использовать параметры уже существующих объектов чертежа при построении или редактировании других объектов.

Подробную информацию о каждой команде геометрического калькулятора вы сможете найти в разделе Меню геометрического калькулятора.


Меню геометрического калькулятора

Это меню выводится на экран при нажатии правой кнопки мыши в то время, когда курсор находится над каким-либо из полей Панели свойств при выполнении различных команд создания и редактирования объектов. С помощью команд меню можно выполнить снятие значений геометрических величин (координат точек, размеров, углов и т.п.) с объектов для их автоматического занесения в поля Панели свойств.

В зависимости от того, над полем ввода какого параметра находился курсор при вызове меню, будет сформирован подходящий набор команд.

-	При вводе значений координат точек команды меню геометрического калькулятора аналогичны командам меню привязок:

Ближайшая точка

Пересечение

Середина

Центр

Точка на кривой

На кривой, ближ. к другой кривой

-	При вводе значений линейных величин доступны следующие команды:

Длина кривой

Длина сегмента кривой

Между 2 точками

Между 2 точками на кривой

Между двумя кривыми

От точки до кривой

Радиус

Диаметр

Полуось эллипса

Длина строки текста

Габарит объекта

-	При вводе значений угловых величин доступны следующие команды:

Направление прямой/отрезка

Наклон касательной

Наклон нормали

Раствор дуги

Между прямыми/отрезками

Наклон оси эллипса

По 2 точкам(с осью X)

По 3 точкам

Направление строки текста

По точке на окружности/дуге

-	При вводе значения масштаба доступны следующие команды:

Отношение длин кривых

Отношение радиусов

Для вызова нужного способа снятия параметров выберите его название из меню.

_______________

Смотрите также

Геометрический калькулятор

Меню привязок


Меню локальных привязок

Это меню выводится на экран при нажатии правой кнопки мыши во время выполнения различных команд создания и редактирования графических объектов. С помощью команд меню можно выполнить привязку курсора к объектам различными способами.

 Ближайшая точка

 Середина

 Пересечение

 Касание

 Нормаль

 По сетке

 Выравнивание

 Угловая привязка

 Центр

 Точка на кривой

Команды меню привязок аналогичны командам меню геометрического калькулятора, отображаемым при вводе значений координат точек.

Для вызова нужного способа привязки выберите его название из меню.

Другой способ включения локальной привязки - вызов нужной команды из меню кнопки Локальная привязка. Эта кнопка представляет собой вынесенную на панель Глобальные привязки кнопку последней использовавшейся локальной привязки.

Совет...

_______________

Смотрите также

Привязки


Привязки

В процессе работы с графическим документом постоянно возникает необходимость точно установить курсор в некоторую точку (начало координат, центр окружности, конец отрезка и т.п.), иными словами, выполнить привязку к уже существующим точкам или объектам. Без такой привязки невозможно создать точный чертеж.

КОМПАС-3D предоставляет возможности привязок к характерным точкам (пересечение, граничные точки, центр и т.д.) и объектам (по нормали, по направлениям осей координат).

Предусмотрены две разновидности привязки - глобальная (действующая по умолчанию) и локальная (однократная).

Глобальная привязка (если она установлена) постоянно действует при вводе и редактировании объектов. Например, если включена глобальная привязка к пересечениям, то при вводе каждой точки система автоматически будет выполнять поиск ближайшего пересечения в пределах ловушки курсора.

Локальную привязку требуется всякий раз вызывать заново. После того, как был использован один из вариантов привязки, система не "запоминает", какой именно это был вариант. Поэтому, когда потребуется выполнить к другой точке такую же привязку, ее придется вызвать снова. Это неудобно в том случае, если требуется выполнить несколько однотипных привязок подряд.

Локальная привязка является более приоритетной, чем глобальная, то есть при вызове какой-либо команды локальной привязки она подавляет установленные глобальные на время своего действия (до ввода точки или отказа).

Подрбно об использовании привязок рассказано в следующих разделах:

- Глобальные привязки,

- Локальные привязки.

Привязку можно также выполнять с помощью клавиатуры.


Глобальные привязки

Для управления глобальными привязками служит панель Глобальные привязки. Чтобы включить нужную привязку, нажмите соответствующую кнопку. Пока кнопка находится в нажатом состоянии, привязка будет действовать. Для выключения привязки отожмите кнопку.

Можно включать несколько различных глобальных привязок к объектам, и все они будут работать одновременно. При этом расчет точки выполняется "на лету", а на экране отображается фантом, соответствующий этой точке.

 Вы можете отключить действие всех глобальных привязок, а затем включить их вновь в прежнем составе, воспользовавшись кнопкой Запретить/разрешить действие глобальных привязок. Эта кнопка также служит индикатором действия глобальных привязок: нажатая кнопка означает, что глобальные привязки отключены, отжатая - включены. Для переключения кнопки при помощи клавиатуры воспользуйтесь комбинацией клавиш <Ctrl>+<d>.

Настройка глобальных привязок возможна также в диалоге установки глобальных привязок. В нем можно не только включить нужные привязки и запретить/разрешить их действие, но также настроить приоритет привязок, включить отображение на экране имени действующей привязки и др.

 Для вызова диалога установки глобальных привязок служит кнопка Установка глобальных привязок на Панели текущего состояния.

Обратите внимание на то, что настройка глобальных привязок, сделанная на панели Глобальные привязки или в диалоге установки привязок, будет действительна только для текущего окна до конца сеанса работы.

Замечание. Если документ открыт в нескольких окнах, то настройка привязок, сделанная в одном из них, распространяется на все окна этого документа.

Умолчательная настройка глобальных привязок - настройка, которая будет использоваться для окон вновь созданных или открытых документов - останется прежней. Чтобы изменить ее, вызовите команду Сервис - Настройка... - Система - Графический редактор - Привязки.


Локальные привязки

Чтобы воспользоваться локальной привязкой при построении или редактировании графического объекта, раскройте меню кнопки Локальная привязка (это вынесенная на панель Глобальные привязки кнопка последней использовавшейся локальной привязки) и вызовите из него нужную команду (рис. 1).

Совет...

Для включения нужной локальной привязки можно также использовать контекстное меню (рис. 2).

Обратите внимание на то, что команды включения локальных привязок доступны только во время построения или редактирования объектов.

После включения локальной привязки курсор изменит свою форму, что свидетельствует о том, что привязка активна.

Установите курсор так, чтобы его "ловушка" захватывала объект (или точку), к которому требуется привязаться. Например, если включена привязка Ближайшая точка, то требуется захватить характерную точку какого-либо объекта; если включена привязка Центр, то - дугу, многоугольник или другой объект, имеющий центральную точку.

В точке, соответствующей выбранной привязке, появится "крестик", свидетельствующий о срабатывании привязки. Если отображение названия привязки включено, то рядом с "крестиком" появится наименование действующей привязки.

Нажмите клавишу <Enter> или левую кнопку мыши. Точка, отмеченная "крестиком", будет зафиксирована.

Подробную информацию о каждой команде привязки вы сможете найти в разделе Меню локальных привязок.


Локальные привязки. Совет
Команды меню кнопки Локальные привязки можно расположить в виде кнопок на отдельной панели и поместить ее в любом удобном месте. Для этого "перетащите" меню кнопки Локальная привязка за заголовок в любом направлении.

Будет сформирована панель Локальные привязки. Обратите внимание на отличие панели Локальные привязки от остальных инструментальных панелей: состав и порядок кнопок на ней изменить невозможно.


Команда От точки до кривой (меню геометрического калькулятора)
Команда От точки до кривой

После вызова команды на экран выводится дополнительное меню, из которого следует выбрать нужный вариант определения расстояния.

По нормали

По Y

Против Y

По X

Против X

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Полуось эллипса (меню геометрического калькулятора)
Команда Полуось эллипса

После вызова команды на экран выводится дополнительное меню, из которого следует выбрать, величину какой полуоси эллипса необходимо определить.

Большая

Малая

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Габарит объекта (меню геометрического калькулятора)
Команда Габарит объекта

После вызова команды на экран выводится дополнительное меню, из которого следует выбрать, величину какого габарита объекта необходимо определить.

По горизонтали

По вертикали

_______________

Смотрите также

Меню геометрического калькулятора

Геометрический калькулятор


Команда Подогнать масштаб
Команда Подогнать масштаб...

Позволяет автоматически пересчитать масштаб печати изображения для его размещения на заданном количестве листов. Команда Подогнать масштаб... доступна, если текущим является один документ.

После вызова команды на экране появляется диалог для задания количества листов, на которых следует разместить изображение.

_______________

Смотрите также

Вывод документов на печать


Команда Исключить пустые листы

Позволяет запретить вывод всех страниц (листов) бумаги, которые не заняты печатаемыми документами.

_______________

Смотрите также

Вывод документов на печать


Команда Включить/выключить листы

Позволяет запретить вывод на печать указанной страницы (листа) или отменить запрет.

 Для быстрого вызова команды нажмите кнопку Включить/выключить листы на Панели управления.

После вызова команды включается режим указания страниц на поле печати (признаком того, что режим включен, является отображение кнопки Листы как нажатой). Чтобы отменить вывод на печать какой-либо страницы, зафиксируйте курсор внутри этой страницы. При этом изменится цвет, которым указанная страница изображена на экране.

Повторная фиксация курсора внутри отмеченной страницы отменяет запрещение на ее печать.

Для выхода из режима указания страниц вызовите еще раз команду или нажмите кнопку Листы (она вернется в исходное ненажатое положение).

_______________

Смотрите также

Вывод документов на печать


Команда Исключить документ

Позволяет исключить выделенный документ или лист (листы) многолистового документа из очереди на печать.

Команда недоступна, если в поле просмотра находится один документ, состоящий из одного листа.


Команда Добавить документ

Позволяет добавить один или несколько документов в набор предварительного просмотра для печати.

 Для быстрого вызова команды нажмите кнопку Добавить документ на Панели управления.

После вызова команды на экране появляется диалог, в котором следует выбрать нужные файлы документов для включения их в просмотр.

_______________

Смотрите также

Вывод документов на печать


Команда Повернуть против часовой стрелки

Поворачивает документ на 90 градусов против часовой стрелки на поле печати.

 Для быстрого поворота документа против часовой стрелки нажмите кнопку Повернуть против часовой стрелки на Панели управления.

_______________

Смотрите также

Вывод документов на печать


Команда Повернуть по часовой стрелке

Поворачивает документ на 90 градусов по часовой стрелке на поле печати.

 Для быстрого поворота документа по часовой стрелке нажмите кнопку Повернуть по часовой стрелке на Панели управления.

_______________

Смотрите также

Вывод документов на печать


Команда Фильтры вывода на печать
Команда Фильтры...

Позволяет запретить вывод на печать объектов, обладающих определенными признаками (например, объектов конкретного типа), или отменить запрет.

 Для быстрого вызова команды нажмите кнопку Фильтры вывода на печать на Панели управления.

После вызова команды на экране появится диалог настройки фильтра. Объекты с отмеченными в нем признаками (стилем линии, типом и т.д.) будут выводиться на печать.

_______________

Смотрите также

Вывод документов на печать


Команда Параметры вывода
Команда Настройка параметров вывода

Позволяет настроить параметры вывода документа на печать (количество копий, цвет, точность вывода моделей и т.п.).

 Для быстрого вызова команды нажмите кнопку Настройка параметров вывода на Панели управления.

После вызова команды на экране появится диалог, в котором можно сделать необходимые настройки.

_______________

Смотрите также

Вывод документов на печать


Диалог настройки фильтров вывода на печать

Позволяет задать объекты документа, которые будут напечатаны.

Этот диалог появляется на экране в обычном режиме работы с КОМПАС-3D V8 после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Графический редактор - Фильтры вывода на печать, а в режиме предварительного просмотра - после вызова команды Сервис - Фильтры вывода на печать.

Описание элементов управления

Все объекты	Чтобы отменить вывод на печать всех объектов документа, выключите эту опцию. Если для вывода на печать выбрана часть объектов, "галочка" включения опции будет показана на сером фоне. Чтобы на печать были выведены все объекты, включите эту опцию.
Выводить текст рамкой	Чтобы вместо текста в документе на печать выводилась его габаритная рамка, включите эту опцию.
Выводить растровые объекты рамками	Чтобы вместо растровых объектов в документе на печать выводились их габаритные рамки, включите эту опцию.
Выводить OLE-объекты рамками	Чтобы вместо OLE-объектов в документе на печать выводились их габаритные рамки, включите эту опцию.
Применять фильтры к макроэлементам и вставкам фрагментов	Чтобы фильтры были применены к объектам, входящим во вставленные макроэлементы и фрагменты, включите эту опцию. При выключенной опции эти объекты не будут рассматриваться как самостоятельные, подлежащие фильтрации.
Список элементов текущего графического документа	Содержит названия элементов документа и их групп. Вы можете выбрать объекты для вывода на печать. Чтобы раскрыть список группы, щелкните по значку <+> слева от ее названия.
Не использовать фильтры	Чтобы отменить применение фильтров и вывести на печать все объекты, включите эту опцию.
Чтобы задействовать сформированный фильтр без закрытия диалога, нажмите кнопку Применить. Она доступна, если диалог был вызван в режиме предварительного просмотра.

Чтобы задействовать сформированный фильтр и закрыть диалог, нажмите кнопку ОК. Чтобы закрыть диалог без изменения фильтра, нажмите кнопку Отмена.


Предупреждение о наличии невекторных объектов

В этом диалоге перечислены документы, в которых обнаружены шрифты True Type, растровые изображения и заливки, а также типы объектов (например, размеры, макроэлементы и т.д.), содержащих эти объекты.

Замечание. В перечне указаны также документы, в которых используется очистка фона для размеров и обозначений, так как очистка реализуется с помощью заливки.

Диалог выдается при попытке вывести указанные в нем документы (а следовательно, и шрифты True Type, растровые изображения и заливки) на устройство (например, плоттер), драйвер которого не поддерживает такие шрифты и сплошные заливки.

Вы можете указать, выводить или не выводить эти документы, нажав соответствующую кнопку диалога.

Вы можете отказаться от вывода растровых изображений и заливок, включив соответствующую опцию.

При подтверждении вывода перечисленных в диалоге документов следует иметь в виду, что гарантии корректной печати указанных объектов отсутствуют: Вы можете увидеть на бумаге совсем не то, что видели на экране.


Диалог подгонки масштаба документа

Предназначен для автоматического пересчета масштаба печати изображения при размещении изображения на фиксированном количестве листов.

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Подогнать масштаб... из меню Сервис.

Описание элементов управления

Документ	Поле содержит полный путь к файлу документа.
Количество страниц по горизонтали Количество страниц по вертикали Масштаб	Введите, задайте с использованием счетчика или выберите из списка требуемое значение любого из параметров. Два остальных будут вычислены автоматически.
Общее количество страниц	Количество листов бумаги для печати документа с заданными параметрами.
Для вступления в силу выполненных настроек и закрытия диалога нажмите кнопку ОК. Изображение будет перерисовано в соответствии с новым значением масштаба. При необходимости в поле просмотра автоматически появятся новые листы или будут удалены листы, ставшие пустыми.

Для закрытия диалога без изменения масштаба нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки параметров вывода

Позволяет настроить параметры вывода документа на печать.

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Настройка параметров вывода... из меню Файл.

Описание элементов управления

Количество копий	Задает количество печатаемых копий документов, включенных в набор предварительного просмотра.
Копии в подбор	Управляет выводом страниц при печати нескольких копий. Включите эту опцию, если хотите, чтобы сначала были последовательно напечатаны все страницы первой копии, затем - все страницы второй, и так далее.
Диапазон привязки документов к углам страниц устройства вывода, %	Задается в процентах от длины короткой стороны страницы.
Применять	Если опция включена, то выполняется привязка страниц документа к углам страниц устройства вывода. Если опция Применять выключена, то привязка не выполняется.
Гарантированное расстояние при привязке к углам документов, мм	Определяет величину зазора (в миллиметрах) между углами документов при размещении с привязкой к углам.
Применять	Если опция включена, то привязка углов документов друг к другу производится с заданным зазором. Если опция Применять выключена, то зазор при привязке равен нулю.
Масштаб печати документов по умолчанию	Поле для ввода масштаба, который будет использоваться по умолчанию для всех документов, открытых в режиме просмотра и добавленных в этот режим. В дальнейшем масштаб печати для каждого документа можно изменить.
Цвет вывода	Выберите из списка вариант использования цветов при выводе документа на печать.
черный	Чтобы при печати документа использовались только оттенки серого цвета, выберите этот вариант.
установленный для вида	Чтобы объекты, расположенные в разных видах, были напечатаны цветами, установленными для этих видов, выберите этот вариант.
установленный для слоя	Чтобы объекты, расположенные на разных слоях, были напечатаны цветами, установленными для этих слоев, выберите этот вариант.
установленный для объекта	Чтобы при печати изображений объектов использовались цвета, установленные для этих объектов в диалоге настройки системы или в диалогах настройки свойств этих объектов, выберите этот вариант.
Вывод тонкими линиями	Чтобы все линии имели толщину, установленную для тонких линий в диалоге настройки системы, включите опцию. По умолчанию это значение составляет 0,18 мм. Замечание. Состояние опции Вывод тонкими линиями не влияет на толщину линий шрифта.
Вывести в файл	Чтобы вывод выполнялся не на устройство печати (принтер или плоттер), а в файл (с расширением prn) на диске, включите опцию. Замечание. Если при настройке принтера установлена печать в файл (в колонке Порт выбран вариант FILE), то опция Вывести в файл включается автоматически и делается недоступной, т.е. ее выключение невозможно.
Точность вывода моделей	Для изменения точности вывода перемещайте "бегунок" между позициями Грубо и Точно. При уменьшении точности вывода уменьшается разрешение растрового изображения модели, передаваемого на принтер. Чем выше точность, тем более "гладким" выглядит изображение и тем больше памяти требуется для его обработки. При печати изображений большого размера могут возникать проблемы, связанные с переполнением памяти компьютера или принтера. В случаях, когда трудности возникают при печати полутоновых изображений моделей больших размеров или сложной формы, рекомендуется уменьшать точность вывода. В остальных случаях (проблемы с печатью документов, содержащих растр или имеющих большой формат) рекомендуется изменить настройку драйвера принтера.
Порядок вывода страниц на печать	Разновидности порядка вывода страниц. Схема вывода, соответствующая каждому из вариантов, показана на пиктограмме. Данная настройка позволяет соотнести расположение страниц на поле предварительного просмотра и последовательность их печати. Очевидно, что настройка порядка печати имеет смысл, если поле вывода состоит более чем из одной страницы.
Для вступления в силу выполненных настроек и закрытия диалога нажмите кнопку ОК.

Замечание 1. Если был изменен цвет вывода, а также, если была включена или отключена опция Вывод тонкими линиями, изображение перерисовывается. Изменение умолчательного масштаба никак не отражается на уже открытых документах - заданное значение будет применено лишь к вновь добавленным в просмотр документам.

Замечание 2. Если была включена печать в файл, то после вызова команды Печать на экране появится диалог, в котором потребуется задать имя файла и указать папку для его размещения.

Для закрытия диалога без применения выполненных настроек нажмите кнопку Отмена.


Настройка драйвера принтера
Настройка драйвера принтера для печати КОМПАС-документов

В случаях, когда при печати КОМПАС-документов, содержащих растровые изображения или имеющих большой формат, возникают проблемы, рекомендуется настроить драйвер принтера следующим образом.

1.	Уменьшить разрешение печати.

2.	Если при настройке драйвера имеется возможность выбора между подготовкой изображения к печати на принтере и подготовкой на компьютере, то следует включить подготовку изображения к печати на компьютере.


Диалог выбора документов для печати

Позволяет выбрать документы, которые необходимо включить в набор предварительного просмотра для печати.

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Предварительный просмотр... из меню Файл.

В диалоге отображается список открытых в данный момент документов. В списке выделен активный документ.

Отображение имен файлов (длинное или короткое) в диалоге подчиняется общей настройке.

Чтобы выделить несколько документов для печати, нажмите клавишу <Ctrl> и, удерживая ее, указывайте нужные документы.

Чтобы выделить в диалоге несколько документов, расположенных подряд друг за другом, выделите первый (последний) из этих документов, нажмите и удерживайте клавишу <Shift>, затем выделите последний (первый) документ. Выделение будет распространено на все документы между ними.

Чтобы выделить весь список открытых документов, включите опцию Выделить все документы.

После завершения выбора документов для предварительного просмотра нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в режим предварительного просмотра.

Чтобы просмотреть документ, которого нет в списке данного диалога, нажмите кнопку Из файла... Для выхода из диалога без выбора документов нажмите кнопку Отмена.


Диалог печати текстовых документов

Позволяет установить нужные параметры для печати текущего текстового документа или спецификации.

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Печать... из меню Файл.

Описание элементов управления

Устройство	Отображает имя принтера, который установлен как текущий.
Устройство...	Для вызова диалога, в котором можно назначить другое устройство вывода, нажмите кнопку.
Вывести в файл	Включите эту опцию, если нужно вывести документ не на принтер, а в файл. Имя файла предлагается системой автоматически. Оно совпадает с именем документа и имеет расширение *.prn. Замечание. Если при настройке принтера установлена печать в файл (в колонке Порт выбран вариант FILE), то опция Вывести в файл отсутствует в диалоге. Таким образом, поскольку выключить опцию нельзя, печать возможна только в файл.
Обзор	Чтобы изменить расположение файла, в который будет "напечатан" документ, нажмите кнопку.
Размер поля печати Размер страницы Количество страниц документа Текущая страница	Указаны для справки.
Масштаб вывода	Задайте нужное значение масштаба при печати.
Подогнать	Для автоматического вписывания документа в размер реального поля печати принтера нажмите кнопку.
Диапазон	Выберите диапазон страниц документа для вывода на печать.
Все страницы	Будут напечатаны все страницы документа.
Текущую страницу	Будет напечатана только текущая страница (на которой находился курсор перед вызовом команды печати).
Страницы	Задайте номера и диапазоны страниц, которые нужно напечатать, разделяя их запятыми. Например, 1, 3, 6-13, 17, 22-25.
Выводить	Выберите из списка, какие страницы диапазона нужно напечатать (все страницы, только четные, только нечетные).
Количество	Задайте количество копий документа, которое необходимо напечатать.
Копии в подбор	Включите эту опцию, чтобы выбранные страницы документа выводились последовательно для каждой копии.
Цветная печать	Включите эту опцию, если будет производиться вывод на цветное устройство (принтер, плоттер и т.д.), и требуется напечатать текст теми же цветами, которыми он отображается на экране.
Вывод тонкими линиями	Включение этой опции означает, что все линии (например, рамка, изображение во вставленных фрагментах) будут иметь толщину, установленную для тонких линий в диалоге настройки системы. По умолчанию это значение составляет 0,18 мм. Замечание. Состояние опции не влияет на начертание шрифта.
Положение начала документа	Задайте координаты левого нижнего угла габаритной рамки документа относительно левого нижнего угла поля вывода (листа бумаги).
После установки всех параметров нажмите кнопку ОК для начала печати. Чтобы завершить диалог без вывода документа на печать, нажмите кнопку Отмена.


Команда Включить все листы

Вызывается из контекстного меню.

Позволяет включить все выключенные на момент вызова команды листы. Команда доступна, если запрещен вывод на печать хотя бы одного листа.

Для включения и выключения отдельных листов пользуйтесь командой Включить/выключить листы из меню Сервис.

_______________

Смотрите также

Вывод документов на печать


Команда Инвертировать листы

Вызывается из контекстного меню.

Позволяет включить выключенные на момент вызова команды листы и выключить включенные. Для включения и выключения отдельных листов пользуйтесь командой Включить/выключить листы из меню Редактор.

_______________

Смотрите также

Вывод документов на печать


Команда Закончить просмотр

Позволяет завершить работу в режиме предварительного просмотра для печати и вернуться к редактированию документов.

 Для быстрого выхода из режима предварительного просмотра нажмите кнопку Закончить просмотр на Панели управления.

_______________

Смотрите также

Вывод документов на печать


Диалог смены драйвера устройства печати

Этот диалог отображается на экране в том случае, когда при работе в КОМПАС пользователь переключился в другое приложение Windows и удалил драйвер текущего принтера (принтера по умолчанию) либо изменил его имя, а затем вернулся в КОМПАС.

Для выбора другого драйвера устройства печати из списка подключенных к Windows устройств нажмите кнопку Изменить.

Чтобы удалить старые настройки печати КОМПАС, нажмите кнопку Удалить. Если вы работали в режиме предварительного просмотра, будет выполнено его автоматическое закрытие и возврат в режим графического редактора. В последующем при переходе к режиму предварительного просмотра будет использоваться драйвер принтера, установленного как принтер по умолчанию.


Элемент управления Окном/полностью
Способ вывода

Переключатели группы Способ вывода позволяют выбрать режим печати документа.

 Активизируйте переключатель Вывести текущий документ полностью, чтобы вывести на печать документ целиком.

 Активизируйте переключатель Вывести часть текущего документа, чтобы вывести на печать область документа, ограниченную прямоугольной рамкой.

 Размер рамки настраивается в диалоге, вызываемом переключателем Указать часть на Панели свойств.


Элемент управления Документ
Документ

В окне предварительного просмотра отображаются все документы, выбранные для печати. Выберите из раскрывающегося списка документ, чтобы сделать его текущим.


Элемент управления Текущий масштаб
Текущий масштаб печати

В этом поле отображается значение масштаба, с которым текущий документ будет выведен на печать.

Вы можете изменить масштаб, набрав вручную нужное значение. Чтобы поле ввода стало доступным, подведите к нему курсор и щелкните левой кнопкой мыши.

Можно также выбрать значение шага из списка. Чтобы открыть список, щелкните на клавише со стрелкой рядом с полем ввода.


Элемент управления Координата Х
Координата X

В этом поле отображается значение координаты X базовой точки текущего документа (левой нижней точки его габаритного прямоугольника).

Вы можете изменить значение координаты (переместить документ), набрав вручную нужное число. Чтобы поле ввода стало доступным, подведите к нему курсор и щелкните левой кнопкой мыши.


Элемент управления Координата Y
Координата Y

В этом поле отображается значение координаты Y базовой точки текущего документа (левой нижней точки его габаритного прямоугольника).

Вы можете изменить значение координаты (переместить документ), набрав вручную нужное число. Чтобы поле ввода стало доступным, подведите к нему курсор и щелкните левой кнопкой мыши.


Печать текстовых документов и спецификаций

При печати текстовых документов и спецификаций доступны дополнительные настройки по сравнению с документами остальных типов.

 Для вызова настроечного диалога нажмите кнопку Печать на панели Стандартная в режиме редактирования текстового документа или спецификации.

В появившемся диалоге отображается справочная информация о типе установленного по умолчанию принтера и параметрах текущего текстового документа.

Для замены текущего принтера другим нажмите кнопку Устройство. На экране появится системный диалог настройки принтера, в котором вы сможете выбрать любой принтер из списка доступных устройств вывода, а также установить ориентацию бумаги и способ ее загрузки в принтер.

Вы можете назначить вывод текстового документа не на принтер, а в специальный файл, содержащий набор команд на языке управления текущего принтера. Это может потребоваться в том случае, если принтер, на котором будет печататься документ, подключен к другому компьютеру, и на этом компьютере не установлена система КОМПАС-3D. Для принтерных файлов в КОМПАС--3D по умолчанию предлагается расширение *.рrn. Записанный файл с командами принтера можно затем распечатать стандартными способами непосредственно из MS DOS или Windows.

Вы можете задать диапазон страниц для печати: все страницы, текущая страница, отдельные страницы (с заданными номерами, четные или нечетные).

Если требуется напечатать несколько копий документа, введите нужное значение в поле Количество. Опция Копии в подбор устанавливает последовательность печати копий документа. Если опция выключена, то будут печататься сначала все копии первой страницы, затем копии второй и так далее. Если опция включена, то печатается первая полная копия документа или выбранных страниц, затем вторая, и так все последующие копии.

Вы можете задать масштаб вывода или воспользоваться возможностью автоматической подгонки для вписывания листов документа в реальное поле печати принтера (его размеры отображаются как справочные в верхней части диалога).

Совет...


 Воспользовавшись командой Файл - Предварительный просмотр, вы можете перейти в режим предварительного просмотра документа. Настройка текстовых документов и спецификаций в этом режиме не так удобна, как в специальном диалоге.

Однако режим предварительного просмотра и пробную печать из этого режима можно использовать, чтобы подобрать оптимальные масштаб вывода и положение начала документа.


Вывод документов на печать

Получение твердой копии созданного документа является одним из главных этапов при работе с системами автоматизированного проектирования.

КОМПАС-3D V8 использует все возможности операционной системы по работе с устройствами вывода (принтерами и плоттерами).

Кроме того, КОМПАС-3D V8 предоставляет пользователю ряд дополнительных сервисных возможностей, которые значительно облегчают получение твердых копий чертежей и фрагментов. Это реалистичный предварительный просмотр перед печатью, удобная компоновка на поле вывода, печать только заданной части документа, компоновка и печать сразу нескольких документов, настройка порядка вывода страниц.

Изображение модели выводится на печать в ее текущей ориентации и текущем отображении (полутоновом, каркасном, со скрытыми или пунктирными невидимыми линиями и с учетом включенной или выключенной перспективы). Проще говоря, изображение модели печатается так, как вы видите его на экране в момент вызова команды печати.

При печати текстовых документов и спецификаций есть возможность настроить также диапазон страниц для вывода.

Система автоматически разбивает печатаемое изображение на несколько листов в том случае, если устройство вывода имеет размер поля печати меньшее, чем размер документа. Последующая склейка отдельных листов позволяет получить готовый документ большого формата.


Режим предварительного просмотра

После того, как документ создан, и нужно получить его бумажную копию, следует перейти в режим предварительного просмотра для печати. Это особый режим работы системы КОМПАС-3D, в котором вы можете видеть реалистичное изображение документа, разместить документ на поле вывода, выбрать только какую-либо часть для вывода, изменить масштаб вывода и так далее.

В режиме предварительного просмотра документы недоступны для редактирования.

 Для входа в режим вызовите команду Файл - Предварительный просмотр или нажмите соответствующую кнопку на панели Стандартная.

В том случае, если для работы загружено несколько документов, на экране появляется диалог выбора документов для печати. Вы можете выбрать один или сразу несколько документов.

Режим предварительного просмотра имеет собственное Главное меню, Панель управления и Панель свойств.

В режиме предварительного просмотра на экране показывается условное поле вывода (один или несколько листов бумаги). На нем реалистично отображается выбранный документ (или несколько выбранных документов).

Если формат листа бумаги, установленный в настройках текущего принтера, меньше, чем изображение документа (или документов), система автоматически рассчитывает необходимое для вывода количество листов. При этом поле вывода в режиме просмотра разделяется пунктирными линиями на части, соответствующие установленному в данный момент формату бумаги и ее ориентации.

Размер листов бумаги с учетом «мертвых зон» (областей у края листа, которые принтер не может запечатать в силу своих конструктивных особенностей) и необходимое количество листов отображается в нижней части экрана - Строке состояния.

Существуют следующие возможности размещения документа на поле вывода.

Перемещение документа

Поворот документа

Масштабирование документа

Документ (документы), размещение которого на поле вывода производится в данный момент, считается текущим. Он отображается заключенным в габаритную рамку зеленого цвета. Чтобы сделать документ текущим, следует щелкнуть по его изображению мышью или выбрать его имя из списка Документ на Панели свойств. Чтобы сделать текущими несколько документов, следует указывать их, удерживая нажатой клавишу <Ctrl>.

После того, как документ размещен наилучшим образом, вызовите команду Файл - Печать для начала вывода документа на бумагу.

 Можно также нажать кнопку Печать на Панели управления.

________________

Смотрите также

Масштаб отображения поля вывода


Масштаб отображения поля вывода

По умолчанию поле вывода отображается на экране в таком масштабе, чтобы оно было видно полностью.

Текущий масштаб отображения поля вывода показывается в одноименном поле на Панели управления.

Если документов много (или выбранный документ содержит несколько страниц), то масштаб отображения поля вывода оказывается слишком мелким. Это создает неудобства при размещении документов.

Вы можете увеличить масштаб отображения поля вывода так, чтобы границы страниц и печатаемое изображение были хорошо видны на экране.

 Для этого вызовите команду Увеличить масштаб или нажмите кнопку <+> на дополнительной (цифровой) клавиатуре. Текущий масштаб будет увеличен в 1,2 раза.

 Вы можете также увеличить масштаб произвольного участка поля вывода. Для этого вызовите команду Увеличить масштаб рамкой. После этого щелкните мышью в точке первого угла рамки, которая должна охватить увеличиваемую область. Затем перемещайте курсор для достижения нужного размера рамки. При этом на экране будет отображаться фантом рамки.

После фиксации второго угла рамки изображение будет увеличено таким образом, чтобы область поля вывода, ограниченная рамкой, занимала всю площадь окна.

Кроме того, возможно задание произвольного масштаба отображения. Для этого введите нужное значение в поле Текущий масштаб на Панели управления и нажмите клавишу <Enter>.

 Уменьшение масштаба производится командой Уменьшить масштаб или нажатием клавиши <-> на дополнительной клавиатуре.

Вы можете также вернуться к одному из предыдущих масштабов отображения поля вывода. Для этого вызовите команду Предыдущий из меню Вид - Масштаб. Чтобы вновь перейти к следующему масштабу отображения, вызовите из этого же меню команду Последующий масштаб.

 Чтобы вернуться к масштабу, при котором на экране видно все поле вывода целиком, нажмите кнопку Показать все на Панели управления.

Когда масштаб отображения поля вывода увеличен, на экране отображается ограниченная область этого поля. Чтобы, не изменяя масштаб, увидеть другие области поля вывода, воспользуйтесь командой сдвига изображения.

 Для вызова команды нажмите кнопку Сдвинуть на Панели управления или выберите ее название из меню Вид.

После этого форма курсора изменится: он превратится в четырехстороннюю стрелку.

Удерживая кнопку мыши нажатой, перемещайте курсор. Вслед за движением курсора будет прокручиваться поле вывода с размещенными на нем документами. Если достигнут край экрана и необходимо продвинуть поле вывода еще дальше, отпустите кнопку мыши, переместите курсор в нужное положение, а затем вновь нажмите левую кнопку мыши и продолжайте прокрутку рабочего поля.

Если вы пользуетесь трехкнопочной мышью или мышью с колесом, то для сдвига изображения можно перемещать мышь с нажатой средней кнопкой (колесом).


Перемещение документов на поле вывода
Перемещение документа

Перемещение документов на поле вывода можно осуществлять мышью, с помощью клавиш со стрелками или путем указания координат базовой точки изображения.

При помощи мыши возможно размещение документа

- произвольное,

- с привязкой к углу листа,

- с привязкой к углу другого документа.

Произвольное размещение документа на листе удобно применять, когда необходимо напечатать документ с большими полями. Размещение с привязкой к углам, напротив, позволяет экономить бумагу, печатая документы рядом друг с другом или максимально близко к краям листа.

При перемещении документа с помощью клавиш со стрелками одно нажатие клавиши сдвигает изображение на один шаг. Для изменения шага перемещения введите или выберите его из списка Текущий шаг курсора на Панели управления.

После того, как с помощью клавиш со стрелками достигнуто нужное положение габаритной рамки изображения, зафиксируйте ее нажатием клавиши <Enter>. Изображение будет перерисовано в соответствии с новым положением документа на поле вывода.

Вы можете задать точное положение изображения, введя координаты его базовой точки в соответствующие поля на Панели свойств. Началом системы координат является левый нижний угол поля печати, а базовой точкой изображения - его левый нижний угол. В этой точке расположено условное обозначение координатных осей. Это обозначение служит лишь для удобства работы и не выводится на бумагу.

Обратите внимание на то, что ввод каждой координаты необходимо подтверждать нажатием клавиши <Enter>.

Замечание. В поля X и Y можно ввести только положительные значения, так как отрицательное смещение означало бы, что какая-то часть изображения должна оказаться в зоне, недоступной для печати.

Если текущими являются несколько документов, то их можно перемещать мышью произвольно, с помощью клавиш со стрелками или путем указания координат базовой точки изображения. Перемещение нескольких документов с использованием привязки невозможно.

Перемещение мышью и клавишами осуществляется так же, как и в случае, если текущий документ единственный.

Перемещение же путем указания координат имеет следующие особенности.

Базовой точкой нескольких выделенных документов считается левый нижний угол документа, который был указан первым. В этой точке расположено условное обозначение координатных осей, а ее координаты отображаются в полях на Панели свойств.

Вы можете ввести в эти поля новые значения, подтверждая ввод нажатием клавиши <Enter>. Текущие документы будут размещены на поле вывода так, чтобы базовая точка заняла указанное положение.

При этом вы можете задавать только такие координаты базовой точки, при которых все текущие документы умещаются на поле вывода. Таким образом, смещение документов вверх и вправо не ограничено, а вниз и влево - ограничено габаритами поля вывода.


Произвольное размещение изображения на поле вывода
Произвольное размещение документа

Чтобы переместить изображение на поле печати, выполните следующие действия.

1.	Сделайте текущим документ, который необходимо переместить.

2.	Установите курсор так, чтобы он находился в пределах документа.

 Вид курсора изменится.

3.	Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перемещайте мышь. Габаритная рамка изображения будет передвигаться по полю вывода.

4.	Когда необходимое положение габаритной рамки будет достигнуто, отпустите кнопку мыши.

Изображение будет перерисовано в соответствии с новым положением документа на поле вывода. Дополнительные листы на поле печати будут появляться автоматически при выходе документа за текущие габариты поля вывода.


Привязка изображения к углу листа бумаги
Размещение документа с привязкой к углу листа бумаги

Привязка изображения к углу листа бумаги производится во время перемещения изображения по полю вывода мышью.

Когда один из углов габаритной рамки изображения приближается к углу любого из листов, составляющих поле вывода, в углу листа возникает маркер в виде небольшого кружочка. Если отпустить кнопку мыши, когда маркер находится на экране, произойдет привязка соответствующего угла изображения к углу листа (при этом другие углы документа могут и не попасть точно в углы листа, если размеры документа не кратны размерам листа).

Значение расстояния между углом листа и углом габаритной рамки изображения, при достижении которого возникает маркер привязки, можно изменить в диалоге настройки параметров вывода. В этом же диалоге можно отключить привязку документа к углам листа. Для вызова диалога служит команда Файл - Настройка параметров вывода.


Привязка углов изображений друг к другу
Размещение документов с привязкой
к углам других документов

Если для предварительного просмотра выбрано несколько документов, то вы можете перемещать их по полю вывода, привязывая углы документов друг к другу.

Такое перемещение производится мышью, но курсор перед началом перемещения нужно установить не в середине документа, а ближе к его углу, так, чтобы курсор принял вид уголка, заключенного в рамку (ориентация курсора зависит от того, рядом с каким углом он был зафиксирован).

Нажмите левую клавишу мыши и перемещайте габаритную рамку изображения по полю вывода.

Когда угол габаритной рамки, за который вы перемещаете изображение, приближается к углу габаритной рамки другого изображения, внутри рамки курсора возникает маркер в виде маленького квадрата. Если отпустить кнопку мыши, когда маркер находится на экране, произойдет привязка соответствующего угла документа к углу другого документа (при этом другие углы этих документов могут и не совпасть, если размеры сторон документов не равны).

Расстояние, на котором окажутся углы документов в результате выполнения привязки, можно изменить в диалоге настройки параметров вывода. Для вызова диалога служит команда Файл - Настройка параметров вывода.


Поворот изображения на поле вывода
Поворот документа

Чтобы более рационально использовать бумагу, иногда бывает необходимо повернуть печатаемое изображение.

  Поворот документа осуществляется с помощью команд Повернуть по часовой стрелке и Повернуть против часовой стрелки.

Повернутое изображение можно так же перемещать и масштабировать, как и прямое.

Вы можете повернуть как один, так и несколько текущих документов одновременно.


Масштаб печати
Масштабирование документа

Вы можете установить увеличенный или уменьшенный масштаб для вывода документа на печать.

Для этого сделайте текущим документ (документы), масштаб которого следует изменить. Затем введите или выберите из списка Масштаб на Панели свойств нужное значение масштаба.

Иногда требуется уместить документ на определенном количестве листов, при этом масштаб изображения на бумаге заранее точно не известен. Для такого размещения документов воспользуйтесь командой Сервис - Подогнать масштаб....

После вызова этой команды на экране появляется диалог выбора количества листов. В диалоге можно указать требуемое количество листов бумаги по горизонтали или по вертикали или требуемый масштаб печати. После ввода одного из перечисленных параметров оставшиеся два рассчитываются автоматически.

Обратите внимание на то, что команда Сервис - Подогнать масштаб... доступна, только если выделен один документ. Подгонка масштаба для нескольких документов одновременно невозможна.

Вы можете установить умолчательный масштаб печати документов. Для этого вызовите команду Файл - Настройка параметров вывода. В появившемся диалоге введите нужное значение в поле Масштаб печати документов по умолчанию. Указанный масштаб будет использоваться по умолчанию для всех документов, добавляемых в режим предварительного просмотра, а также для всех документов при последующих переходах в этот режим. В дальнейшем масштаб печати для каждого документа можно будет изменить.


Выбор фрагмента изображения для печати
Выбор части изображения для печати

Вы можете напечатать не весь текущий документ целиком, а только его часть - область, ограниченную прямоугольником произвольных размеров.

 Для этого активизируйте переключатель Указать часть на Панели свойств.

На экране появится диалог, в котором показан текущий документ и рамка, ограничивающая печатаемую часть. По умолчанию размеры рамки соответствуют габаритам изображения.

Чтобы изменить размеры рамки, введите нужные значения в поля группы Отступ в левой части диалога. Можно также переместить стороны или углы рамки мышью. Завершив настройку, закройте диалог.

После этого на поле вывода будет отображаться не весь документ, а только указанная часть.

  Вы можете управлять способом печати текущего документа с помощью переключателей группы Способ вывода на Панели свойств. Активизация переключателя Вывести часть текущего документа отображает на поле вывода область документа, ограниченную рамкой, активизация переключателя Вывести текущий документ полностью - весь документ целиком.

Часть документа можно переместить, повернуть на поле вывода или промасштабировать так же, как и целый документ.


Печать нескольких документов одновременно

КОМПАС-3D позволяет вывести на печать не только один активный документ, но и сразу несколько различных документов. Средства одновременной компоновки и вывода позволяют сократить общее время, затрачиваемое на печать документов, а также более рационально расходовать бумагу.

Чтобы напечатать несколько документов, выполните следующие действия.

1.	Загрузите КОМПАС-3D и откройте все документы, которые требуется напечатать.

2.	 Вызовите команду Файл - Предварительный просмотр или нажмите соответствующую кнопку на панели Стандартная.

На экране появится диалог выбора документов для печати. Активный документ выделен в списке. Включите опцию Выделить все документы и нажмите кнопку ОК для входа в режим предварительного просмотра.

3.	Выполните компоновку документов на поле вывода и установите нужное количество копий.

4.	 Чтобы добавить документы в набор для печати, нажмите кнопку Добавить документ... на Панели управления.

В появившемся диалоге выберите нужное имя файла (или несколько имен файлов).

 Чтобы отказаться от печати каких-либо документов или каких-либо страниц многостраничного документа, выделите их и нажмите кнопку Удалить документ из просмотра.

5.	 Нажмите кнопку Печать на Панели управления для начала вывода документов на бумагу.


Отмена печати указанных страниц

Если документ (или несколько документов) не умещаются на том формате, который может вывести подключенный принтер или плоттер, КОМПАС-3D автоматически размещает изображение на дополнительных форматах (страницах).

Вы можете указать, какие страницы должны выводиться на печать, а какие - нет. Для отмены печати каких-либо страниц выполните следующие действия.

1.	 Нажмите кнопку Включить/Выключить листы на Панели управления или вызовите соответствующую команду из меню Сервис.

При этом система переходит в режим указания страниц на поле печати (признаком режима является отображение кнопки Включить/Выключить листы как нажатой). В этом режиме не выполняются никакие действия по компоновке документов.

2.	Щелкните мышью на странице, печать которой требуется запретить. При этом изменится цвет, которым указанная страница изображена на экране.

Повторная фиксация курсора внутри отмеченной ранее страницы отменяет запрещение на ее печать.

3.	Для выхода из режима указания страниц отожмите кнопку Включить/Выключить листы.


Фильтры вывода
Установка фильтров вывода

Иногда требуется вывести документ таким образом, чтобы некоторые объекты оформления или некоторые графические объекты не были напечатаны.

Управление выводом объектов документа производится в диалоге, вызываемом командой Сервис - Фильтры вывода на печать. В этом диалоге вы можете включить или отменить печать различных объектов.


Особенности вывода на векторные устройства
Особенности вывода документов
на векторные устройства

Печать документов на векторных устройствах (например, плоттерах) имеет некоторые особенности.

Документы, которые будут напечатаны на векторном устройстве, должны иметь специальные оформления, в которых используются векторные шрифты. Эти оформления хранятся в системной библиотеке Vector.lyt. Присвоение оформлений документам производится в системе КОМПАС-3D V8.

Такие графические объекты, как шрифты True Type, сплошные заливки цветом и растровые изображения, не могут быть корректно выведены на векторное устройство. Поэтому при попытке напечатать документ, содержащий перечисленные объекты, на экране появляется предупреждение.

В нем перечислены документы, в которых обнаружены шрифты True Type, растровые изображения и заливки, а также типы объектов (например, размеры, макроэлементы и т.д.), содержащих шрифты True Type, растры и заливки.

Вы можете отказаться от вывода растровых изображений и заливок, либо указать, выводить или не выводить эти документы, нажав соответствующую кнопку диалога.

При подтверждении вывода перечисленных в диалоге документов следует иметь в виду, что гарантии корректной печати указанных объектов отсутствуют.


Выбор нужного принтера (плоттера) и его настройка

КОМПАС-3D V8 позволяет выводить документы на любое внешнее устройство, для которого имеется драйвер поддержки Windows. Такие драйверы входят в комплект поставки всех современных периферийных устройств.

Подключенным, или доступным, будем называть плоттер или принтер, название которого отображается в списке доступных устройств. Выполнить подключение драйвера устройства к Windows можно через Панель Управления (Control Panel).

Для получения информации о том, как подключить принтер или плоттер, обратитесь к документации по Windows и имеющемуся у вас устройству вывода.

Чтобы выбрать нужный плоттер (принтер) и настроить его параметры, выполните следующие действия.

1.	 Нажмите кнопку Параметры плоттера/принтера на Панели управления или вызовите соответствующую команду из меню Файл.

2.	В появившемся на экране диалоге Настройка печати выберите нужное имя устройства из списка доступных устройств.

3.	Назначьте нужные размер и ориентацию листов бумаги. Размер бумаги выбирается из списка форматов, поддерживаемых принтером или плоттером.

4.	Выберите нужный способ подачи бумаги при печати.

5.	Если необходимо выполнить настройку различных параметров печати (градации оттенков, интенсивность и т.д., конкретный набор зависит от типа устройства), нажмите кнопку Свойства для вызова системного диалога драйвера устройства.

6.	Закройте диалог, нажав кнопку ОК. Теперь вывод на печать будет выполняться в соответствии с теми параметрами, которые были установлены в диалоге.


Завершение предварительного просмотра для печати

 Чтобы закончить работу в режиме предварительного просмотра, нажмите кнопку Закончить просмотр на Панели управления или вызовите соответствующую команду из меню Файл.

Система вернется в обычный режим редактирования документов.


Панель управления печатью
Панель управления
в режиме предварительного просмотра

Панель управления содержит кнопки для быстрого вызова наиболее часто используемых команд.


Панель свойств (предв. просмотр)
Панель свойств
в режиме предварительного просмотра

Панель, содержащая
элементы управления
параметрами текущего документа.


Команда Увеличить масштаб (предв. просмотр)
Команда Увеличить масштаб

Позволяет увеличить масштаб отображения поля вывода в определенное количество раз.

Для вызова команды нажмите кнопку Увеличить масштаб на Панели управления или выберите ее название из меню Вид - Масштаб. Можно также нажать клавишу <+> на цифровой клавиатуре.

Замечание. Умолчательное значение коэффициента масштабирования можно изменить в диалоге настройки редактирования графических документов.

________________

Смотрите также

Масштаб отображения поля вывода


Команда Уменьшить масштаб (предв. просмотр)
Команда Уменьшить масштаб

Позволяет уменьшить масштаб отображения поля вывода в определенное количество раз.

Для вызова команды нажмите кнопку Уменьшить масштаб на Панели управления или выберите ее название из меню Вид - Масштаб. Можно также нажать клавишу <-> на цифровой клавиатуре.

Замечание. Умолчательное значение коэффициента масштабирования можно изменить в диалоге настройки редактирования графических документов.

________________

Смотрите также

Масштаб отображения поля вывода


Команда Предыдущий масштаб (предв. просмотр)
Команда Предыдущий масштаб

Позволяет возвратиться к предыдущему масштабу отображения поля вывода.

Для вызова команды выберите ее название из меню Вид - Масштаб.

________________

Смотрите также

Масштаб отображения поля вывода


Команда Последующий масштаб (предв. просмотр)
Команда Последующий масштаб

Позволяет вернуться к последующему масштабу отображения поля вывода. Команда доступна в том случае, если перед этим был выполнен возврат к предыдущему масштабу.

Для вызова команды выберите ее название из меню Вид - Масштаб.

________________

Смотрите также

Масштаб отображения поля вывода


Команда Показать все (предв. просмотр)
Команда Показать все

Изменяет масштаб отображения поля вывода таким образом, чтобы оно было видно на экране целиком.

Для вызова команды нажмите кнопку Показать все на Панели управления или выберите ее название из меню Вид - Масштаб. Можно также нажать клавишу <F9>.

________________

Смотрите также

Масштаб отображения поля вывода


Команда Увеличить масштаб рамкой (предв. просмотр)
Команда Увеличить масштаб рамкой

Позволяет изменить масштаб отображения поля вывода с помощью прямоугольной рамки.

Для вызова команды нажмите кнопку Увеличить масштаб рамкой на Панели управления или выберите ее название из меню Вид - Масштаб.

После этого внешний вид курсора изменится: он превратится в перекрестье. Укажите первый угол, затем перемещайте курсор для достижения нужного размера рамки. На экране будет отображаться фантом рамки. Укажите второй угол рамки.

Масштаб отображения увеличится так, чтобы область, ограниченная рамкой, полностью умещалась в окне предварительного просмотра.

________________

Смотрите также

Масштаб отображения поля вывода


Команда Сдвинуть (предв. просмотр)
Команда Сдвинуть

Позволяет сдвинуть поле вывода в окне предварительного просмотра.

 Для вызова команды нажмите кнопку Сдвинуть на Панели управления или выберите ее название из меню Вид - Масштаб.

После этого форма курсора изменится: он превратится в четырехстороннюю стрелку.

Удерживая кнопку мыши нажатой, перемещайте курсор. Вслед за движением курсора будет прокручиваться поле вывода. Если достигнут край экрана и необходимо продвинуть поле вывода еще дальше, отпустите кнопку мыши, переместите курсор в нужное положение, а затем вновь нажмите левую кнопку мыши и продолжайте прокрутку рабочего поля.

Если вы пользуетесь трехкнопочной мышью или мышью с колесом, то для сдвига поля вывода можно перемещать мышь с нажатой средней кнопкой (колесом).

Замечание. Если масштаб отображения в окне предварительного просмотра таков, что поле вывода отображается целиком, командой сдвига воспользоваться невозможно.


Элемент управления Указать часть
Указать часть

 Переключатель, позволяющий указать, какую часть текущего документа требуется вывести. После активизации этого переключателя на экране появляется диалог, в котором можно задать размеры прямоугольной области документа, которая будет напечатана.

В дальнейшем вы можете управлять способом печати текущего документа с помощью переключателей группы Способ вывода на Панели свойств. Активизация переключателя Вывести часть текущего документа отображает на поле вывода область документа, ограниченную рамкой, активизация переключателя Вывести текущий документ полностью - весь документ целиком.


Диалог указания выводимой части документа

 Этот диалог появляется на экране после активизации переключателя Указать часть на Панели свойств в режиме предварительного просмотра.

В диалоге показан текущий документ и рамка, ограничивающая печатаемую часть.

Чтобы изменить размеры рамки, введите нужные значения в поля группы Отступ в левой части диалога. Можно также переместить стороны или углы рамки мышью. Завершив настройку, закройте диалог.

После этого на поле вывода будет отображаться не весь документ, а только указанная часть.

  Вы можете управлять способом печати текущего документа с помощью переключателей группы Способ вывода на Панели свойств. Активизация переключателя Вывести часть текущего документа отображает на поле вывода область документа, ограниченную рамкой, активизация переключателя Вывести текущий документ полностью - весь документ целиком.


Текущий масштаб поля вывода

В этом поле, расположенном на Панели управления, показан масштаб отображения поля вывода.

Чтобы изменить масштаб, разверните список и выберите нужное значение. Можно также ввести значение с клавиатуры.

________________

Смотрите также

Масштаб отображения поля вывода


Текущий шаг курсора (предв. просмотр)
Текущий шаг курсора

В этом поле отображается значение шага курсора, то есть расстояние, на которое переместится текущий документ (документы) при однократном нажатии управляющей клавиши (любой из клавиш со стрелками).

Вы можете изменить шаг курсора, набрав вручную нужное значение. Чтобы поле ввода стало доступным, установите в него курсор и щелкните левой кнопкой мыши.

Можно также выбрать значение шага из списка. Чтобы открыть список, щелкните на клавише со стрелкой рядом с полем ввода.


Окно редактирования объекта спецификации

Это окно появляется на экране после вызова команды создания или редактирования объекта спецификации в графическом документе.

Оно оформлено в виде строки бланка спецификации, в которую можно ввести текстовую часть объекта спецификации.

После ввода текстовой части и настройки параметров объекта нажмите кнопку OK. Созданный объект будет зафиксирован в графическом документе, а окно его редактирования будет закрыто. Для закрытия окна без создания объекта спецификации (отказа от создания объекта) нажмите кнопку Отмена.


Окно редактирования объекта спецификации
или таблицы изменений

Это окно появляется на экране после вызова команды создания или редактирования объекта спецификации (таблицы изменений) в графическом документе.

Оно оформлено в виде строки спецификации (таблицы изменений), в которую можно ввести текстовую часть объекта.

С помощью элементов Панели свойств можно настроить создаваемый объект.

После ввода текстовой части и настройки объекта нажмите кнопку OK. Созданный объект будет зафиксирован в графическом документе, а окно его редактирования будет закрыто. Для закрытия окна без фиксации объекта спецификации (отказа от создания или редактирования объекта) нажмите кнопку Отмена.

Для открытия окна подчиненного режима, в котором будут видны и доступны для редактирования все объекты спецификации или таблицы изменений текущего графического документа, вызовите команду Спецификация - Редактировать объекты или Спецификация - Редактировать объекты таблицы изменений соответственно.


Команда Синхронизировать данные

Передает изменения объектов спецификации из чертежа или модели в подключенную к этому документу спецификацию. Спецификация, в которую передаются изменения, может быть не загружена в момент синхронизации.

 Для вызова команды нажмите кнопку Синхронизировать данные на панели Спецификация.

После выполнения команды система выдает сообщение о том, какая спецификация была изменена.


Команда Синхронизировать данные

Позволяет передать в листы сборочного чертежа изменения, внесенные в объекты спецификации. Необязательно, чтобы сборочный чертеж, в который передаются изменения, был открыт.

 Для вызова команды нажмите кнопку Синхронизировать данные на панели Спецификация или выберите ее название из меню Сервис.

К изменениям, передаваемым в графический документ, относятся изменение текстовой части объекта, изменение значений и настроек дополнительных параметров, изменение номера позиции объекта, а также удаление объекта из спецификации.

Например, вы отредактировали в спецификации название и обозначение объекта, и в результате сортировки изменились номера позиций. При вызове команды синхронизации произойдет передача нового названия и обозначения в соответствующий объект чертежа и будут пересчитаны номера позиций во всех листах сборочного чертежа, подключенных к спецификации.

Если был удален объект (или несколько объектов) спецификации, а в настройке стиля этой спецификации включены опции удаления геометрии и линии-выноски при удалении объекта спецификации, то синхронизация вызовет удаление геометрических объектов и линий-выносок из чертежа.

Команда Синхронизировать данные автоматически выполняется при сохранении спецификации (в том числе при закрытии спецификации с сохранением изменений). При выполнении команды Синхронизировать данные автоматического сохранения спецификации не происходит. Поэтому если вы синхронизируете данные, а затем выйдете из спецификации, не сохраняя сделанные в ней изменения, возникнет рассогласование данных в спецификации и сборочном чертеже.


Команда Стили спецификаций...

Позволяет вызвать диалог настройки текущей спецификации.


Команда Редактировать состав объекта

Позволяет изменить состав объектов графического документа, принадлежащих выделенному базовому объекту спецификации.

 Для вызова команды нажмите кнопку Редактировать состав объекта на панели Спецификация или выберите ее название из меню Редактор.

Перед вызовом команды выделите в листе сборочного чертежа, подключенного к спецификации, геометрические объекты и линии-выноски, которые должны войти в состав объекта спецификации. Не снимая выделения с объектов чертежа и не закрывая его, перейдите в окно спецификации и выделите объект спецификации.

Вызовите команду Редактировать состав объекта. На экране появится диалог, в котором необходимо указать, каким образом ввести выделенные объекты чертежа в состав объекта спецификации: добавить их к уже входящим в состав объекта спецификации геометрическим объектам или заменить входящие в состав объекта спецификации геометрические объекты на выделенные. Используя эти опции, можно дополнить состав объекта или полностью изменить его.

Если перед вызовом команды Редактировать состав объекта не было выделено ни одного графического объекта в подключенном к спецификации сборочном чертеже, то единственное доступное действие по изменению состава объекта спецификации - очистить объект спецификации от всех находящихся в нем геометрических объектов.

Будьте внимательны при изменении состава объекта спецификации, т.к. отменить эту операцию невозможно.


Команда Добавить объект спецификации - Внешний

Позволяет создать в документе-сборке внешний объект спецификации.

 Для вызова команды нажмите кнопку Добавить внешний объект спецификации на панели Спецификация или выберите ее название из меню Спецификация.

После вызова команды на экране появляется диалог выбора раздела и типа объекта, в котором требуется указать раздел для расположения внешнего объекта. После этого на экране появляется окно, оформленное в виде строки бланка спецификации. Вы можете ввести текстовую часть нового внешнего объекта спецификации сборки, а также перейти к вводу его дополнительных параметров.

Если перед вызовом команды создания объекта спецификации в Дереве построения была выделена текущая сборка (самый первый элемент Дерева), то колонки "Обозначение", "Наименование" и дополнительная колонка "Масса" заполняются автоматически, а текущий документ-сборка подключается к создаваемому объекту спецификации. При этом в колонки "Обозначение" и "Наименование" помещаются данные, введенные при настройке свойств сборки, а в колонку "Масса" - суммарная масса компонентов сборки.

Замечание. Автоматическое заполнение текстовой части объекта спецификации предпочтительнее, чем ручной ввод данных, так как позволяет избежать случайных ошибок.


Команда Редактировать объекты спецификации - Внешние

Позволяет перейти в режим редактирования внешних объектов спецификации.

 Для вызова команды нажмите кнопку Редактировать внешние объекты спецификации на панели Спецификация или выберите ее название из меню Спецификация.

После вызова команды на экране появляется окно подчиненного режима работы со спецификацией, в котором можно просмотреть и отредактировать внешние объекты спецификации, принадлежащие текущему документу-сборке. После сохранения текущей сборки изменения ее внешних объектов будут переданы во все сборки, в которые она входит в качестве подсборки.


Команда Редактировать объект спецификации
по геометрии

Позволяет отредактировать объект спецификации, в состав которого входит указанный графический объект.

Для вызова команды выберите ее название из контекстного меню на выделенном графическом объекте.

После вызова команды на экране появляется окно, оформленное в виде строки бланка спецификации, в котором можно отредактировать текстовую часть и дополнительные параметры объекта спецификации.

После редактирования текстовой части и/или дополнительных параметров нажмите кнопку OK.

После сохранения чертежа или синхронизации данных отредактированный объект спецификации будет передан в подключенную к этому чертежу спецификацию.


Команда Редактировать объект спецификации
по линии-выноске

Позволяет перейти к редактированию объекта спецификации, которому принадлежит выделенная линия-выноска.

Команду можно вызвать только из контекстного меню, если в графическом документе выделена линия-выноска, принадлежащая объекту спецификации.

Если выделенная линия-выноска принадлежит нескольким объектам спецификации, на экране появляется диалог для выбора того из них, который требуется отредактировать.


Команда Спецификация на листе - Показать

Позволяет включить и выключить отображение содержащихся в листе чертежа объектов спецификации текущего стиля в таблице спецификации на этом листе.

Для вызова команды выберите ее название из меню Спецификация.

Если чертеж был подключен к отдельному документу-спецификации, то при включении показа спецификации он отключается от этой спецификации.

Подключить лист, на котором отображается спецификация, к документу-спецификации невозможно.

В режиме показа спецификации на листе рядом с названием команды меню появляется "галочка". Повторный вызов этой команды отключает показ таблицы спецификации на листе, при этом объекты спецификации из листа не удаляются (они просто перестают быть видны на листе чертежа), и их можно просматривать и редактировать в подчиненном режиме.

После отключения показа спецификации на листе этот лист вновь можно подключать к документу-спецификации.

По умолчанию после вызова команды Спецификация – Показать на листе отображается одна спецификация - текущего стиля. Чтобы включить размещение на листе остальных подключенных к чертежу спецификаций (или некоторых из них), вызовите диалог управления описаниями спецификаций. Включите в этом диалоге отображение на листе для нужных описаний спецификаций.


Команда Добавить объект таблицы изменений (главное меню)
Команда Добавить объект таблицы изменений

Позволяет создать в чертеже объект таблицы изменений.

После вызова команды на экране появляется окно, оформленное в виде строки таблицы изменений, в котором можно ввести текстовую часть объекта таблицы изменений, а также перейти к вводу дополнительных параметров нового объекта таблицы изменений.

Если чертеж включает несколько листов с оформлениями , содержащими таблицу изменений, то после вызова команды на экране появится диалог, позволяющий выбрать номер листа, в таблицу изменений которого будет добавлен объект.

Если в чертеже не используются оформления, содержащие таблицу изменений, то команда Добавить объект таблицы изменений недоступна.


Команда Добавить объект спецификации

Позволяет создать в документе (листе чертежа, фрагменте или модели) объект для последующего его переноса в подключенную спецификацию.

 Для вызова команды нажмите кнопку Объект спецификации на панели Спецификация или выберите ее название из меню Спецификация.

После вызова команды на экране появляется окно, оформленное в виде строки бланка спецификации, в котором можно ввести текстовую часть объекта спецификации, а также перейти к вводу дополнительных параметров нового объекта спецификации.

Замечание. При вставке деталей в сборку в нее автоматически переносятся объекты спецификации, созданные в этих деталях.


Команда Управление описаниями спецификаций

Вызывает на экран диалог управления описаниями спецификаций

 Для вызова команды нажмите кнопку Описания спецификаций на панели Спецификация или выберите ее название из меню Спецификация.


Команда Редактировать объекты таблицы изменений

Позволяет перейти в режим редактирования объектов таблицы изменений.

 Для вызова команды нажмите кнопку Объекты таблицы изменений или выберите ее название из меню Спецификация.

После вызова команды на экране появляется окно работы с объектами таблицы изменений, в котором можно просмотреть и отредактировать объекты таблицы изменений.

Если чертеж включает несколько листов с оформлениями , содержащими таблицу изменений, то после вызова команды на экране появится диалог, позволяющий выбрать номер листа, таблица изменений которого будет отредактирована.

Если в чертеже не используются оформления, содержащие таблицу изменений, то команда Редактировать объект таблицы изменений недоступна.


Команда Загрузить документы

Позволяет открыть один или несколько документов, из которых в спецификацию был передан выбранный объект, или геометрия из которых подключена к выбранному объекту.

Команда доступна в контекстном меню объекта после нажатия кнопки Показать состав объекта.

После вызова команды на экране появляется выбора документов для открытия. Выберите в нем нужные документы и нажмите кнопку ОК. Чтобы отказаться от открытия документов, нажмите кнопку Отмена диалога.


Команда Добавить исполнения объекта
Команда Исполнение

Позволяет создать в текущем разделе несколько объектов спецификации, отличающихся от выделенного объекта спецификации наличием суффикса (-01, -02, -03 и т.д.) в обозначении.

 Для вызова команды нажмите кнопку Добавить исполнение на панели Спецификация или выберите ее название из меню Спецификация.

После вызова команды на экране появляется диалог, в котором требуется указать номера создаваемых исполнений объекта (соответствующие суффиксы появятся затем в обозначениях новых объектов).

В результате выполнения команды в текущем разделе сразу за выделенным объектом спецификации (он считается исходным) появится несколько объектов, отличающихся от выделенного только суффиксом в обозначении.

При выделении объекта-исполнения в группе Настройки на Панели свойств активизируется переключатель Объект является исполнением.

Исполнения создаются только для базовых объектов спецификации, сортировка которых производится по графе "Обозначение". Текст в графе "Обозначение" исходного объекта и объектов-исполнений должен быть однострочным и не должен содержать специальных знаков.

Команда Добавить исполнения объекта доступна при условии, что во вкладке Блоки исполнений диалога настройки спецификации включена опция Формировать обозначения исполнений объектов.


Команда Редактировать объекты

Позволяет перейти в режим редактирования объектов спецификации текущего стиля внутри документа (чертежа, фрагмента или модели).

После вызова команды на экране появляется окно подчиненного режима работы со спецификацией, в котором можно просмотреть и отредактировать объекты спецификации, принадлежащие текущему документу. Изменения, произведенные в подчиненном режиме, можно впоследствии передать в связанную с документом спецификацию.

 Для вызова команды нажмите кнопку Редактировать объекты на панели Спецификация или выберите ее название из меню Спецификация.


Команда Редактировать объект

Позволяет перейти в режим редактирования текста выделенного объекта спецификации или объекта таблицы изменений.

Для быстрого перехода к редактированию текста выделенного объекта нажмите клавишу <Enter> или дважды щелкните мышью на объекте.

Выход из режима редактирования текста производится точно так же, как выход из режима ввода объекта - щелчком мышью в любом месте таблицы спецификации или таблицы изменений вне редактируемого объекта или при помощи комбинации клавиш <Ctrl>+<Enter>.


Команда Сдвинуть объект вниз

Позволяет сдвинуть выделенный объект спецификации или объект таблицы изменений на одну позицию вниз.

Сдвиг объекта выполняется только внутри одного раздела (объект не может в результате сдвига переместиться в другой раздел).

Базовый объект спецификации можно перемещать только тогда, когда отключена автоматическая сортировка объектов внутри текущего раздела спецификации. Вспомогательный объект можно перемещать внутри раздела всегда. Пустые и резервные строки перемещать нельзя.

 Для вызова команды нажмите кнопку Сдвинуть объект вниз или выберите ее название из меню Редактор.

Вы можете также переместить выделенный объект вниз, нажав комбинацию клавиш <Shift>+<стрелка вниз>.


Команда Сдвинуть объект вверх

Позволяет сдвинуть выделенный объект спецификации или объект таблицы изменений на одну позицию вверх.

Сдвиг объекта выполняется только внутри одного раздела (объект не может в результате сдвига переместиться в другой раздел).

Базовый объект спецификации можно перемещать только тогда, когда отключена автоматическая сортировка объектов внутри текущего раздела спецификации. Вспомогательный объект можно перемещать внутри раздела всегда. Пустые и резервные строки перемещать нельзя.

 Для вызова команды нажмите кнопку Сдвинуть объект вверх или выберите ее название из меню Редактор.

Вы можете также переместить выделенный объект вверх, нажав комбинацию клавиш <Shift>+<стрелка вверх>.


Команда Копировать объект

Позволяет скопировать выделенный объект спецификации внутри одного раздела или выделенный объект таблицы изменений. Скопированный объект размещается следом за исходным.

При копировании базового объекта возникает базовый объект, при копировании вспомогательного объекта - вспомогательный. Скопированный объект имеет такую же текстовую часть и дополнительные параметры, как и исходный объект.


Команда Настройка спецификации

Вызывает на экран диалог настройки текущей спецификации.

 Для вызова команды нажмите кнопку Настройка спецификации на панели Спецификация или выберите ее название из меню Формат.

Настройка спецификации распространяется на саму спецификацию и подключенные к ней графические документы (сборочные чертежи).


Команда Показать все объекты

Включает режим работы, в котором на экране отображаются все объекты спецификации или объекты таблицы изменений), в том числе базовые объекты спецификации, имеющие одинаковую текстовую часть (в обычном режиме на экране виден только первый из одинаковых объектов), а также базовые объекты спецификации, в настройках дополнительных параметров которых выключена опция показа объекта в таблице.

 Для вызова команды нажмите кнопку Показать все объекты на панели Спецификация или выберите ее название из меню Вид.

Одинаковые объекты могут иметь одинаковые или разные номера позиций, могут находиться в соседних строках или в разных местах таблицы (в пределах одного раздела спецификации). Если объекты с одинаковой текстовой частью находятся в разных разделах спецификации, то они считаются разными.

Режим просмотра всех объектов остается включенным до тех пор, пока нажата кнопка Показать все объекты. Чтобы вернуться в обычный режим, отожмите эту кнопку или снова вызовите команду Показать все объекты из меню Вид.

Смена режима показа объектов спецификации считается изменением документа (даже если его объекты не редактировались). При сохранении спецификации сохраняется и информация о действующем режиме показа объектов.


Команда Добавить раздел

Позволяет создать новый раздел спецификации.

 Для вызова команды нажмите кнопку Добавить раздел на панели Спецификация или выберите ее название из меню Вставка.

В спецификации КОМПАС не допускается наличие раздела, не содержащего ни одного объекта. Поэтому сразу же после создания раздела в нем возникает новый объект и система переходит в режим ввода текста объекта.

Последовательность расположения разделов спецификации КОМПАС задается при настройке стиля спецификации. Вновь созданный раздел размещается не в конце спецификации, а в предназначенном для него месте. Поэтому вы можете создавать разделы спецификации в произвольном порядке.


Команда Добавить вспомогательный объект

Позволяет создать новый вспомогательный объект в текущем разделе спецификации.

 Для вызова команды нажмите кнопку Добавить вспомогательный объект на панели Спецификация или выберите ее название из меню Вставка.

Если спецификация пуста, на экране появится диалог, в котором нужно выбрать раздел для нового вспомогательного объекта. Если в спецификации есть хотя бы один объект (а следовательно, и раздел), то новый вспомогательный объект будет вставлен в текущий раздел. Текущим считается раздел, в котором находится курсор.


Команда Сложить значения в колонках
Команда Сложить значения в колонках...

Позволяет вычислить сумму значений в тех дополнительных колонках и колонках бланка спецификации, при настройке которых включена опция сложения значений.

 Для вызова команды нажмите кнопку Сложить значения доп. параметров на панели Спецификация или выберите ее название из меню Сервис.

С помощью этой команды можно подсчитать массу сборочной единицы (при условии, что в дополнительную колонку каждого объекта - сборки, детали и т.д. - введена его масса) или ее стоимость (при условии, что в дополнительные параметры каждого объекта - сборки, детали и т.д. - введена его стоимость). Перечисленные примеры не исчерпывают возможности применения данной команды.

Настраивая стиль спецификации, можно выключить или включить возможность суммирования значений в колонках, а также указать, нужно ли учитывать при сложении количество объектов. При суммировании значений в колонках групповой спецификации результатом выполнения команды будут суммы значений для каждого исполнения.

Результаты суммирования выдаются на экран в окне диалога; их можно сохранить в текстовом файле.


Команда Показать состав объекта

Позволяет подсветить объекты, входящие в состав выделенного объекта спецификации.

Перед вызовом команды необходимо выделить в спецификации объект, состав которого требуется просмотреть. Лист сборочного чертежа или документ-сборка, подключенный к спецификации, должен быть открыт (иначе подсвечивать объекты будет просто негде).

 Для вызова команды нажмите кнопку Показать состав объекта на панели Спецификация.

После вызова команды кнопка Показать состав объекта остается нажатой. При выделении другого объекта спецификации будут подсвечены объекты, относящиеся к нему.

Этой командой удобнее пользоваться, если расположить мозаикой окна спецификации и подключенного к ней документа. Тогда при перемещении выделения по объектам в окне спецификации можно наблюдать синхронное подсвечивание соответствующих графических объектов в окне сборочного чертежа.

Если сборочный чертеж состоит из нескольких листов, можно открыть и разместить мозаикой все его листы. Тогда при переходе от одного объекта спецификации к другому будут подсвечиваться графические объекты в разных листах.

Команда Показать состав объекта будет работать корректно, если сборочный чертеж подключен к спецификации, открыт в момент вызова команды и какие-либо графические объекты из него входят в состав выделенного объекта спецификации.


Команда Добавить базовый объект

Позволяет создать новый базовый объект в текущем разделе спецификации.

 Для вызова команды нажмите кнопку Добавить базовый объект на панели Спецификация или выберите ее название из меню Вставка.

Для быстрого перехода к команде нажмите клавишу <Insert>.

Если спецификация пуста, на экране появится диалог, в котором нужно выбрать раздел для нового объекта. Если в спецификации есть хотя бы один объект (а следовательно, и раздел), то новый объект будет вставлен в текущий раздел. Текущим считается раздел, в котором находится курсор.


Команда Удалить объект

Позволяет удалить выделенный объект спецификации (базовый или вспомогательный) или выделенный объект таблицы изменений.

После вызова команды система выдает запрос на подтверждение удаления объекта.

Отменить операцию удаления объекта невозможно.

Для быстрого удаления объекта выделите его щелчком мыши и нажмите клавишу <Delete>.

В спецификации КОМПАС не допускается наличие раздела, не содержащего ни одного объекта. Поэтому при удалении последнего объекта в разделе удаляется и сам раздел - его заголовок, пустые и резервные строки.


Команда Расставить позиции

Позволяет упорядочить номера позиций после того, как их порядок нарушился в результате сортировки объектов.

 Для вызова команды нажмите кнопку Расставить позиции на панели Спецификация или выберите ее название из меню Сервис.

Зачастую объекты спецификации создаются в произвольной последовательности. Если при этом в настройках соответствующего раздела включена простановка позиций, то этим объектам автоматически присваиваются порядковые номера. Если в настройках раздела включена сортировка, то после ввода каждого объекта спецификации происходит сортировка объектов, при этом последовательность порядковых номеров "сбивается" - объект, введенный в спецификацию последним, может оказаться в начале или середине раздела, а следовательно, и больший порядковый номер - перед меньшим.

При автоматическом присвоении объекту порядкового номера не учитываются резервные строки внутри каждого раздела. Поэтому даже если ввести объекты спецификации с учетом правил сортировки или отключив сортировку, их нумерация будет сплошной в порядке возрастания (без пропуска номеров для резервных строк).

По команде Расставить позиции перерасчет позиций происходит таким образом, чтобы были пронумерованы объекты в тех разделах, где включена простановка позиций, их номера располагались в порядке сортировки объектов и были пропущены номера резервных строк.

Еще одним результатом действия этой команды является расчет зон и включение обозначений зон в спецификацию.


Команда Управление сборкой
Команда Управление сборкой...

Позволяет подключать КОМПАС-документы (листы чертежа - *.сdw и сборки - *.a3d) к спецификации и отключать их, запускать редактирование подключенных документов, настраивать обмен данными между спецификацией и подключенными документами. Количество документов, одновременно подключенных к спецификации, не ограничено.

 Для вызова команды нажмите кнопку Управление сборкой на панели Спецификация или выберите ее название из меню Сервис.

После вызова команды на экране появится диалог, в котором можно произвести вышеописанную настройку.


Команда Сортировка

Позволяет включать и выключать возможность сортировки объектов в текущем разделе спецификации.

 Для вызова команды нажмите кнопку Автоматическая сортировка на Панели текущего состояния.

Переключение этой кнопки эквивалентно переключению опции Сортировать объекты в диалоге настройки стиля раздела спецификации.

Кнопка вызова команды служит индикатором действующей настройки раздела - нажатая кнопка означает, что сортировка объектов внутри текущего раздела спецификации разрешена, а отжатая - что сортировка запрещена. Если сортировка объектов внутри раздела выключена, то их можно располагать в произвольном порядке, перемещать внутри раздела.


Команда Подключать геометрию

Позволяет включать и выключать возможность подключения графических объектов к объектам текущего раздела спецификации.

 Для вызова команды нажмите кнопку Подключать геометрию на Панели текущего состояния.

Кнопка вызова команды служит индикатором действующей настройки раздела - нажатая кнопка означает, что подключение геометрии к объектам текущего раздела спецификации разрешено, а отжатая - что геометрию к объектам раздела подключать запрещено.

Переключение этой кнопки эквивалентно переключению опции Геометрию в разделе подключать в диалоге настройки стиля раздела спецификации.


Команда Проставлять позиции

Позволяет включать и выключать возможность простановки номеров позиций в текущем разделе спецификации.

 Для вызова команды нажмите кнопку Проставлять позиции на Панели текущего состояния.

Кнопка вызова команды служит индикатором действующей настройки раздела - нажатая кнопка означает, что позиции в текущем разделе спецификации проставляются, а отжатая - что позиции в разделе не проставляются.

Переключение этой кнопки эквивалентно переключению опции Позиции в разделе ставить в диалоге настройки стиля раздела спецификации.


Команда Отключить работу со спецификацией

Позволяет освободить лицензию на работу со спецификацией, записанную в памяти сетевого ключа электронной защиты. Освобожденная лицензия может быть получена пользователем на другом рабочем месте.

После выключения работы со спецификацией все команды создания и редактирования спецификации и ее объектов становятся недоступны.


Команда Включить работу со спецификацией

Позволяет получить лицензию на работу со спецификацией, записанную в памяти сетевого ключа электронной защиты. Лицензия не может быть получена, если количество рабочих мест, на которых уже включена работа со спецификацией, больше или равно количеству лицензий на такую работу, имеющихся на ключе.

После включения работы со спецификацией становятся доступны все команды создания и редактирования спецификации и ее объектов.


Диалог выбора объекта спецификации

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Редактировать объект спецификации из контекстного меню выделенной линии-выноски, входящей в состав нескольких объектов.

В диалоге перечислены объекты спецификации, включающие выделенную линию-выноску. Из представленного списка (в нем перечислены обозначения и наименования объектов) можно выбрать тот объект, который требуется отредактировать.

Установите указатель рядом с обозначением объекта, который требуется отредактировать, и нажмите кнопку OK. Система перейдет в режим редактирования этого объекта спецификации. Для отказа от редактирования объекта нажмите кнопку Отмена.

Примечание. Если выделенная линия-выноска входит в состав только одного объекта спецификации, то при вызове команды редактирования объекта спецификации, содержащего эту линию-выноску, выбирать объект спецификации не требуется, и система сразу переходит в режим его редактирования.


Диалог редактирования описания спецификации во фрагменте
Диалог редактирования текущего описания спецификации

Этот диалог появляется на экране после нажатия на кнопку Добавить описание или Редактировать описание в диалоге управления описаниями спецификаций.

В нем можно отредактировать существующее или создать новое описание спецификации.

Описание элементов управления

Библиотека стилей спецификаций	Название подключенной библиотеки, содержащей стили спецификаций. Для подключения другой библиотеки воспользуйтесь кнопкой Выбрать. В вызванном ею стандартном диалоге открытия файлов выберите файл библиотеки *.lyt, в котором находится нужный стиль спецификации. После этого на экране появится диалог, в котором нужно указать стиль из выбранной библиотеки. Название указанного стиля появится в соответствующем поле диалога.
Стиль	В этом поле отображается название стиля текущей спецификации. Чтобы выбрать спецификацию другого стиля, нажмите на кнопку с многоточием справа от поля. На экране появится диалог со списком стилей, содержащихся в текущей библиотеке стилей спецификаций. Выберите нужный стиль и нажмите кнопку ОК диалога. Внимание! Спецификации, подключенные к одному графическому документу, должны иметь разные стили.
Завершив ввод или редактирование описания спецификации, нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог редактирования описания спецификации в чертеже
Диалог редактирования текущего описания спецификации

Этот диалог появляется на экране после нажатия на кнопку Добавить описание или Редактировать описание в диалоге управления описаниями спецификаций.

В нем можно отредактировать существующее или создать новое описание спецификации.

Описание элементов управления

Библиотека стилей спецификаций	Название подключенной библиотеки, содержащей стили спецификаций. Для подключения другой библиотеки воспользуйтесь кнопкой Выбрать. В вызванном ею стандартном диалоге открытия файлов выберите файл библиотеки *.lyt, в котором находится нужный стиль спецификации. После этого на экране появится диалог, в котором нужно указать стиль из выбранной библиотеки. Название указанного стиля появится в соответствующем поле диалога.
Стиль	В этом поле отображается название стиля текущей спецификации. Чтобы выбрать спецификацию другого стиля, нажмите на кнопку с многоточием справа от поля. На экране появится диалог со списком стилей, содержащихся в текущей библиотеке стилей спецификаций. Выберите нужный стиль и нажмите кнопку ОК диалога. Внимание! Спецификации, подключенные к одному графическому документу, должны иметь разные стили.
Имя файла спецификации	Имя файла спецификации, подключенного к листу чертежа. Для подключения новой спецификации или замены уже подключенной спецификации воспользуйтесь кнопкой Выбрать. В появившемся диалоге открытия файлов выберите файл спецификации *.spw, который требуется подключить к листу чертежа. Если в стандартном диалоге ввести несуществующее имя файла спецификации, то спецификация с таким именем будет автоматически создана и подключена к чертежу.
Загрузить документ спецификации	Включите эту опцию, если хотите, чтобы по выходе из диалога была автоматически открыта выбранная в нем спецификация.
Завершив выбор описания спецификации, нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог управления описаниями спецификаций во фрагменте
Диалог управления описаниями спецификаций

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Управление описаниями спецификаций.

В нем можно просмотреть и отредактировать описания спецификаций, подключенных к текущему фрагменту без имени или чертежу без имени.

Описание элементов управления

Описание спецификаций	Окно, содержащее перечень стилей подключенных к фрагменту спецификаций. Текущее описание спецификации подсвечено. Для того, чтобы сделать текущим другое описание, щелкните на нем мышью.
Кнопка Добавить	Служит для внесения в список описаний спецификации нового описания. Вызывает на экран диалог, в котором требуется задать стиль спецификации (в соответствии с этим стилем будет происходить создание объектов спецификации во фрагменте).  Внимание! Спецификации, подключенные к одному фрагменту, должны иметь разные стили.
Кнопка Редактировать	Служит для редактирования описания текущей спецификации. Вызывает на экран диалог, в котором требуется задать новый стиль текущей спецификации.
Кнопка Удалить	Служит для удаления выделенного в окне просмотра описания спецификации. Если выделенное описание появилось в документе в результате наличия в нем вставленного телом или россыпью фрагмента, содержащего объекты спецификации, удалить такое описание невозможно (кнопка Удалить недоступна). Для удаления этого описания требуется удалить или разрушить вставленный фрагмент. Будьте внимательны при удалении описаний спецификаций, т.к. удаление описания приводит к удалению из документа объектов спецификации, принадлежащих этому описанию.
Кнопка Текущий	Позволяет сделать выделенное описание спецификации текущим. Текущее описание отмечается "галочкой" в колонке Текущий. Текущим может быть только одно описание. Поэтому при назначении какого-либо описания текущим этот признак снимается с описания, которое было текущим ранее. Стиль спецификации, который входит в текущее описание спецификации считается текущим. Этот стиль используется при добавлении во фрагмент объектов спецификации.
Завершив настройку описаний спецификации, нажмите кнопку Выход.


Диалог управления описаниями спецификаций в чертеже
Диалог управления описаниями спецификаций

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Управление описаниями спецификаций.

В нем можно просмотреть и отредактировать описание спецификаций, подключенных к текущему листу чертежа или фрагменту.

Описание элементов управления

Документ	Имя текущего чертежа или фрагмента.
Описания спецификаций	Окно, содержащее список описаний спецификаций, подключенных к документу. Этот список представляет собой таблицу из трех колонок: Текущий - отметка в этой колонке означает, что соответствующее описание является текущим; текущим может быть только одно описание, На листе - отметка в этой колонке означает, что объекты спецификации данного стиля отображаются в таблице спецификации на листе текущего чертежа, Имя - колонка, содержащая имена подключенных к документу спецификаций и (или) их стили.
Кнопка Настройка спецификации...	Вызывает на экран диалог настройки спецификации, описание которой является текущим.
Кнопка Добавить	Служит для внесения в список описаний спецификации нового описания. Вызывает на экран диалог, в котором требуется задать стиль спецификации (в соответствии с этим стилем будет происходить создание объектов спецификации в чертеже). Если указать в описании имя спецификации, то эта спецификация будет подключена к чертежу. Все спецификации, подключенные к одному листу чертежа, должны иметь разный стиль.
Кнопка Редактировать	Служит для редактирования описания текущей спецификации. Вызывает на экран диалог, в котором требуется задать новый стиль или имя текущей спецификации, подключенной к чертежу.
Кнопка Удалить	Служит для удаления выделенного цветом в окне просмотра описания спецификации. Если выделенное описание появилось в документе в результате наличия в нем фрагмента, содержащего объекты спецификации, то удалить такое описание невозможно (кнопка Удалить недоступна). Для удаления этого описания требуется удалить или разрушить вставленный фрагмент. Будьте внимательны при удалении описаний спецификаций, т.к. удаление описания приводит к удалению из документа объектов спецификации, принадлежащих этому описанию. При удалении описания спецификации файл этой спецификации отключается от чертежа (если он был подключен), но не уничтожается.
Кнопка Текущий	Позволяет сделать выделенное описание спецификации текущим. Текущее описание отмечается "галочкой" в колонке Текущий. Текущим может быть только одно описание. Поэтому при назначении какого-либо описания текущим этот признак снимается с описания, которое было текущим ранее. Стиль спецификации, который входит в текущее описание спецификации считается текущим. Этот стиль используется при добавлении объектов спецификации в чертеж и при включении отображения спецификации на листе с помощью команды Спецификация на листе - Показать.
Кнопка Показать на листе	Позволяет включить отображение на чертеже объектов спецификации, соответствующих описанию, выделенному в списке. Кнопка доступна для тех описаний, которые не содержат имени файла спецификации. Таким образом, для того, чтобы включить отображение на чертеже объектов, содержащихся в спецификации, к которой он подключен, сначала необходимо отключить чертеж от этой спецификации. После нажатия этой кнопки у выделенного описания появляется красная "галочка" в колонке На листе. Вы можете включить одновременный показ на чертеже объектов спецификации разных стилей.
Кнопка Убрать с листа	Позволяет отключить отображение на чертеже объектов спецификации, соответствующих описанию, выделенному в списке. После нажатия этой кнопки "галочка" в колонке На листе у выделенного описания исчезает.
Завершив настройку описаний спецификации, нажмите кнопку Выход.


Результат суммирования значений в колонках

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сложить значения в колонках.

Он позволяет просмотреть результаты суммирования значений в колонках спецификации и записать их в текстовый файл.

Названия параметров и результаты вычислений для различных исполнений показаны в окне просмотра.

Кнопка Записать вызывает стандартный диалог сохранения файла. По умолчанию расширение файла для сохранения результатов вычислений - *.txt.

Для выхода из диалога нажмите кнопку OK.


Запрос при сохранении спецификации под другим именем
Диалог запроса при сохранении спецификации
под другим именем

Так как листы сборочного чертежа не могут быть подключены к нескольким спецификациям одного стиля, при сохранении спецификации под другим именем требуется указать, какая из спецификаций - исходная или скопированная - должна сохранить связь со сборочным чертежом.

Активизация опции Листы сборки и объекты переподключить к новой спецификации означает, что со сборочным чертежом будет связана новая спецификация, а в исходной останутся только объекты спецификации.

Активизация опции Скопировать объекты в новую спецификацию означает, что со сборочным чертежом будет по-прежнему связана исходная спецификация, а в новую будут скопированы объекты спецификации.

В любом случае в спецификации, не имеющей связи с чертежом, останутся текстовые части ее объектов и дополнительные параметры. Ее можно будет редактировать в текстовом режиме.

Выбрав вариант сохранения спецификации, нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения спецификации нажмите кнопку Отмена.


Запрос на изменение объекта (рассогласование атрибутов объектов СП и СБ)
Диалог запроса на изменение объекта

Этот диалог сообщает о рассогласовании текстовой части и (или) дополнительных параметров объекта в спецификации и сборочном чертеже. В соответствующих строках просмотра показаны обозначение и наименование объекта спецификации и сборочного чертежа. Кнопки Дополнительные параметры позволяют просмотреть дополнительные параметры объекта в спецификации и в чертеже и определить, какой из объектов должен остаться в комплекте документов. Как правило, просмотр дополнительных параметров необходим, если текстовая часть объектов не различается.

Нажмите кнопку Взять объект из сборки, если у объекта должна быть текстовая часть, записанная в сборочном чертеже, или кнопку Взять объект из спецификации, если текстовая часть объекта должна остаться такой, какая она есть в спецификации.

Активизируйте опцию Дальнейшие изменения вносить в спецификацию без запросов, если хотите, чтобы выбранное действие (перенос текстовой части объекта из сборки в спецификацию или сохранение существующей в спецификации текстовой части объекта) распространялось на все рассогласованные объекты открываемой спецификации.


Запрос на изменение объекта (объект есть в СП но нет в СБ)
Диалог запроса на изменение объекта

Этот диалог сообщает об отсутствии в сборочном чертеже объекта, существующего в спецификации. В строке просмотра показаны обозначение и наименование этого объекта спецификации.

Нажмите кнопку Удалить объект из спецификации, если необходимо привести спецификацию в соответствие со сборочным чертежом, или кнопку Восстановить объект в сборке, если удалять объект из спецификации не нужно (в этом случае объект попадет в чертеж при синхронизации спецификации с чертежом).

Активизируйте опцию Дальнейшие изменения вносить в спецификацию без запросов, если хотите, чтобы выбранное действие (удаление объекта из спецификации или восстановление объекта в сборочном чертеже) распространялось на все рассогласованные объекты открываемой спецификации.


Запрос на изменение объекта (объект есть в СБ но нет в СП)
Диалог запроса на изменение объекта

Этот диалог сообщает об отсутствии в спецификации объекта, существующего в сборочном чертеже. В строке просмотра показаны обозначение и наименование этого объекта.

Нажмите кнопку Удалить текстовую часть, если необходимо удалить из чертежа информацию об объекте спецификации, но оставить соответствующие ему геометрические объекты.

Нажмите кнопку Удалить объект из сборки, если необходимо удалить из чертежа информацию об объекте спецификации и соответствующие ему геометрические объекты. Удаление геометрических объектов произойдет только в случае, если при настройке спецификации была включена опция Удалять геометрию при удалении объекта спецификации. Если эта опция была выключена, действие кнопки Удалить объект из сборки будет аналогично действию кнопки Удалить текстовую часть.

Нажмите кнопку Добавить объект в спецификацию, если необходимо перенести существующий в сборочном чертеже объект в спецификацию.

Активизируйте опцию Дальнейшие изменения вносить в спецификацию без запросов, если хотите, чтобы выбранное действие (удаление объекта из сборочного чертежа или его перенос в спецификацию) распространялось на все рассогласованные объекты открываемой спецификации.


Запрос на изменение основной надписи (рассогласование обозначения/наименования изделия в СП и СБ)
Диалог запроса на изменение основной надписи

Этот диалог появляется при открытии спецификации, связанной двунаправленной связью с подключенным документом, если обнаруживается рассогласование обозначения и (или) наименования изделия в спецификации и документе (сборочном чертеже или модели сборки). В соответствующих строках просмотра показаны обозначение и наименование, содержащиеся в основной надписи спецификации и в документе (основной надписи чертежа или свойствах модели).

Если обозначение и наименование изделия в спецификации должны быть такими же, как в подключенном документе, нажмите кнопку Взять данные из документа сборки.

Если обозначение и наименование должны остаться такими, какие они есть в спецификации, нажмите кнопку Взять данные из спецификации.


Диалог задания номеров исполнений

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Добавить исполнения объекта. В нем требуется указать номера исполнений объекта спецификации, которые должны быть созданы в результате выполнения команды.

Номера должны разделяться запятыми и дефисами.

Нумерация исполнений может быть не сплошной. Например, если в диалоге ввести номера "2-5,8,12", то в спецификации появится 6 новых объектов, а их обозначение будет отличаться от обозначения объекта, для которого создаются исполнения, суффиксами -02, -03, -04, -05, -08, -12.

После ввода номеров исполнений нажмите кнопку OK для подтверждения создания объектов-исполнений.

Для отказа от создания объектов-исполнений нажмите кнопку Отмена.


Диалог выбора шаблона заполнения текстовой части

Этот диалог появляется на экране после нажатия на кнопку Выбрать шаблон в диалоге выбора раздела и типа объекта.

В нем можно выбрать шаблон заполнения текстовой части нового объекта спецификации.

В окне просмотра показан структурированный список доступных в текущем разделе шаблонов. Чтобы развернуть раздел списка, щелкните по знаку "+" рядом с его именем.

Выделите название нужного шаблона и нажмите кнопку Выбрать. Для выхода из диалога без выбора шаблона нажмите кнопку Отмена.


Элемент управления Дополнительные колонки
Дополнительные колонки

Список дополнительных параметров объекта спецификации.

В колонке Значение напротив каждого параметра можно ввести или отредактировать его значение.


Элемент управления Документы
Документы

Это окно находится на вкладке Документы Панели свойств. В нем можно подключить к объекту КОМПАС-документы (например, спецификацию и сборочный чертеж сборочной единицы, или рабочий чертеж детали, или извещение об изменениях) и настроить связь объекта с этими документами. Если режим работы со спецификацией не включен (например, на сетевом ключе нет свободной лицензии на работу со спецификацией), то при настройке дополнительных параметров объектов спецификации это окно недоступно.

В списке показаны названия КОМПАС-документов, подключенных к объекту. Документ, имя которого выделено в списке цветом, отображается в окне предварительного просмотра в уменьшенном масштабе. Для отказа от предварительного просмотра активизируйте опцию Выключить просмотр.

 Кнопка Добавить документ служит для подключения КОМПАС-документа к выделенному объекту. В вызываемом ею стандартном диалоге открытия файлов выберите нужный документ (или сразу несколько документов). Один и тот же документ может быть подключен к нескольким объектам (в том числе и из разных спецификаций). С помощью этой кнопки вы можете создавать заготовки документов.
 Кнопка Удалить документ служит для отключения документа, имя которого выделено цветом, от объекта.

 Кнопка Загрузить документ позволяет загрузить документ, имя которого выделено цветом в списке. При загрузке документа активным остается окно спецификации и для редактирования чертежа необходимо активизировать его окно.

Кнопки со стрелками служат для перемещения выделенного имени документа по списку. Из основной надписи документа, имя которого стоит в списке первым, спецификация (или таблица изменений) будет получать информацию для внесения ее в соответствующие колонки (если перенос информации из основной надписи в спецификацию или таблицу изменений включен пользователем).

Опция в колонке Передавать изменения в документ управляет передачей сведений между объектом и подключенными к нему документами.

В колонке Комментарий можно ввести комментарий к подключенному документу, имя которого выделено цветом в списке.


Передача сведений межу объектом СП и подключенными документами
Передача сведений между объектом
и подключенными к нему документами

Включите опцию в колонке Передавать изменения в документ, если требуется организовать передачу информации из текстовой части и дополнительных колонок объекта спецификации (таблицы изменений) в подключенный к нему документ. Передача изменений производится в момент сохранения документа или с помощью специальной команды синхронизации.

Выключите опцию в колонке Передавать изменения в документ, если не требуется передавать информацию из объекта спецификации (таблицы изменений) в подключенный к нему документ.

Обратная передача данных - из подключенного документа в спецификацию - осуществляется вне зависимости от состояния опции в колонке Передавать изменения в документ. Запрос на эту передачу выдается при сохранении документа, подключенного к объекту спецификации (таблицы изменений), если обозначение или наименование этого документа было изменено. Вы можете подтвердить передачу информации или отказаться от нее.


Создание заготовок документов

Если при подключении документа к объекту спецификации указать имя несуществующего листа чертежа (*.cdw), текстового документа (*.kdw) или спецификации (*.spw) КОМПАС-3D, система выдаст предупреждение о том, что указанный файл не существует, и предложит создать его. Если вы подтвердите создание документа, он будет записан в указанный файл на диске. Формат нового чертежа берется из колонки объекта спецификации, к которому этот чертеж подключен (если формат не указан, создается чертеж с форматом, установленным в системе для новых чертежей). Если в стиле спецификации есть колонки, связанные с графами основной надписи подключенного документа, то информация из этих колонок появится в основной надписи нового документа. Если объект спецификации, к которому подключается новый чертеж, имеет в своем составе графические объекты, то эти объекты (за исключением позиционных линий-выносок) копируются в новый чертеж с автоматическим размещением на листе.

При задании любого расширения нового файла, кроме указанных, создается лист чертежа с этим расширением.


Элемент управления Текущий раздел
Текущий раздел

Справочное поле, в котором отображается название текущего раздела спецификации. Текущим считается раздел, в котором находится курсор.


Элемент управления Тип объекта
Тип объекта

Справочное поле, в котором отображается наименование типа объекта спецификации, выделенного или редактируемого в данный момент.

_________________

Смотрите также

Типы объектов спецификации


Элемент управления С новой страницы
С новой страницы

При работе с объектами спецификации этот переключатель позволяет разместить текущий объект спецификации или текущий заголовок раздела в начале новой страницы спецификации.

При работе с объектами таблицы изменений этот переключатель позволяет разместить текущий объект таблицы изменений в начале нового блока изменений.

Для отмены принудительного изменения размещения объекта или заголовка раздела отожмите эту кнопку.


Элемент управления Исходный текст
Исходный текст

При вставке в графический документ фрагментов телом или внешней ссылкой в этот документ передаются также объекты спецификации, имеющиеся во фрагменте.

Эти объекты доступны для редактирования как в подчиненном режиме, так и в документе-спецификации, подключенном к главному документу.

Переключатель Исходный текст позволяет привести текстовую часть объекта спецификации, принадлежащего фрагменту, к исходному виду (хранящемуся во фрагменте).


Элемент управления Сброс
Сброс

Иногда после создания объекта спецификации требуется изменить состояния переключателей группы Настройки автоматически установленные системой, т.е. настроить объект вручную (например, скрыть объект в таблице, или показать возрастающие номера позиций объектов-исполнений).

После ручной настройки становится доступной кнопка Сброс. Если требуется привести состояния переключателей к тем, что были установлены системой при создании объекта, нажмите эту кнопку.


Элемент управления Имя подраздела
Имя подраздела

Список имен подразделов текущего раздела.

Вы можете выбрать любой подраздел для размещения редактируемого или выделенного объекта спецификации.

Ввод имени подраздела с клавиатуры невозможен. Создание подразделов производится в диалоге настройки спецификации.

Замечание. Ни имя, ни номер подраздела не отображаются в таблице спецификации и не выводятся на печать.


Элемент управления Номер подраздела
Номер подраздела

Список чисел от 0 до 10000.

Вы можете ввести или выбрать любой номер подраздела для размещения редактируемого или выделенного объекта спецификации.

Если в стиле текущей спецификации существует подраздел с выбранным номером, его имя появляется в поле Имя подраздела.

В противном случае поле Имя подраздела остается пустым, но объекту спецификации присваивается указанный номер подраздела. Так как объекты в разделах сортируются по возрастанию номеров подразделов, номер подраздела объекта определяет его положение в разделе.

Замечание. Ни имя, ни номер подраздела не отображаются в таблице спецификации и не выводятся на печать.


Элемент управления Настройки спецификации
Настройки спецификации

Группа переключателей, позволяющая управлять различными характеристиками объекта спецификации.

 Активизация переключателя Позиция объекта возрастает означает, что номер позиции настраиваемого объекта должен быть на единицу больше номера позиции предшествующего ему объекта. Если переключатель не активен, то номер позиции совпадает с номером позиции предыдущего объекта. Как правило, эта опция автоматически отключается при создании объекта с текстовой частью, повторяющей текстовую часть другого объекта. Действие этой опции распространяется и на объект, у которого отключен показ номера позиции в таблице. Если эта опция включена у вспомогательного объекта, он может служить резервной строкой.

 Активизация переключателя Показывать объект в таблице означает, что настраиваемый объект виден в таблице в любом режиме работы с ней. Неактивный переключатель означает, что показывать объект в таблице не нужно; при этом объект не удаляется (он по-прежнему участвует в расчете номеров позиций, может содержать геометрические объекты и т.д.). Как правило, эта опция автоматически отключается при создании объекта с текстовой частью, полностью повторяющей текстовую часть другого объекта. Чтобы впоследствии просмотреть или отредактировать скрытый объект (его текстовую часть, геометрию, значения в дополнительных колонках), воспользуйтесь командой Показать все объекты.

 Активизация переключателя Показывать позицию означает, что в колонке "Позиция" настраиваемого объекта отображается ее содержимое. Неактивный переключатель означает, что колонка будет показываться пустой.

 Переключатель Объект является исполнением автоматически активизируется у объектов, образованных по команде Добавить исполнения объекта. Если создается групповая спецификация с количеством исполнений, большим, чем количество колонок для исполнений, а информация в ней представлена по объектам, то объекты, являющиеся исполнениями, не будут отделяться от своего исходного объекта (исходным они считают первый предыдущий объект, у которого неактивен переключатель Объект является исполнением). Для объектов, у которых активен этот переключатель, команда Добавить исполнения недоступна.


Элемент управления Резервные строки
Резервные строки

В этом поле отображается количество резервных строк в текущем разделе спецификации (текущим считается раздел, в котором находится курсор).


Внешний объект спецификации сборки (определение)
Внешний объект спецификации в сборке

Внешний объект спецификации в сборке - объект спецификации, предназначенный для передачи в те сборки, в которые данная сборка войдет в качестве подсборки.

Внешние объекты спецификации формируются пользователем. Они могут принадлежать любым разделам спецификации: "Сборочные единицы", "Детали", "Стандартные изделия" и др. При вставке сборки в другую сборку ее внешние объекты спецификации попадают в те разделы спецификации главной сборки, в которых они были созданы.


Взаимодействие документа-модели
со спецификацией и чертежом

При создании документа-модели в нем могут быть сформированы объекты спецификации.

Объекты спецификации в моделях

При создании в чертеже ассоциативных видов моделей (деталей или сборок) в него передаются объекты спецификации из этих моделей.

Одна и та же трехмерная модель может использоваться для создания ассоциативных видов в разных чертежах, следовательно, в разных чертежах могут содержаться одни и те же объекты спецификации. В некоторых из этих чертежей могут существовать также другие объекты спецификации (например, созданные непосредственно в этих чертежах). Все объекты, имеющиеся в документе, обычно размещаются в одной таблице спецификации (в подчиненном режиме или в документе-спецификации, подключенной к листу). При сортировке объектов может произойти их "смешение". Таким образом, один и тот же объект спецификации в одном чертеже может иметь один номер позиции, а в другом - другой. Кроме того, из-за различий в масштабе и в расположении видов может оказаться, что в разных чертежах линии-выноски, соответствующие одному и тому же объекту спецификации, расположены в разных зонах.

Так как трехмерная модель связана со своими ассоциативными видами, в документ-модель начнут передаваться объекты спецификации с разными текстовыми частями (в данном примере - с разными номерами позиций и зон), а это может привести к конфликтам и неустойчивости в работе системы.

Чтобы избежать ситуаций, подобных описанной, в системе КОМПАС-3D используется следующий механизм.

Среди всех колонок спецификации (в том числе дополнительных) можно выделить колонки, которые будут считаться "принадлежащими" модели. Эти и только эти колонки доступны для заполнения при формировании объектов спецификации в документах-моделях. Для указания колонок, которые должны "принадлежать" модели, следует включить опцию Использовать в модели в диалоге описания колонки при настройке стиля спецификации.

Таким образом, в деталях и сборках будут формироваться (и передаваться в другие документы) не полностью, а лишь частично заполненные объекты спецификации.

Например, в простой спецификации для использования в модели предназначены (по умолчанию) пять колонок: Формат, Обозначение, Наименование, Количество и Масса (очевидно, что содержимое этих колонок зависит только от свойств самой трехмерной модели: ее габаритов, назначения, материала и т.п.).

При создании и редактировании объектов спецификации в графических документах ограничений на заполнение колонок нет. Поэтому в колонки, не заполненные при формировании объекта спецификации в модели, в графическом документе могут быть введены любые данные. В разных графических документах эти данные могут быть разными. Но, так как для согласования с моделью будут использоваться только колонки, имеющие признак использования в модели, конфликт не возникнет.


Объекты спецификации в модели

В модели (детали или сборке) могут быть созданы объекты спецификации.

При вставке деталей в сборку в нее передаются также объекты спецификации, созданные в этих деталях.

Создание объектов спецификации в детали

Объекты спецификации, автоматически созданные в сборке во время вставки деталей, составляют так называемые внутренние объекты спецификации сборки.

Чтобы при вставке в сборку подсборки происходило автоматическое создание соответствующих внутренних объектов спецификации, необходимо, чтобы при создании документа-подсборки в нем были сформированы внешние объекты спецификации.

Создание объектов спецификации в сборке

Так как сборка, имеющая в своем составе одну или несколько подсборок, может, в свою очередь являться подсборкой какой-либо другой сборки, в ней возможно создание внешних объектов спецификации.

Таким образом, любой документ-сборка кроме внутренних объектов спецификации может содержать внешние объекты - объекты спецификации, которые передадутся в те сборки, в которые данная сборка войдет в качестве подсборки.

При работе со сборкой пользователь может редактировать автоматически созданные внутренние объекты спецификации, а также добавлять в сборку как внутренние, так и внешние объекты спецификации.

Любые объекты спецификации создаются для последующего переноса их в документ-спецификацию. Перенос объектов, созданных в моделях, в соответствующие документы-спецификации осуществляется следующим образом.

При создании в чертежах ассоциативных видов на основе деталей в эти чертежи передаются сформированные в деталях объекты спецификации.

При создании в чертежах ассоциативных видов на основе сборок в эти чертежи передаются внутренние объекты спецификации сборок.

При подключении к чертежу документа-спецификации существующие в нем объекты спецификации могут быть переданы в этот документ.

Кроме того, возможно подключение документа-спецификации к документу-сборке. При этом в документ-спецификацию автоматически переносятся объекты, сформированные в сборке.

________________

Смотрите также

Типовая последовательность действий при создании
объектов спецификации в документах-сборках


Создание объектов спецификации в детали

Для корректного формирования объекта спецификации в детали рекомендуется предварительно сохранить ее на диске.

 Чтобы создать в детали объект спецификации, нажмите кнопку Добавить объект спецификации на панели Спецификация или вызовите из меню Спецификация команду Добавить объект....

После вызова команды на экране появляется диалог выбора раздела и типа объекта, в котором требуется указать раздел для расположения объекта спецификации. После этого на экране появляется окно, оформленное в виде строки бланка спецификации. Вы можете ввести текстовую часть нового объекта спецификации в детали, а также перейти к вводу его дополнительных параметров.

Если перед вызовом команды создания объекта спецификации в Дереве построения была выделена текущая деталь (самый первый элемент Дерева), то колонки "Обозначение", "Наименование" и дополнительная колонка "Масса" заполняются автоматически, а текущий документ-деталь подключается к создаваемому объекту спецификации. При этом в колонки "Обозначение" и "Наименование" помещаются данные, введенные в при настройке свойств детали, а в колонку "Масса" – масса детали в граммах, рассчитанная в соответствии с ее конфигурацией и плотностью материала, который также задается в диалоге настройки свойств.

Замечание. Автоматическое заполнение текстовой части объекта спецификации предпочтительнее, чем ручной ввод данных, так как позволяет избежать случайных ошибок.

В детали может быть создано неограниченное количество объектов спецификации.

Приемы формирования объектов спецификации при редактировании детали в контексте сборки и при редактировании детали в отдельном окне одинаковы.


Создание объектов спецификации в сборке

Для корректного формирования объекта спецификации в сборке рекомендуется предварительно сохранить ее на диске.

Для создания внутреннего объекта спецификации нажмите кнопку Добавить объект спецификации на панели Спецификация или вызовите команду Спецификация - Добавить объект - Внутренний....

Для создания внешнего объекта спецификации нажмите кнопку Добавить внешний объект спецификации на панели Спецификация или вызовите команду Спецификация - Добавить объект - Внешний....

После вызова команды на экране появляется диалог выбора раздела и типа объекта, в котором требуется указать раздел для расположения объекта спецификации. После этого на экране появляется окно, оформленное в виде строки бланка спецификации. Вы можете ввести текстовую часть нового объекта спецификации в сборке, а также перейти к вводу его дополнительных параметров.

Если перед вызовом команды создания объекта спецификации в Дереве построения была выделена текущая сборка (самый первый элемент Дерева), то колонки "Обозначение", "Наименование" и дополнительная колонка "Масса" заполняются автоматически, а текущий документ-сборка подключается к создаваемому объекту спецификации. При этом в колонки "Обозначение" и "Наименование" помещаются данные, заданные для этой сборки во время настройки ее свойств, а в колонку "Масса" – суммарная масса компонентов сборки.

Замечание. Автоматическое заполнение текстовой части объекта спецификации предпочтительнее, чем ручной ввод данных, так как позволяет избежать случайных ошибок.

Внутренний объект спецификации в сборке, созданный с помощью команды Спецификация - Добавить объект - Внутренний..., принадлежит только данной сборке и не связан ни с одним внешним файлом. Чтобы создать в сборке внутренний объект спецификации, связанный компонентом данной сборки, выполните следующее.

1.	Перейдите в режим контекстного редактирования компонента.

2.	Если выбранный компонент - деталь, создайте в ней обычный объект спецификации, если подсборка - внешний объект спецификации.

3.	Выйдите из режима контекстного редактирования.

Созданные объекты будут переданы в текущую сборку.


Внутренний объект спецификации сборки (определение)
Внутренний объект спецификации

Внутренний объект спецификации в сборке - объект, который не передается в другую сборку при вставке в нее данной сборки в качестве подсборки.

При вставке в сборку компонентов (деталей и подсборок) происходит автоматическое формирование ее внутренних объектов спецификации: в сборку передаются объекты спецификации, принадлежащие компонентам.

Пользователь может дополнить набор внутренних объектов спецификации, создавая новые объекты, не связанные с внешними файлами, а также отредактировать внутренние объекты, автоматически сформированные системой.

Внутренние объекты спецификации из сборки передаются в чертеж (при создании ассоциативных видов этой сборки) и в спецификацию (при подключении к ней документа-сборки).


Редактирование объектов спецификации модели
Редактирование объектов спецификации в модели

Чтобы отредактировать объекты спецификации, принадлежащие модели, вызовите команду Спецификация - Редактировать объекты.

Если текущий документ - сборка, на экране появится подменю, из которого следует выбрать команду, соответствующую типу объектов: Внешние или Внутренние.

После вызова команды на экране появляется окно подчиненного режима работы со спецификацией, в котором можно просмотреть и отредактировать объекты спецификации, принадлежащие текущему документу-модели.

Внесите необходимые изменения, после чего закройте окно подчиненного режима.

Сохраните документ-модель.

Если редактировались объекты спецификации в детали, то все сделанные изменения передадутся в сборки, содержащие эту деталь.

Если редактировались внутренние объекты спецификации в сборке, то изменения, сделанные в тех объектах спецификации, которые связаны с документами-моделями, передадутся в эти модели.

Если редактировались внешние объекты спецификации в сборке, то все сделанные изменения передадутся в сборки, содержащие эту сборку в качестве подсборки.


Удаление объектов спецификации из модели

Чтобы удалить объект спецификации из текущей детали, вызовите команду Спецификация - Редактировать объекты.

На экране появляется окно подчиненного режима работы со спецификацией. Выделите подлежащий удалению объект и нажмите клавишу <Delete> или вызовите из меню Редактор команду Удалить объект.

Так же удаляются внешние объекты спецификации в сборке и те ее внутренние объекты, которые не связаны с моделями (деталями или подсборками).

Внутренние объекты спецификации в сборке, которые связаны с документами-моделями, нельзя удалить описанным способом. Вы можете исключить объект спецификации, принадлежащий конкретному компоненту, из внутренних объектов спецификации в сборке. Для этого выполните следующее.

1.	Выделите нужный компонент в Дереве построения сборки.

2.	Вызовите из контекстного меню команду Свойства компонента.

3.	На вкладке Свойства Панели свойств выключите опцию Создавать объекты спецификации.

Объект спецификации, принадлежащий выбранному компоненту, будет исключен из числа внутренних объектов спецификации в сборке. При этом объект, естественно, не удаляется из самого компонента – он лишь перестает присутствовать во внутренних объектах спецификации в текущей сборке.

Исключение объекта спецификации, принадлежащего какому-либо компоненту, из внутренних объектов спецификации в одной сборке никак не влияет на его присутствие во внутренних объектах спецификации в остальных сборках, компонентом которых он является.


Просмотр состава объектов спецификации

В состав объекта спецификации, связанного с компонентом, входит сам этот компонент.

Редактирование состава объекта спецификации невозможно.

Чтобы просмотреть состав объекта спецификации в сборке, выполните следующие действия.

1.	Откройте спецификацию и подключенный к ней документ-сборку.

2.	Расположите мозаикой окна этих документов.

Совет.  Вызовите в окне сборки команду Показать все.

3.	Активизируйте окно спецификации и выделите в нем любой объект, переданный в спецификацию из открытой сборки.

4.	 Нажмите кнопку Показать состав объекта на панели Спецификация.

Система перейдет в режим показа состава объектов спецификации. В окне сборки будет выделен компонент, которому принадлежит выделенный объект спецификации.

5.	Для просмотра состава других объектов текущей спецификации любым образом (при помощи мыши или клавиатуры) выделяйте эти объекты.

Режим показа состава объекта спецификации действует до тех пор, пока нажата кнопка Показать состав объекта.

6.	Для выхода из режима показа состава отожмите кнопку Показать состав объекта.


Порядок создания объектов спецификации в модели
Типовая последовательность действий
при создании объектов спецификации
в документах-сборках

Использование объектов спецификации при создании трехмерных моделей (деталей и сборок) позволяет осуществить автоматическое формирование спецификации сборочной модели в процессе ее построения. Для успешного решения этой задачи при создании сборок рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий.

1.	Создайте и сохраните файлы компонентов будущей сборки (деталей и подсборок). В каждом файле детали формируйте соответствующий ей объект спецификации, располагая его в разделе "Детали". В каждом файле подсборки формируйте соответствующий ей внешний объект спецификации, располагая его в разделе "Сборочные единицы".

2.	Создайте документ-сборку и добавьте в нее все требующиеся компоненты. Проследите, чтобы опция Создавать объекты спецификации на вкладке Свойства Панели свойств была включена.

3.	Если необходимо, добавьте в сборку стандартные изделия из библиотеки крепежа. Проследите, чтобы опция Создавать объекты спецификации на вкладке Свойства Панели свойств была включена.

4.	Если какие-либо компоненты сборки могут быть построены только в ее контексте, создайте эти компоненты. Находясь в режиме контекстного редактирования компонента, создайте объекты спецификации: для детали - обычный объект, а для подсборки - внешний.

5.	Сохраните созданный файл сборки.

6.	Перейдите в подчиненный режим работы с внутренними объектами спецификации сборки. Вы увидите, что раздел "Сборочные единицы" содержит внешние объекты спецификации, принадлежащие подсборкам, раздел "Детали" - объекты спецификации, принадлежащие деталям, раздел "Стандартные изделия" - объекты спецификации, принадлежащие библиотечным элементам, а значения в графе "Количество" соответствуют числу вставок компонента в сборку (точнее говоря, в сборку будет добавлено нужное количество объектов-"двойников"; чтобы увидеть все созданные объекты, воспользуйтесь командой Показать все объекты).

На этом формирование объектов спецификации в сборке заканчивается.

Как правило, после разработки трехмерной модели переходят к созданию ее чертежей. Передача в чертеж объектов спецификации, существующих в модели, происходит при создании в нем ассоциативных видов этой модели.

Сформировав в чертеже виды, сохраните его и войдите в режим редактирования объектов спецификации чертежа. Вы увидите, что все внутренние объекты спецификации из модели попали в чертеж.

Если необходимо, создайте в чертеже недостающие объекты спецификации. Например, на этом этапе работы можно сформировать раздел "Материалы".

Создайте документ-спецификацию и подключите ее к созданному сборочному чертежу. Вы увидите, что в спецификацию переданы все имеющиеся в чертеже объекты спецификации.

Если создание чертежей сборочной модели не требуется, вы можете подключить документ-сборку непосредственно к документу-спецификации. При этом все внутренние объекты спецификации, имеющиеся в сборке, будут переданы в спецификацию. При необходимости вы можете отредактировать ее вручную.

Передача объектов спецификации из модели в чертеж и спецификацию возможна благодаря возникновению ассоциативных связей между этими документами, созданными с использованием вышеописанных приемов.

Если в процессе работы с документом (спецификацией, чертежом или моделью) объекты спецификации были изменены, вы можете передать изменения в документы, связанные с редактируемым. Для этого служит команда Синхронизировать данные.

________________

Смотрите также

Создание объектов спецификации в детали

Создание объектов спецификации в сборке

Взаимодействие документа-модели со спецификацией и чертежом


Таблица изменений

Таблица изменений - специальная таблица для внесения информации об изменениях документа, не являющаяся частью таблицы основной надписи чертежа. Она формируется и заполняется по правилам, которые задаются в стиле таблицы изменений. Для настройки стиля таблицы изменений и работы с ней используется модуль проектирования спецификаций, поэтому для работы с таблицей изменений необходима лицензия на работу со спецификацией.

Оформление двух типов поставляемых в составе системы таблиц изменений (с зонами и без зон) и правила их заполнения (состав таблицы, нумерация и обозначение изменений и т.д.) соответствуют ГОСТ 2.104-68.

До создания в чертеже таблицы изменений в основной надписи, например, первого листа конструкторского чертежа, отображаются четыре строки для ввода информации об изменениях документа. Вы можете ввести в них любые данные.

Если в листе чертежа создана таблица изменений, то вместо части основной надписи, предназначенной для записей об изменениях, отображается созданная таблица изменений.

Как и объекты спецификации, объекты таблицы изменений состоят из:

-	текстовой части,

-	геометрии (графических объектов),

-	дополнительных параметров.

Приемы работы с таблицей изменений аналогичны приемам работы со спецификацией. Например, вы можете отсортировать объекты таблицы изменений, настроить дополнительные параметры объекта, включить или отключить показ объекта в таблице, создать вспомогательные объекты и т.п.

О некоторых приемах работы с таблицей изменений, значительно отличающихся от работы со спецификацией, а также о специфических приемах работы, рассказано в следующих разделах Справочной системы:

Создание таблицы изменений

Полуавтоматическое заполнение таблицы изменений

Редактирование текстовой части объекта таблицы изменений

Включение геометрии в состав объекта таблицы изменений

Разбиение таблицы изменений на блоки

Удаление объектов таблицы изменений

Чтобы изменить умолчательные настройки стиля таблицы изменений, вызовите команду Сервис - Стили спецификаций, подключите библиотеку стилей спецификаций graphic.lyt, выберите из нее подлежащий редактированию стиль таблицы изменений и нажмите кнопку Редактировать. На экране появится диалог настройки стиля спецификации, в котором вы можете настроить стиль таблицы изменений нужным образом.

Замечание. Некоторые параметры, например, количество исполнений и др. при настройке стиля таблицы изменений не используются.


Создание таблицы изменений

Для создания таблицы изменений в текущем чертеже вызовите команду Спецификация - Добавить объект таблицы изменений....

На экране появится окно, оформленное в виде строки таблицы изменений, в котором можно ввести текстовую часть объекта таблицы изменений. Введите информацию об изменении документа и нажмите кнопку ОК.

Вы увидите, что в чертеже появился первый блок таблицы изменений с созданной вами записью.


Редактирование объекта таблицы изменений
Редактирование текстовой части объектов таблицы изменений

Чтобы отредактировать текст в таблице изменений текущего чертежа, вызовите команду Спецификация - Редактировать объекты таблицы изменений. Можно также произвести двойной щелчок мышью на таблице изменений в окне чертежа.

На экране появится специальное окно с колонками, идентичными колонкам таблицы изменений. В этом режиме таблица изменений не разбита на блоки и работа с ней во многом напоминает работу со спецификацией.

Выделите одинарным щелчком мыши подлежащий редактированию объект таблицы изменений и вызовите из меню Редактор команду Редактировать объект. Вы также можете перейти к редактированию текста выделенного объекта, нажав клавишу <Enter> или дважды щелкнув на нем мышью.

Выход из режима редактирования текста производится щелчком мыши в любом месте вне редактируемого объекта или при помощи комбинации клавиш <Ctrl>+<Enter>.

Для возврата в чертеж закройте окно работы с таблицей изменений.

Система вернется в режим работы с объектами чертежа; таблица изменений будет содержать отредактированный текст.


Удаление объектов таблицы изменений

Чтобы удалить объект таблицы изменений текущего чертежа, вызовите команду Спецификация - Редактировать объекты таблицы изменений. Можно также произвести двойной щелчок мышью на таблице изменений в окне чертежа.

На экране появится специальное окно с колонками, идентичными колонкам таблицы изменений. В этом режиме таблица изменений не разбита на блоки и работа с ней во многом напоминает работу со спецификацией.

Выделите подлежащий удалению объект таблицы изменений и вызовите из меню Редактор команду Удалить объект или нажмите клавишу <Del>.

Для возврата в чертеж закройте окно работы с таблицей изменений.

Система вернется в режим работы с объектами чертежа; таблица будет отображаться без удаленного объекта.

После удаления последнего объекта таблицы изменений из чертежа удаляется вся таблица.


Включение геометрии в состав объекта
Включение геометрии в состав объекта таблицы изменений

Для включения геометрии в состав объекта таблицы изменений сделайте следующее.

1.	Выделите в чертеже графические объекты, которые должны войти в состав объекта таблицы изменений (не забудьте об обозначении изменения!).

2.	Перейдите в режим редактирования объектов таблицы изменений.

3.	Установите выделение на объекте, в состав которого нужно ввести выделенную геометрию.

4.	Вызовите команду Редактировать состав объекта из меню Сервис или из контекстного меню.

5.	В появившемся на экране запросе подтвердите добавление графических объектов в состав объекта таблицы изменений.

После этого в составе объекта появится указанная геометрия.

Благодаря включению обозначения изменения в графический состав объекта таблицы изменений осуществляется ассоциативная связь таблицы изменений с чертежом, изменения которого она отражает. Эта связь выражается в следующем:

1.	Номер изменения, введенный или отредактированный в таблице изменений, немедленно передается в обозначение этого изменения в чертеже, поэтому номер изменения на чертеже постоянно соответствует номеру изменения в таблице.

2.	Если вы используете таблицу изменений с зонами, после изменения положения знаков обозначений изменений в чертеже (например, в результате изменения масштаба изображения или формата чертежа) в таблицу изменений можно автоматически передать новые обозначения зон, в которых находится каждый знак.


Разбиение таблицы изменений на блоки

Таблица изменений может изображаться в виде единой таблицы или быть разбита на таблицы меньшего размера - блоки. Размер, то есть количество строк в первом и последующих блоках, и взаимное расположение блоков задается при настройке оформления, присвоенного листу.

Чтобы включить разбиение таблицы изменений конкретного листа чертежа на блоки, следует вызвать из контекстного меню основной надписи этого листа команду Разбивать таблицу изменений на блоки. После вызова команды рядом с ее именем будет показана "галочка". Чтобы выключить разбиение таблицы, вызовите команду еще раз. После этого "галочка" исчезнет.

Чтобы включить (отключить) умолчательное разделение таблиц изменений первого листа активного чертежа на блоки, вызовите команду Сервис - Параметры - Параметры первого листа - Таблица изменений. В правой части появившегося диалога включите (выключите) опцию Разбивать на блоки. Чтобы включить (отключить) умолчательное разделение таблиц изменений новых листов, выполните аналогичную настройку в разделе Параметры новых листов - Таблица изменений.

Если при редактировании таблицы изменений у какого-либо из ее объектов установлен признак Располагать с новой страницы, то таблица изменений будет разбита на блоки так, чтобы этот объект оказался в начале нового блока изменений. Предыдущий блок будет дополнен пустыми строками в соответствии с количеством объектов в блоке, заданным в оформлении листа.


Полуавтоматическое заполнение таблицы изменений

Если к объекту таблицы изменений подключен чертеж или текстовый документ КОМПАС, данные из основной надписи этого документа будут передаваться в текстовую часть объекта таблицы изменений (при условии, что такая передача данных включена при настройке стиля спецификации, используемого для таблицы изменений). При этом отпадает необходимость в ручном вводе данных в некоторые колонки объекта и тем самым уменьшается вероятность опечаток.

Например, данные из графы "Извещение" подключенного к объекту извещения об изменениях могут быть автоматически переданы в колонку таблицы "Номер документа".

После редактирования и сохранения этих данных в подключенном документе они вновь будут переданы в объект таблицы изменений. Таким образом, благодаря связи между объектом таблицы изменений и документом происходит ввод текстовой части объекта и автоматически поддерживается соответствие между информацией в основной надписи подключенного документа и текстовой частью объекта таблицы изменений.

Если объект таблицы изменений содержит геометрию (в том числе обозначение изменения), в колонку "Зона" будет автоматически передаваться обозначение зоны, в которой находится знак обозначение изменения (при условии, что расчет зон включен при настройке стиля спецификации, используемого для таблицы изменений с зонами).

Если в результате редактирования чертежа изменилось положение обозначений изменений, входящих в состав геометрии объектов таблицы изменений, то в момент расчета позиций в колонку "Зона" будут переданы новые обозначения зон, в которых теперь находится геометрия объектов.

Замечание. В некоторые колонки (например, "Лист") данные в любом случае придется вводить вручную - сформировать их автоматически система не может.


Диалог настройки стиля спецификации

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Стили спецификации - Редактировать....

Позволяет настроить стиль спецификации в целом. Настройки, произведенные в этом диалоге, будут действовать по умолчанию для всех спецификаций, имеющих данный стиль. Некоторые из этих настроек можно впоследствии изменить для каждой конкретной спецификации.

Описание элементов управления

Вкладка Настройка	Опции этой вкладки позволяют настроить основные правила взаимодействия спецификации со сборочным чертежом.
Связь сборки или чертежа со спецификацией	Эта группа опций служит для определения типа связи модели (или листов сборочного чертежа) с текущей спецификацией. Если опция выключена, информация из подключенного документа не будет передаваться в спецификацию (однако документ будет по-прежнему подключен и связь можно будет включить в любой момент). Включение связи сборки или чертежа со спецификацией сделает доступными опции типа связи.
Только вставка объектов спецификации	Выбор варианта означает, что при сохранении подключенного документа, в который внесены изменения, касающиеся спецификации (созданы или отредактированы объекты спецификации), эти изменения будут переданы в спецификацию.
Связь с расчетом позиций	Выбор варианта означает, что после передачи изменений из чертежа документа в спецификацию в ней будет автоматически произведен расчет номеров позиций (в соответствии с последовательностью сортировки объектов) и новые номера позиций будут переданы в чертеж.
Рассчитывать позиции	Включите эту опцию, чтобы после сортировки объектов можно было автоматически проставить номера их позиций с учетом нового порядка объектов. Выключение этой опции делает невозможным связь чертежа и спецификации с расчетом позиций.
Рассчитывать зоны	Включите эту опцию, если хотите, чтобы при автоматической простановке номеров позиций происходило и обновление номеров зон чертежа.
Удалять геометрию при удалении объекта спецификации	Включите эту опцию, чтобы при удалении объекта спецификации из чертежа автоматически удалялись геометрические объекты и линии-выноски, входившие в его состав.
Начальная позиция	Введите в это поле номер позиции, который будет иметь первый объект спецификации.
Строить снизу вверх	Включите эту опцию, чтобы разделы спецификации и объекты в них располагались снизу вверх.
Простой	Выберите вариант если в стиле документа одно исполнение.
Групповой	Выберите вариант если количество исполнений в стиле документа больше одного. В справочном поле будет отображаться название варианта его заполнения (согласно ГОСТ 2.113-75) - А или Б.
Количество исполнений	В этом поле нужно указать количество исполнений, для которого создается спецификация. Если количество исполнений будет меньше, чем количество колонок типа КОЛИЧЕСТВО, сформированных во вкладке Колонки, то данные можно будет ввести только в колонки, соответствующие существующим исполнениям изделия. Если количество исполнений будет больше, чем количество колонок типа КОЛИЧЕСТВО, то во вкладке Блоки исполнений следует настроить параметры отображения информации для исполнений.
Имя файла для вставки предопределенных текстов	В этом поле указано имя файла, предопределенные тексты из которого будут использоваться при заполнении спецификации. Если при настройке текстового редактора  была включена запись введенных вручную текстов в файл предопределенных текстов, то данные, введенные вручную при заполнении спецификации, будут сохраняться в указанном файле.
Обзор...	Чтобы изменить имя файла предопределенного текста, нажмите кнопку. В вызываемом ею стандартном диалоге открытия файлов укажите файл *.pdt.
Вкладка Оформление	Опции этой вкладки позволяют настроить оформление спецификации.
Формат листа	В этом поле указан формат листа бумаги, на котором будет размещаться настраиваемая спецификация.
Изменить	Кнопка вызывает на экран диалог выбора размера и ориентации бумаги.
Оформление первого листа, Оформление последующих листов	Группы элементов управления, позволяющие выбрать оформления для первого и последующих листов спецификации. В первом поле группы отображается полное имя текущей библиотеки оформлений *.lyt, а во втором - название текущего оформления из этой библиотеки. Чтобы выбрать другую библиотеку, нажмите кнопку Обзор... и укажите в появившемся диалоге нужный файл *.lyt. После этого на экране появится диалог, в котором нужно указать оформление из выбранной библиотеки. Название указанного оформления появится в соответствующем поле диалога. Чтобы выбрать другое оформление, нажмите кнопку с многоточием справа от поля. Внимание! Указание оформлений для первого и последующих листов спецификации является обязательным.
Вкладка Колонки	Опции этой вкладки позволяют создать список колонок для данного стиля спецификации и определить правила их заполнения.
	В окне просмотра перечислены названия колонок, существующих в спецификации, стиль которой настраивается, и их описания.
Сформировать по умолчанию	Для формирования нового списка колонок после изменения оформления спецификации нажмите эту кнопку.
Редактировать....	Для редактирования описания выделенной колонки нажмите кнопку
Вкладка Разделы	Опции этой вкладки позволяют настроить разделы спецификации.
Разбивать на разделы	Включите эту опцию, чтобы спецификация была разбита на разделы.
Показывать заголовки разделов	Включите эту опцию, чтобы названия разделов отображались на экране при редактировании спецификации.
Заголовок...	Для настройки внешнего вида заголовков раздела (шрифта, выравнивания и т.д.) нажмите эту кнопку и выберите в появившемся меню нужную команду форматирования.
Брать шрифт из оформления	Включите эту опцию, чтобы шрифт объектов спецификации был таким, какой он установлен по умолчанию в таблице спецификации. Выключите опцию, если шрифт должен быть другим.
Шрифт объекта...	Нажмите на эту кнопку и в появившемся диалоге укажите требуемый шрифт объекта спецификации. Кнопка доступна при выключенной опции Брать шрифт из оформления.
	В окне просмотра отображаются названия разделов, существующих в спецификации, и настройки стилей каждого из этих разделов. Настройки стилей разделов отображаются в виде последовательности пиктограмм. При отсутствии в стиле спецификации пользовательских разделов (т.е. если они еще не созданы или все удалены) список состоит из одного раздела - Системного. Удалить его из стиля вручную невозможно. Он автоматически удаляется при добавлении первого пользовательского раздела.
Сортировать по убыванию	Включите эту опцию, чтобы разделы располагались внутри спецификации в порядке убывания их порядковых номеров.
Добавить...	Эта кнопка служит для внесения в спецификацию нового раздела. Она вызывает на экран диалог, в котором следует настроить стиль вновь создаваемого раздела спецификации.
Редактировать...	Эта кнопка служит для изменения настроек стиля раздела, название которого выделено цветом в окне просмотра. Для быстрого изменения настройки текущего раздела при редактировании спецификации пользуйтесь кнопками-переключателями в Строке параметров объектов.
Удалить	Эта кнопка служит для удаления раздела, выделенного цветом в окне просмотра. После ее нажатия на экране появляется диалог, в котором вы можете подтвердить удаление выделенного раздела или отказаться от удаления.
	Кнопки Добавить, Редактировать и Удалить недоступны до тех пор, пока не сформирован список колонок настраиваемого стиля спецификации.
Вкладка Дополнительные колонки	Опции этой вкладки позволяют определить правила заполнения дополнительных колонок внутри выбранного раздела. В окне просмотра перечислены виды дополнительных параметров, которые можно присвоить объектам спецификации, и даны описания этих колонок.
Добавить...	Кнопка служит для создания новой дополнительной колонки.
Редактировать...	Кнопка служит для редактирования описания выделенной в окне просмотра колонки.
Удалить	Кнопка удаляет выделенную в окне просмотра доп. колонку.
Кнопки со стрелками	Позволяют управлять расположением дополнительных колонок.
Вкладка Блоки исполнений	Опции этой вкладки позволяют указать правила заполнения спецификаций на изделие, количество исполнений для которого превышает количество колонок бланка, предназначенных для записи количества на исполнение (например, при создании спецификации для изделия с двадцатью пятью исполнениями на стандартном бланке групповой спецификации). Здесь же можно настроить правила автоматического формирования обозначений исполнений объектов спецификации и исполнений специфицируемого изделия.
Показывать заголовки блоков	Включите эту опцию, чтобы названия блоков исполнений отображались на экране при редактировании спецификации.
Заголовок	Для настройки внешнего вида заголовков блоков (шрифта, выравнивания и т.д.) нажмите эту кнопку и выберите в появившемся меню нужную команду форматирования. Кнопка доступна, если показ заголовков включен.
Располагать блок на новой станице	Включение опции означает, что информация о каждой группе исполнений должна начинаться на новой странице (при отображении ее как блоками, так и по объектам). При таком способе отображения строки "Обозн. исполн." не возникают в спецификации, а номера каждой группы исполнений размещаются в шапке спецификации.
Формирование номеров исполнений изделия	В группе опций можно указать, по каким правилам должны автоматически формироваться номера исполнений специфицируемого изделия в "шапке" спецификации и в строке "Обозн. исполн."
Вставлять нули перед числом  Вставлять тире перед числом	Система может вставлять соответствующие символы перед числом (при включении соответствующих опций). Например, если вы включите обе опции, в "шапке" спецификации появятся номера исполнений -, -01, -02, -03 и т.д.
Выдавать информацию	Группа опций доступна при условии, что количество исполнений, указанное во вкладке Настройка, превышает количество колонок типа КОЛИЧЕСТВО, сформированных во вкладке Колонки (то есть исполнений больше, чем предназначенных для них колонок).
По объектам	При выборе варианта информация о количестве объектов на исполнение будет выдаваться для каждого объекта в отдельности. Внутри каждого раздела возникнет такое количество строк для каждого объекта, которое позволит ввести количество для всех исполнений; автоматически будут сформированы строки "Обозн. исполн.", в которых расположатся номера исполнений специфицируемого изделия.
Блоками	При выборе варианта вся информация о количестве будет выдаваться вначале для первых нескольких исполнений, которые поместятся в колонках бланка (например, для исполнений с базового по девятое), затем - для следующей группы исполнений (например, с десятого по девятнадцатое) и так далее. В результате в спецификации образуется несколько блоков, разделенных автоматически сформированными строками "Обозн. исполн.", содержащих одинаковые разделы и объекты. Отличаться будут только данные в колонках "Количество на исполнение". Если блок исполнений начинается на новой странице, то строка "Обозн. исполн." не отображается, а номера исполнений размещаются в "шапке" спецификации на этой странице.
Формировать обозначения исполнений объектов	Группа опций управляет автоматическим формированием обозначений объектов при вызове команды Добавить исполнения объекта (эта команда недоступна, если опция Формировать обозначения... выключена). Объекты, созданные при помощи этой команды, являются копиями одного и того же объекта спецификации; их текстовые части отличаются только суффиксами в обозначении (например, АБВГ.125.567800, АБВГ.125.567800-01, АБВГ.125.567800-02, АБВГ.125.567800-05 и т.д.).
Показывать полностью	Если выбран этот вариант, то обозначения объектов отображаются полностью (как показано в предыдущем примере).
Показывать только номер	Если выбран этот вариант, то полностью показывается только обозначение того объекта, на основе которого созданы остальные объекты. Обозначения автоматически сформированных объектов отображаются в виде номера (например, АБВГ.125.567800, -01, 02, 03).
Позиции возрастают	Если включена опция, то позиции объектов, являющихся исполнениями, отображаются в таблице спецификации; номера позиций возрастают.
Вкладка Блоки дополнительных разделов	Опции этой вкладки позволяют создать блоки дополнительных разделов и настроить их. Практически все параметры блоков дополнительных разделов, заданные при настройке стиля спецификации, можно будет изменить при настройке спецификации, использующей данный стиль. Исключение составляют только имя и номер блока. Кроме того, при работе с документом-спецификацией невозможно создавать и удалять блоки.
Использовать блоки	Опция, управляющая доступностью блоков дополнительных разделов в спецификации.  При отключенной опции настройка блоков и их использование в спецификации невозможны.
Показывать заголовки блоков	Включите эту опцию, чтобы названия блоков отображались на экране при редактировании спецификации.
Заголовок	Для настройки внешнего вида заголовков разделов (шрифта, выравнивания и т.д.) нажмите эту кнопку и выберите в появившемся меню нужную команду форматирования. Кнопка доступна, если показ заголовков включен.
Список блоков	Перечень блоков дополнительных разделов. Чтобы блок был доступен при редактировании спецификации, включите опцию слева от названия блока.
Добавить	Позволяет добавить в список новый блок. После нажатия этой кнопки на экране появляется диалог настройки блока дополнительных разделов.
Редактировать	Позволяет отредактировать блок, выделенный в списке. После нажатия этой кнопки на экране появляется диалог настройки блока дополнительных разделов.
Удалить	Позволяет удалить блок, выделенный в списке.
Завершив настройку стиля спецификации, нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Дополнительные разделы спецификации (определение)
Дополнительные разделы располагаются в конце спецификации, после всех ее разделов. Обычно дополнительные разделы размещают, начиная с нового листа.

Группы дополнительных разделов называются блоками дополнительных разделов. Пример...


Вложенные разделы спецификации (определение)
Вложенные разделы располагаются внутри раздела, после всех объектов этого раздела.

Группы дополнительных разделов называются блоками дополнительных разделов. Пример...


Диалог настройки блока разделов

Этот диалог появляется на экране при добавлении и редактировании блока вложенных или дополнительных разделов (т.е. после нажатия кнопки Добавить или Редактировать на вкладке Блоки вложенных разделов диалога настройки стиля раздела либо на вкладке Блоки дополнительных разделов диалога настройки стиля спецификации).

Описание элементов управления

Имя блока	Поле для ввода заголовка блока. Заголовок блока может содержать специальные синтаксические конструкции: \n - служит для переноса следующего за ней текста на новую строку,  #XXX# - позволяет связать заголовок блока с КОМПАС-документом; количество и тип символов между "решетками" не имеет значения.
Номер блока	Поле для ввода номера блока разделов. Номера блоков разделов должны быть уникальны (для блоков вложенных разделов - в пределах раздела).
Разделы спецификации	В списке разделов доступны все разделы, определенные в стиле спецификации. Чтобы отметить те из них, которые должны использоваться в настраиваемом блоке, включите опцию рядом с именем раздела. Настройки разделов, использующихся в блоках, полностью совпадают с настройками соответствующих обычных разделов.
Использовать в работе	Опция, управляющая доступностью настраиваемого блока при редактировании спецификации.
Размещать на новом листе	Опция, управляющая расположением настраиваемого блока. Обычно с новой страницы располагаются блоки дополнительных разделов.


Связь между заголовком блока разделов
и КОМПАС-документом

Документ для связи выбирается при настройке документа-спецификации. Обозначение указанного документа подставляется в заголовок блока вместо конструкции #XXX#, введенной в заголовок блока при его создании.

Обычно конструкция #XXX# используется при создании блока дополнительных разделов с одним из следующих заголовков:

- "Устанавливают по #XXX# МЭ" или

- "Устанавливают по #XXX# ТБ".

В качестве документа для связи с заголовком блока в этом случае выбирается электромонтажный чертеж или таблица соединений соответственно.


Системный раздел спецификации

Объекты спецификации не могут существовать вне разделов спецификации. Поэтому при отсутствии пользовательских разделов в стиле спецификации появляется системный раздел.

От пользовательского системный раздел спецификации отличается лишь тем, что его название (и пустые строки, обрамляющие название) никогда не отображается в бланке спецификации. Поэтому кнопка Заголовок... при настройке системного раздела недоступна. Все остальные свойства системного раздела спецификации (параметры заполнения и сортировки, свойства колонок и т.д.) могут быть настроены обычным образом.

Если не добавлять в стиль спецификации пользовательские разделы, то все ее объекты будут принадлежать единственному - системному - разделу и подчиняться его настройкам.

При добавлении в стиль спецификации первого пользовательского раздела системный раздел и его настройки автоматически удаляются.

Совет...


Системный раздел спецификации. Совет
При смене стиля спецификации с системным разделом на стиль с пользовательскими разделами возможна передача объектов из системного раздела в один из пользовательских. Условие передачи - совпадение номеров разделов.


Диалог настройки спецификации
Диалог настройки текущей спецификации

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Формат - Настройка спецификации.

Позволяет настроить стиль текущей спецификации в целом и стили разделов текущей спецификации.

Описание элементов управления

Вкладка Настройка	Опции этой вкладки позволяют настроить основные правила взаимодействия спецификации со сборочным чертежом.
Связь сборки или чертежа со спецификацией	Эта группа опций служит для определения типа связи модели (или листов сборочного чертежа) с текущей спецификацией. Если опция выключена, информация из подключенного сборочного документа не будет передаваться в спецификацию (однако документ будет по-прежнему подключен и связь можно будет включить в любой момент). Включение связи сборки или чертежа со спецификацией сделает доступными опции типа связи.
Только вставка объектов спецификации	Выбор варианта означает, что при сохранении подключенного документа, в который внесены изменения, касающиеся спецификации (созданы или отредактированы объекты спецификации), эти изменения будут переданы в спецификацию.
Связь с расчетом позиций	Выбор варианта означает, что после передачи изменений из чертежа в спецификацию в ней будет автоматически произведен расчет номеров позиций (в соответствии с последовательностью сортировки объектов) и новые номера позиций будут переданы в чертеж.
Рассчитывать позиции	Включите эту опцию, чтобы после сортировки объектов можно было автоматически проставить номера их позиций с учетом нового порядка объектов. Выключение этой опции делает невозможным связь чертежа и спецификации с расчетом позиций.
Рассчитывать зоны	Включите эту опцию, если хотите, чтобы при автоматической простановке номеров позиций происходило и обновление номеров зон чертежа.
Удалять геометрию при удалении объекта спецификации	Включите эту опцию, чтобы при удалении объекта спецификации из чертежа автоматически удалялись геометрические объекты и линии-выноски, входившие в его состав.
Начальная позиция	Введите в это поле номер позиции, который будет иметь первый объект спецификации.
Строить снизу вверх	Включите эту опцию, чтобы разделы спецификации и объекты в них располагались снизу вверх.
Количество исполнений	В этом поле нужно указать количество исполнений, для которого создается спецификация. Если количество исполнений будет меньше, чем количество колонок типа КОЛИЧЕСТВО, сформированных во вкладке Колонки, то данные можно будет ввести только в колонки, соответствующие существующим исполнениям изделия. Если количество исполнений будет больше, чем количество колонок типа КОЛИЧЕСТВО, то во вкладке Блоки исполнений следует настроить параметры отображения информации для исполнений.
Имя файла для вставки текстовых шаблонов	В этом поле указано имя файла, текстовые шаблоны из которого будут использоваться при заполнении спецификации. Если при настройке текстового редактора была включена запись введенных вручную текстов в файл текстовых шаблонов, то данные, введенные вручную при заполнении спецификации, будут сохраняться в указанном файле.
Обзор...	Чтобы изменить имя файла текстовых шаблонов, нажмите эту кнопку. В вызываемом ею стандартном диалоге открытия файлов укажите файл *.tdp.
Вкладка Разделы	Опции этой вкладки позволяют настроить разделы спецификации.
Показывать заголовки разделов	Включите эту опцию, чтобы названия заголовков разделов отображались на экране при редактировании спецификации.
Заголовок...	Для настройки внешнего вида заголовков раздела (шрифта, выравнивания и т.д.) нажмите кнопку и выберите в появившемся меню нужную команду форматирования.
Брать шрифт из оформления	Включите эту опцию, чтобы шрифт объектов спецификации был таким, какой он установлен по умолчанию в таблице спецификации. Выключите опцию, если шрифт должен быть другим.
Шрифт объекта...	Нажмите на кнопку и в появившемся диалоге укажите требуемый шрифт объекта спецификации. Кнопка доступна при выключенной опции Брать шрифт из оформления
	В окне просмотра отображаются названия разделов, существующих в спецификации, и настройки стилей каждого из этих разделов. Настройки стилей разделов отображаются в виде последовательности пиктограмм.
Редактировать стиль раздела...	Эта кнопка служит для изменения настроек стиля раздела, название которого выделено цветом в окне просмотра. Для быстрого изменения настройки текущего раздела при редактировании спецификации пользуйтесь кнопками-переключателями в Строке параметров объектов.
	Кнопки Добавить, Редактировать и Удалить недоступны до тех пор, пока не сформирован список колонок настраиваемого стиля спецификации.
Вкладка Блоки исполнений	Опции этой вкладки позволяют указать правила заполнения спецификаций на изделие, количество исполнений для которого превышает количество колонок бланка, предназначенных для записи количества на исполнение (например, при создании спецификации для изделия с двадцатью пятью исполнениями на стандартном бланке групповой спецификации). Здесь же можно настроить правила автоматического формирования обозначений исполнений объектов спецификации и исполнений специфицируемого изделия.
Показывать заголовки блоков	Включите эту опцию, чтобы названия блоков исполнений отображались в бланке спецификации.
Располагать блок на новой станице	Включение опции означает, что информация о каждой группе исполнений должна начинаться на новой странице (при отображении ее как блоками, так и по объектам). При таком способе отображения строки "Обозн. исполн." не возникают в спецификации, а номера каждой группы исполнений размещаются в шапке спецификации.
Формирование номеров исполнений изделия	В группе опций можно указать, по каким правилам должны автоматически формироваться номера исполнений специфицируемого изделия в "шапке" спецификации и в строке "Обозн. исполн."
Вставлять нули перед числом  Вставлять тире перед числом	Система может вставлять соответствующие символы перед числом (при включении соответствующих опций). Так, если вы включите обе опции, в "шапке" спецификации появятся номера исполнений -, -01, -02, -03 и т.д.
Выдавать информацию	Группа опций доступна при условии, что количество исполнений, указанное во вкладке Настройка, превышает количество колонок типа КОЛИЧЕСТВО, сформированных во вкладке Колонки (то есть исполнений больше, чем предназначенных для них колонок).
По объектам	При выборе варианта информация о количестве объектов на исполнение будет выдаваться для каждого объекта в отдельности. Внутри каждого раздела возникнет такое количество строк для каждого объекта, которое позволит ввести количество для всех исполнений; автоматически будут сформированы строки "Обозн. исполн.", в которых расположатся номера исполнений специфицируемого изделия.
Блоками	При выборе варианта вся информация о количестве будет выдаваться вначале для первых нескольких исполнений, которые поместятся в колонках бланка (например, для исполнений с базового по девятое), затем - для следующей группы исполнений (например, с десятого по девятнадцатое) и так далее. В результате в спецификации образуется несколько блоков, разделенных автоматически сформированными строками "Обозн. исполн.", содержащих одинаковые разделы и объекты. Отличаться будут только данные в колонках "Количество на исполнение". Если блок исполнений начинается на новой странице, то строка "Обозн. исполн." не отображается, а номера исполнений размещаются в "шапке" спецификации на этой странице.
Формировать обозначения исполнений объектов	Группа опций управляет автоматическим формированием обозначений объектов при вызове команды Добавить исполнения объекта (эта команда недоступна, если опция Формировать обозначения... выключена). Объекты, созданные при помощи этой команды, являются копиями одного и того же объекта спецификации; их текстовые части отличаются только суффиксами в обозначении (например, АБВГ.125.567800, АБВГ.125.567800-01, АБВГ.125.567800-02, АБВГ.125.567800-05 и т.д.).
Показывать полностью	Если вариант выбран, то обозначения объектов отображаются полностью (как показано в предыдущем примере).
Показывать только номер	Если вариант выбран, то полностью показывается только обозначение того объекта, на основе которого созданы остальные объекты. Обозначения автоматически сформированных объектов отображаются в виде номера (например, АБВГ.125.567800, -01, 02, 03).
Позиции возрастают	Если включена опция, то позиции объектов, являющихся исполнениями, отображаются в таблице спецификации; номера позиций возрастают.
Вкладка Блоки дополнительных разделов	Опции этой вкладки позволяют настроить блоки дополнительных разделов.
Использовать блоки	Опция, управляющая доступностью блоков дополнительных разделов в спецификации.  При отключенной опции настройка блоков невозможна. Невозможным также будет использование блоков в спецификации - они будут отсутствовать в диалоге выбора раздела.
Показывать заголовки блоков	Включите эту опцию, чтобы названия блоков отображались в бланке спецификации.
Заголовок	Для настройки внешнего вида заголовков раздела (шрифта, выравнивания и т.д.) нажмите эту кнопку и выберите в появившемся меню нужную команду форматирования. Кнопка доступна, если показ заголовков включен.
Список блоков	Перечень блоков дополнительных разделов. Чтобы блок был доступен при редактировании спецификации, включите опцию слева от названия блока.
Редактировать	Позволяет отредактировать блок, выделенный в списке. После нажатия этой кнопки на экране появляется диалог настройки блока дополнительных разделов.
Завершив настройку стиля спецификации, нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки блока разделов в текущей спецификации

Этот диалог появляется на экране при редактировании блока вложенных или дополнительных разделов (т.е. после нажатия кнопки Добавить или Редактировать на вкладке Блоки вложенных разделов диалога настройки стиля раздела либо на вкладке Блоки дополнительных разделов диалога настройки текущей спецификации).

Описание элементов управления

Имя блока и Номер блока	Справочные поля. Их значения задаются при настройке стиля спецификации.
Разделы спецификации	В списке разделов доступны все разделы, определенные в стиле спецификации. Чтобы отметить те из них, которые должны использоваться в настраиваемом блоке, включите опцию рядом с именем раздела. Настройки разделов, использующихся в блоках, полностью совпадают с настройками соответствующих обычных разделов.
Использовать в работе	Опция, управляющая доступностью настраиваемого блока при редактировании спецификации.
Размещать на новом листе	Опция, управляющая расположением настраиваемого блока. Обычно с новой страницы располагаются блоки дополнительных разделов.
Документ	Поле, содержащее полное имя файла КОМПАС-документа для связи с заголовком блока.  Чтобы выбрать или сменить документ для связи, нажмите кнопку Обзор... справа от поля.
Завершив настройку блока разделов, нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Пиктограммы настроек раздела спецификации

Включено деление на подразделы

Данные из штампа чертежа передаются в спецификацию

Включена сортировка объектов внутри раздела

К объектам раздела можно подключить геометрию

Включена простановка позиций внутри раздела


Диалог описания подраздела спецификации
Диалог описания подраздела

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Добавить или Редактировать на вкладке Подразделы диалога Стиль раздела спецификации.

Позволяет ввести название и порядковый номер нового подраздела или редактировать название и порядковый номер существующего подраздела.

Описание элементов управления

Имя	Введите в это поле название нового подраздела или отредактируйте название существующего. Замечание. Названия подразделов не отображаются в таблице спецификации.
Номер	Введите в это поле порядковый номер нового раздела или отредактируйте порядковый номер существующего раздела.  При сортировке объектов внутри раздела вначале происходит сортировка подразделов по возрастанию их порядкового номера, а затем - сортировка объектов внутри подразделов по установленным правилам. Учитывайте этот принцип сортировки при назначении порядкового номера подраздела.  Нумерация подразделов внутри одного раздела может быть не сплошной.  Номера подразделов внутри одного раздела не должны повторяться.  Максимальный порядковый номер подраздела - 10000.
Завершив ввод или редактирование названия и номера подраздела, нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без создания нового подраздела или без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог выбора раздела спецификации
Диалог выбора раздела

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Вставка - Добавить вспомогательный объект.

Позволяет выбрать раздел, в котором будет создаваться новый вспомогательный объект спецификации.

Описание элементов управления

Список разделов и подразделов	Выберите из предложенного списка раздел спецификации и, при необходимости, подраздел для размещения нового объекта.
Создать	Указав название раздела (подраздела), нажмите кнопку
Отмена	Для выхода из диалога без создания нового вспомогательного объекта (и, соответственно, раздела) нажмите кнопку.


Диалог настройки стиля раздела спецификации

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Добавить... или Редактировать... на вкладке Разделы диалога Стиль спецификации.

Позволяет настроить раздел спецификации.

Описание элементов управления

Вкладка Настройки	Опции этой вкладки позволяют настроить раздел спецификации в целом.
Количество резервных строк в разделе	Введите требуемое для данного раздела количество резервных строк.
Позиции в разделе ставить	Включите эту опцию, чтобы в настраиваемом разделе был возможен автоматический расчет номеров позиций.
Геометрию в разделе подключать	Включите эту опцию, чтобы объектам настраиваемого раздела можно было поставить в соответствие геометрические объекты графического документа.
Размещать на новом листе	Включите эту опцию, если хотите, чтобы настраиваемый раздел располагался на новом листе.
Объекты в разделе сортировать	Включите эту опцию, если хотите, чтобы производилась сортировка объектов внутри настраиваемого раздела.
Тип сортировки	Выберите тип сортировки: - Составная по возрастанию - По возрастанию - Раздел документации - Составная по убыванию - По убыванию
Имя колонки для сортировки	Укажите имя колонки, по которой должна производиться сортировка.
Заполнение колонок	Установите, как должно производиться заполнение колонок - вручную или смешанным способом - вручную с возможностью чтения информации из основной надписи связанных с объектами спецификации чертежей
Вкладка Подразделы	Опции этой вкладки позволяют задать стили подразделов внутри настраиваемого раздела.
Деление на подразделы включить	Включите эту опцию,  чтобы сортировка объектов внутри настраиваемого раздела производилась вначале по подразделам (подразделы располагаются в порядке возрастания их номеров).
	В окне просмотра перечислены существующие в настраиваемом разделе подразделы и их порядковые номера.
Добавить...	Кнопка служит для создания нового подраздела.
Редактировать...	Кнопка служит для редактирования названия выделенного цветом в окне просмотра подраздела или изменения его порядкового номера.
Удалить	Кнопка удаляет выделенный цветом в окне просмотра подраздел
Кнопки со стрелками	Позволяют управлять расположением подразделов внутри раздела
Вкладка Колонки	Опции этой вкладки позволяют определить правила заполнения колонок внутри выбранного раздела.
	В окне просмотра перечислены названия колонок, существующих в спецификации, стиль которой настраивается.
Колонка в разделе заполняется	Включите эту опцию, чтобы в колонку, название которой выделено цветом в окне просмотра, можно было вводить данные. Если опция выключена, то есть заполнение колонки в настраиваемом разделе запрещено, то напротив названия колонки в окне просмотра отображается пиктограмма [image].
Тип значения в колонке	Необходимо указать, данные какого типа (строка, запись, целое или вещественное число) будут вноситься в колонку в данном разделе.
Минимальное максимальное	Если тип данных - целое или вещественное число, можно установить минимальное и максимальное допустимое значение. Если тип данных - запись (например, при вводе наименования стандартных изделий), можно указать, в какой библиотеке атрибутов хранится шаблон заполнения этой записи.
Имя ячейки штампа для связи	Выберите название ячейки штампа чертежа детали, данные из которой могут автоматически передаваться в данную колонку спецификации. Например, в колонку Формат можно передавать текст из ячейки Формат штампа чертежа детали.
Вкладка Дополнительные колонки	Опции этой вкладки позволяют определить правила заполнения дополнительных колонок внутри выбранного раздела.
	В окне просмотра перечислены виды дополнительных параметров, которые можно присвоить объектам спецификации, и указано, заполняются ли дополнительные колонки с этими параметрами на основе данных из штампа подключенного к объекту спецификации чертежа и какого типа данные в них вносятся.
Параметр в разделе заполняется	Включите эту опцию, чтобы внутри настраиваемого раздела производилось заполнение параметра, название которого выделено цветом в окне просмотра.
Тип значения	Необходимо указать, данные какого типа (строка, запись, целое или вещественное число) будут вноситься в дополнительную колонку в данном разделе.
Минимальное максимальное	Если тип данных - целое или вещественное число, можно установить минимальное и максимальное допустимое значение. Если тип данных - запись, можно указать, в какой библиотеке атрибутов хранится шаблон заполнения этой записи и выбрать значения ключей нужных атрибутов.
Имя ячейки штампа для связи	Выберите название ячейки штампа чертежа детали, данные из которой могут автоматически передаваться в данную колонку спецификации. Например, в колонку Масса можно передавать текст из ячейки Масса изделия штампа чертежа детали.
Вкладка Блоки вложенных разделов	Опции этой вкладки позволяют создать блоки вложенных разделов и настроить их. Практически все параметры блоков вложенных разделов, заданные при настройке стиля спецификации, можно будет изменить при настройке спецификации, использующей данный стиль. Исключение составляют только имя и номер блока. Кроме того, при работе с документом-спецификацией невозможно создавать и удалять блоки.
Использовать блоки	Опция, управляющая доступностью блоков вложенных разделов в спецификации.  При отключенной опции настройка блоков и их использование в спецификации невозможны.
Показывать заголовки блоков	Включите эту опцию, чтобы названия блоков отображались на экране при редактировании спецификации.
Заголовок	Для настройки внешнего вида заголовков раздела (шрифта, выравнивания и т.д.) нажмите эту кнопку и выберите в появившемся меню нужную команду форматирования. Кнопка доступна, если показ заголовков включен.
Список блоков	Перечень блоков вложенных разделов. Чтобы блок был доступен при редактировании спецификации, включите опцию слева от названия блока.
Добавить	Позволяет добавить в список новый блок. После нажатия этой кнопки на экране появляется диалог настройки блока вложенных разделов.
Редактировать	Позволяет отредактировать блок, выделенный в списке. После нажатия этой кнопки на экране появляется диалог настройки блока вложенных разделов.
Удалить	Позволяет удалить блок, выделенный в списке.
Завершив настройку раздела, нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Составная по возрастанию

Строки разбиваются на буквы и числа, составленные из стоящих рядом цифр. Затем производится последовательное сравнивание букв и чисел и расстановка строк в колонке. При этом числа располагаются перед буквами, а латинские буквы - перед кириллическими.

Например, строки, содержащие обозначения, после составной сортировки по возрастанию расположатся в следующем порядке:

А25МП

А125ГП

Д25ГП

Д250МП


По возрастанию

В колонках с числовым типом данных сортировка объектов производится путем сравнения их значений. В результате сортировки числа располагаются в порядке возрастания, например:

25

125

250

В колонках с типом данных «строка» сортировка производится путем сравнивания символов в соответствующих позициях строк (начиная с первой позиции). В результате первой окажется строка, первый отличающийся символ которой расположен в алфавите ближе к началу. Цифры располагаются перед буквами, а латинские буквы - перед кириллическими. Примером сортировки по возрастанию является расположение статей в большинстве словарей и энциклопедий.

Пример отсортированного по возрастанию списка обозначений:

А125ГП

А25МП

Д250МП

Д25ГП


Раздел документации

Сортировка для раздела документации, как правило, включается только при настройке раздела "Документация". При таком типе сортировки учитываются последние два символа строки: система воспринимает их как шифр документа.

Пример сортировки обозначений документов в разделе Документация:

318.606100.00 СБ

318.606100.00 К3

318.606100.00 ПЗ

318.606100.00 РР

Вначале производится составная сортировка строк по возрастанию без последних двух символов. Внутри получившихся групп с одинаковым началом строк производится сортировка по двум последним буквам, при этом соблюдается последовательность документов, в которой они перечислены в ГОСТ 2.102–68.


Составная по убыванию

Строки разбиваются на буквы и числа, составленные из стоящих рядом цифр. Затем производится последовательное сравнивание букв и чисел и расстановка строк в колонке. При этом числа располагаются перед буквами, а кириллические буквы - перед латинскими.

Например, строки, содержащие обозначения, после составной сортировки по убыванию расположатся в следующем порядке:

Д250МП

Д25ГП

А125ГП

А25МП


По убыванию

В колонках с числовым типом данных сортировка объектов производится путем сравнения их значений. В результате сортировки числа располагаются в порядке убывания, например:

250

25

125

В колонках с типом данных «строка» сортировка производится путем сравнивания символов в соответствующих позициях строк (начиная с первой позиции). В результате первой окажется cтрока, первый отличающийся символ которой расположен в алфавите ближе к концу. Буквы располагаются перед цифрами, а кириллические буквы - перед латинскими.

Пример отсортированного по убыванию списка обозначений:

Д25ГП

Д250МП

А25МП

А125ГП


Диалог выбора раздела спецификации
Диалог выбора раздела

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Добавить базовый объект....

Позволяет выбрать раздел, в котором будет создаваться новый базовый объект спецификации, и назначить шаблон заполнения текстовой части объекта.

Описание элементов управления

Список разделов и подразделов	Выберите из предложенного списка раздел спецификации и, при необходимости, подраздел для размещения нового объекта.
Текстовая часть в виде строки	Включите эту опцию, чтобы ввести текстовую часть прямо с клавиатуры, не заполняя поля шаблона. После включения этой опции становятся недоступными опции выбора шаблона. Если была включена эта опция, то введенная текстовая часть автоматически разбивается на поля и сортируется по этим полям. Порядок сортировки можно изменить, отредактировав вручную ключи этих полей.
Шаблон заполнения текстовой части	В этом поле показано наименование шаблона заполнения текстовой части нового базового объекта.
Выбрать шаблон	Для перехода к диалогу выбора другого шаблона нажмите кнопку.
Создать	Указав название раздела (подраздела), и выбрав, если нужно, шаблон заполнения, нажмите кнопку.
Отмена	Для выхода из диалога без создания нового вспомогательного объекта (и, соответственно, раздела) нажмите кнопку.


Диалог выбора раздела и типа объекта спецификации
Диалог выбора раздела и типа объекта

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Вставка - Раздел.

Позволяет выбрать раздел, который требуется создать, указать тип нового объекта в нем и назначить, если нужно, шаблон заполнения текстовой части базового объекта. Т.к. в спецификации КОМПАС-3D не допускается наличие пустого раздела, сразу после создания выбранного раздела в нем возникнет объект выбранного типа, текстовую часть которого нужно будет заполнить или отредактировать.

Описание элементов управления

Список разделов и подразделов	Выберите из предложенного списка раздел спецификации и, при необходимости, подраздел для размещения нового объекта.
Тип объекта
Базовый Вспомогательный	Укажите, тип объекта, который должен быть создан в новом разделе.
Текстовая часть в виде строки	Включите эту опцию, чтобы ввести текстовую часть прямо с клавиатуры, не заполняя поля шаблона. После включения этой опции становятся недоступными опции выбора шаблона. Если была включена эта опция, то введенная текстовая часть автоматически разбивается на поля и сортируется по этим полям. Из строки текста автоматически формируется запись. Правила автоматического формирования записи из строки текста.
Шаблон заполнения текстовой части	В этом поле показано наименование шаблона заполнения текстовой части нового базового объекта.
Выбрать шаблон	Для перехода к диалогу выбора другого шаблона нажмите кнопку. Доступна если выбран раздел, в котором производится составная сортировка (например, раздел Стандартные изделия или Материалы).
Создать	Указав название раздела (подраздела), и выбрав тип объекта (а при необходимости - и шаблон), нажмите кнопку.
Отмена	Для выхода из диалога без создания нового вспомогательного объекта (и, соответственно, раздела) нажмите кнопку.


Правила автоматического формирования записи из строки текста

Правила разбиения строки текста на строковые и числовые поля:

1.	Пробел в строке - признак окончания поля.

2.	Запятая - признак вещественного числа, то есть два числа, разделенные запятой, воспринимаются как одно вещественное число.

3.	Если строка содержит дробь, формируются поля с символами, определяющими дробь в формате КОМПАС 4: "$d" обозначает начало числителя; ";" обозначает конец числителя; "$" обозначает конец знаменателя.

Правила назначения ключей полям:

1.	Строковые поля с одним символом (например, дефис) имеют ключ 0 (по этим полям сортировка не производится).

2.	Первое поле имеет ключ 1.

3.	Третье поле от конца (обычно оно содержит номер ГОСТ) имеет ключ 2.

4.	Остальные поля имеют ключ 3.

Порядок сортировки можно изменить, отредактировав вручную ключи полей. Это можно сделать в диалоге редактирования данных в полях записи. Он вызывается двойным щелчком мыши на соответствующем тексте в ячейке спецификации.


Диалог настройки раздела спецификации

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Редактировать стиль раздела на вкладке Разделы диалога Настройка спецификации.

Позволяет настроить стиль раздела, имя которого отражается в строке просмотра.

Описание элементов управления

Вкладка Настройка	Опции этой вкладки позволяют настроить стиль раздела спецификации в целом.
Количество резервных строк в разделе	Введите требуемое или задайте счетчиком количество резервных строк для данного раздела.
Проставлять позиции	Включите эту опцию, чтобы в настраиваемом разделе был возможен автоматический расчет номеров позиций.
Подключать геометрию	Включите эту опцию, чтобы объектам настраиваемого раздела можно было поставить в соответствие геометрические объекты графического документа.
Сортировать объекты	Включите эту опцию, чтобы сортировка объектов внутри настраиваемого раздела производилась по предусмотренным стандартом правилам.
Размещать на новом листе	Включите эту опцию, чтобы настраиваемый раздел располагался на новом листе.
Вкладка Подразделы	Опции этой вкладки позволяют настроить стили подразделов выбранного раздела.
Включить деление на подразделы	Включите эту опцию, чтобы сортировка объектов внутри настраиваемого раздела производилась вначале по подразделам (подразделы располагаются в порядке возрастания их номеров).
	В окне просмотра перечислены существующие в настраиваемом разделе подразделы и их порядковые номера.
Добавить	Кнопка служит для создания нового подраздела.
Удалить	Кнопка удаляет выделенный цветом в окне просмотра подраздел.
Редактировать	Кнопка служит для редактирования названия выделенного цветом в окне просмотра подраздела или изменения его порядкового номера
Вкладка Блоки вложенных разделов	Опции этой вкладки позволяют настроить блоки вложенных разделов.
Использовать блоки	Опция, управляющая доступностью блоков вложенных разделов в спецификации.  При отключенной опции настройка блоков невозможна. Использование блоков в спецификации тоже будет невозможно - они будут отсутствовать в диалог выбора раздела.
Показывать заголовки блоков	Включите эту опцию, чтобы названия блоков отображались на экране при редактировании спецификации.
Заголовок	Для настройки внешнего вида заголовков раздела (шрифта, выравнивания и т.д.) нажмите эту кнопку и выберите в появившемся меню нужную команду форматирования. Кнопка доступна, если показ заголовков включен.
Список блоков	Перечень блоков вложенных разделов. Чтобы блок был доступен при редактировании спецификации, включите опцию слева от названия блока.
Редактировать	Позволяет отредактировать блок, выделенный в списке. диалог настройки блока вложенных разделов.
Завершив настройку стиля раздела, нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки колонки спецификации

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Редактировать на вкладке Колонки диалога Стиль спецификации.

Позволяет настроить правила заполнения конкретной колонки, имя которой отображается в строке просмотра.

Описание элементов управления

Имя колонки	Если вы настраиваете один из стандартных стилей спецификаций, входящих в комплект поставки КОМПАС-3D, то имя колонки совпадает с названием колонки в заголовке спецификации и изменять его без крайней необходимости не рекомендуется. Если вы настраиваете самостоятельно созданный стиль спецификации, введите любое имя колонки.
Тип колонки	Выберите из предложенного списка тип колонки.
Номер колонки данного типа	Задайте номер колонки, если спецификация содержит более одной колонки данного типа
Тип данных	Выберите из списка тип данных (строка, запись, целое или вещественное число) для ввода в колонку. Тип данных не должен противоречить типу колонки. Например, не следует в колонку с типом НАИМЕНОВАНИЕ вносить только числа.
Минимальное значение Максимальное значение.	Задайте максимальное и минимальное значения числа в колонке. Поля доступны для данных типа Вещественный или Целый.
Складывать значения в таблице	Включите эту опцию для тех колонок, в которых данные должны быть просуммированы при вызове команды Сложить значения в колонках. Опция доступна для данных типа Вещественный или Целый.
Умножать на количество деталей	Включите эту опцию для тех колонок, данные которых перед сложением при вызове команды Сложить значения в колонках, должны быть умножены на числа в колонке Количество. Опция доступна для данных типа Вещественный или Целый.
Обзор	Нажмите кнопку, чтобы выбрать файл библиотеки атрибутов, содержащий шаблон заполнения этой записи. Кнопка доступна для данных типа Запись.
Ключ 1, Ключ 2, Ключ 3	Введите значения ключей шаблона заполнения записи. Поля доступны для данных типа Запись.
Имя ячейки штампа для связи	Выберите название ячейки штампа чертежа детали, данные из которой могут автоматически передаваться в данную колонку спецификации. Например, в колонку Формат можно передавать текст из ячейки Формат штампа чертежа детали.
Выравнивать однострочные тексты по нижнему краю	Включите эту опцию, чтобы однострочные тексты в настраиваемой колонке располагались в той строке, в которой кончается текст предыдущей колонки. Чаще всего эту опцию включают при настройке колонки Количество, когда требуется, чтобы количество было записано в той строке, где заканчивается наименование.
Располагать заголовки разделов в данной колонке	Включите эту опцию при настройке той колонки, в которой должны располагаться заголовки разделов спецификации. В стандартных спецификациях заголовки разделов обычно располагаются в колонке Наименование. Включение этой опции для настраиваемой колонки отменяет ее включение для другой колонки (если оно производилось ранее). Данная опция может быть включена только для одной колонки спецификации. Если она не включена ни для одной колонки, заголовки разделов показываться не будут (даже при включении в настройке разделов опции Показывать заголовки разделов).
Использовать в модели	Включите эту опцию, чтобы в настраиваемую колонку можно было вводить данные при формировании объектов спецификации в документе-модели. Если опция Использовать в модели выключена, то заполнение колонки в объектах спецификации модели невозможно. С помощью опции Использовать в модели можно настроить стиль спецификации так, чтобы в документах-моделях формировались частично заполненные объекты спецификации. Это позволяет избежать конфликтов взаимодействия документа-модели со спецификацией и чертежом.
Завершив настройку стиля колонки, нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Тип колонки

Тип колонки определяет, какая именно информация будет храниться в этой колонке (независимо от ее названия). Например, в колонке с названием Шифр будет храниться ОБОЗНАЧЕНИЕ.

Тип колонки используется при автоматическом выполнении различных операций. Например, если тип колонки - ПОЗИЦИЯ, то именно в эту колонку будут заноситься номера позиций при их автоматическом перерасчете. Если тип колонки - ЗОНА, то именно в эту колонку будут попадать номера зон. Если тип колонки - ФОРМАТ, то в нее будут переноситься обозначения форматов из штампов чертежей деталей.

Не рекомендуется изменять тип колонок при настройке стандартных стилей спецификации, поставляемых в составе КОМПАС-3D, т.к. это может привести к некорректному выполнению многих сервисных операций.

Если несколько колонок имеют одинаковый тип, то при автоматическом выполнении операций будет использоваться та из них, тип которой имеет номер 1. Например, в спецификации есть колонки с типом ЗОНА[1] и ЗОНА[2]; при автоматическом расчете номера зон будут заноситься в колонку с типом ЗОНА[1].

При перерождении спецификации в спецификацию другого стиля (например, простой спецификации в групповую) колонки превращаются в колонки такого же типа (если он есть в стиле той спецификации, в которую перерождается исходная).


Номер колонки

Иногда однородная (но не одинаковая) информация должна храниться в нескольких колонках и по этой причине они имеют одинаковый тип. Например, несколько колонок групповой спецификации содержат информацию о количестве, но числа в них разные, т.к. они относятся к разным исполнениям. Чтобы отличать типы таких колонок, вместе с названием типа задается еще и номер, отличающий колонку этого типа от других колонок такого же типа. Обратите внимание, что во вкладке Колонки диалога настройки стиля спецификации в скобках рядом с типом колонки показан этот номер (например, КОЛИЧЕСТВО[2]). Если разные колонки имеют одинаковый тип, то номера колонок этого типа должны быть разными.


Предупреждение о наличии стиля в библиотеке

Это предупреждение выдается при попытке поместить в библиотеку стиль с уже существующим в ней номером (например, путем создания в ней нового стиля или копировании в нее стиля из другой библиотеки)

В нем указаны названия помещаемого в библиотеку и существующего в ней стиля, имеющих один номер.

Стили линий, штриховок и текстов в библиотеках КОМПАС-3D различаются по номерам. В библиотеке не может существовать двух стилей с одинаковым номером (даже если названия у них разные).

Чтобы поместить стиль в библиотеку, не удаляя из нее существующий стиль, нажмите кнопку Добавить с оставлением старого. В этом случае новому стилю будет присвоен первый из "незанятых" в библиотеке номеров.

Чтобы поместить стиль в библиотеку вместо существующего стиля, нажмите кнопку Добавить вместо старого. В этом случае существующий в библиотеке стиль будет удален (таким образом "освободится" его номер), а новый стиль без изменения номера разместится в библиотеке.

Если не требуется помещать в библиотеку стиль, конфликтующий с существующими в ней стилями по номеру, нажмите кнопку Не добавлять.


Диалог выбора сборочного чертежа

Диалог появляется на экране после вызова команды Редактировать состав объекта, если к спецификации подключено более одного чертежа.

Позволяет указать, в каком из подключенных к спецификации чертежей находятся выделенные графические объекты, которые требуется ввести в состав редактируемого объекта спецификации. Если требуется очистить состав объекта спецификации от геометрии, можно указывать любой лист, в котором нет выделенных объектов.

В окне просмотра в уменьшенном масштабе показывается документ, имя которого выделено в списке подключенных документов цветом.

Выбрав документ, геометрию из которого нужно ввести в состав объекта спецификации, нажмите кнопку ОК.

В появившемся на экране диалоге редактирования состава объекта выберите вариант изменения состава (добавить выделенные элементы к уже находящимся в составе объекта спецификации, заменить геометрию в составе объекта спецификации группой селектирования или, если группа селектирования пуста, очистить объект спецификации от геометрии).


Диалог редактирования состава объекта

Диалог появляется на экране после вызова команды Редактировать состав объекта.

Замечание. Если к спецификации подключено более одного чертежа, то названная команда вызывает диалог выбора чертежа. После указания чертежа на экране появляется диалог редактирования состава объекта.

Этот диалог содержит информацию об объекте спецификации или объекте таблицы изменений, состав которого изменяется.

Описание элементов управления

Добавить	Чтобы добавить выделенные элементы в состав объекта, нажмите эту кнопку. Она присутствует в диалоге, если в чертеже были выделены объекты (группа селектирования не пуста).
Очистить	Чтобы очистить объект от геометрии, нажмите эту кнопку. Она присутствует в диалоге, если выделенных объектов нет (группа селектирования пуста).
Для отказа от изменения состава объекта нажмите кнопку Отмена.


Диалог редактирования состава объекта

Диалог появляется на экране после вызова команды Редактировать состав объекта.

Замечание. Если к спецификации подключено более одного чертежа, то названная команда вызывает диалог выбора чертежа. После указания чертежа на экране появляется диалог редактирования состава объекта.

Этот диалог содержит информацию об объекте спецификации или объекте таблицы изменений, состав которого изменяется.

Описание элементов управления

Добавить	Чтобы добавить выделенные элементы чертежа в состав объекта, нажмите эту кнопку.
Заменить	Чтобы заменить имеющийся состав объекта выделенными элементами чертежа, нажмите эту кнопку.
Для отказа от изменения состава объекта нажмите кнопку Отмена.


Текущее описание спецификации

Позволяет выбрать стиль спецификации взамен не найденного системой стиля.

Описание элементов управления

	В строке просмотра отображается название подключенной библиотеки, содержащей стили спецификаций.
Выбрать	Чтобы подключить другую библиотеку, нажмите эту кнопку. На экране появится стандартный диалог открытия файлов. Выберите в нем файл библиотеки *.lyt, в котором находится нужный стиль спецификации.
Стиль	Выберите название из списка стилей спецификаций, существующих в подключенной библиотеке стилей. Все спецификации, подключенные к одному графическому документу, должны иметь разный стиль.
Выбрав стиль спецификации, нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без выбора стиля нажмите кнопку Отмена.


Диалог выбора документов

В этом диалоге отображается список документов, из которых в спецификацию был передан выбранный объект спецификации, или геометрия из которых подключена к выбранному объекту.

Выберите из списка документы для открытия, включив опции рядом с их названиями.

Чтобы одновременно открыть все документы списка, включите опцию Открыть все.

После завершения выбора документов нажмите кнопку ОК диалога для их открытия. Чтобы отказаться от открытия документов, нажмите кнопку Отмена.


Диалог управления сборкой

Диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Управление сборкой.

Позволяет подключать КОМПАС-документы (листы чертежа - *.сdw и сборки - *a3d) к спецификации и отключать их, запускать редактирование подключенных документов и настраивать передачу данных между спецификацией и подключенными к ней документами.

Количество документов, одновременно подключенных к спецификации, не ограничено.

Описание элементов управления

Список документов	В списке показаны названия КОМПАС-документов, подключенных к текущей спецификации. Документ, имя которого выделено в списке цветом, отображается в окне предварительного просмотра в уменьшенном масштабе. Для отказа от предварительного просмотра активизируйте опцию Выключить просмотр. Чтобы включить автоматическую передачу обозначения и наименования изделия из текущей спецификации в документ, включите для него опцию в колонке Передавать изменения в документ.
	Подключить документ	Кнопка служит для подключения документа к текущей спецификации. В вызываемом ею стандартном диалоге открытия файлов выберите нужный документ (или сразу несколько документов). Документ может быть одновременно подключен только к спецификациям разных стилей (например, к простой, групповой и пользовательской). Поэтому если выбранный документ уже подключен к спецификации такого же типа, как текущая, его невозможно подключить к текущей спецификации.
	Отключить документ	Кнопка служит для отключения документа, имя которого выделено цветом, от текущей спецификации. При отключении документа выдается запрос на удаление объектов, содержащихся в отключаемом документе, из спецификации. Нажмите кнопку Да, если объекты должны быть удалены из спецификации, или кнопку Нет, если они должны в ней остаться. Кнопка Отказ позволяет отказаться от отключения листа или сборки.
	Редактировать документ	Кнопка позволяет загрузить документ, имя которого выделено цветом в списке. При загрузке документа активным остается окно спецификации, и для редактирования чертежа необходимо активизировать его окно.
	Заполнить основную надпись	Кнопка позволяет включить автоматическую передачу обозначения и наименования из подключенного документа в основную надпись текущей спецификации.
	Переместить вверх Переместить вниз	Кнопки служат для перемещения выделенного имени документа по списку. Порядок расположения подключенных к спецификации документов в списке учитывается при расчете позиций и номеров зон, а также при автоматическом заполнении основной надписи спецификации.
Сформировав нужный список подключенных к спецификации документов, или загрузив их, или настроив передачу обозначения и наименования, нажмите кнопку Выход. Чтобы в этих документах появилась информация о том, что их подключили к спецификации (или отключили от нее), необходимо после выхода из диалога вызвать команду Синхронизировать данные.

________________

Смотрите также

Передача обозначения и наименования изделия между спецификацией и подключенными к ней документами


Особенности заполнения раздела "Документация" в групповой спецификации по вар. А
Особенности заполнения раздела "Документация"
в групповой спецификации по варианту А

Раздел "Документация" в групповой спецификации по варианту А отличается от аналогичного раздела групповой спецификации по варианту Б. Это обуславливает особый порядок заполнения указанного раздела в групповой спецификации по варианту А.

Отличие состоит в следующем.
В групповой спецификации по варианту Б признаком наличия документации в исполнении является отметка в соответствующей колонке Количество.
В групповой спецификации по варианту А таким признаком является наличие обозначения и наименования документа в данных об исполнениях. Колонка Количество в разделе "Документация" групповой спецификации по варианту А не заполняется.

Поэтому при создании объектов в разделе "Документация" групповой спецификации по варианту Б необходимо поставить отметку (например, "крестик" - букву Х) в ячейках тех исполнений, где документ присутствует. В спецификации постоянно видны как ячейки с отметками, так и ячейки без отметок.
В групповой спецификации по варианту А, наоборот, необходимо поставить отметку (любой символ, кроме цифры; например, "прочерк" - знак "минус") в ячейках тех исполнений, где документ отсутствует. В результате обозначение и наименование документа появятся в данных о тех исполнениях, для которых ячейка оставлена пустой. Если пусты все ячейки, то документ будет отнесен к постоянным данным для исполнений. Таким образом, ячейки с отметками видны только в режиме редактирования объекта раздела "Документация".


Команда Что неверно?

Позволяет вызвать на экран диалог с описанием конфликтных ситуаций, возникших в процессе редактирования модели или в процессе перестроения ассоциативного вида.

Если команда вызвана из контекстного меню на названии модели (детали или сборки) в окне Дерева построения модели, в диалоге отображаются предупреждения обо всех конфликтных ситуациях.

Если команда вызвана из контекстного меню на названии элемента в окне Дерева построения модели, в диалоге отображаются предупреждения о конфликтных ситуациях, возникших при перестроении следующих за выделенным элементом объектов.

Для получения справочных сведений о конкретном предупреждении выделите это предупреждение в диалоге и нажмите кнопку Справка.


Что неверно?

В этом диалоге перечислены ошибки, возникшие при перестроении выбранного элемента модели, всей модели или выбранного ассоциативного вида.

Ошибки отображаются в диалоге в виде структурированного списка. Описание каждой ошибки находится на уровне, следующем за названием ошибочного объекта.

Если ошибка в эскизе формообразующего элемента детали, этот эскиз в списке находится на уровне, следующим за названием использующего этот эскиз элемента.

Если вы просматриваете все ошибки в модели, то ее ошибочные элементы (формообразующие элементы, вспомогательные оси и плоскости, копии, фаски, оболочки и т.д.) в списке находятся на уровне, следующем за названием детали.

Справочная система содержит рекомендации по возможным путям устранения ошибки.

Чтобы получить разъяснение конкретной ошибки и общие рекомендации по ее устранению, выделите описание ошибки в диалоге и нажмите кнопку Справка.

Для закрытия диалога нажмите кнопку Выход.


Предупреждение об отсутствии файла-источника
Не прочитан файл-источник

Это предупреждение появляется на экране в следующих случаях:

-	если при открытии графического КОМПАС-документа невозможно прочитать внешний файл, содержащий вставленный фрагмент или вставленное растровое изображение,

-	если при открытии КОМПАС-чертежа не обнаружена модель, изображенная в ассоциативном виде (видах) этого чертежа.

В окне диалога показано название графического документа и файла-источника, который невозможно прочитать. Файл может отсутствовать или оказаться поврежденным.

Описание управляющих кнопок

Заменить	Позволяет использовать вместо непрочитанного другой файл или указать новый путь к файлу-источнику. После нажатия этой кнопки на экране появится диалог, в котором можно указать нужный файл.
Удалить	Позволяет открыть документ, удалив ссылку на файл-источник. Эта кнопка доступна, если не прочитан файл-источник фрагмента или растрового изображения.
Игнорировать	Позволяет открыть документ, сохранив ссылку на файл-источник. Эта кнопка доступна, если не прочитан файл-источник фрагмента или модель. Документ, содержащий ссылку на фрагмент, будет открыт без соответствующего изображения. Документ с ассоциативными видами модели будет по-прежнему содержать ее изображение, но перестроение видов будет невозможно.
Отказ от чтения	Позволяет прервать чтение документа.


Неправильно задано оформление первого листа спецификации:
не указана таблица, предназначенная для спецификации

Как исправить эту ошибку

 Если вы получили это сообщение при попытке создать новую спецификацию...

 Если вы получили это сообщение при попытке открыть существующую спецификацию...

 Если вы получили это сообщение при попытке сменить оформление открытой спецификации...

 Если вы получили это сообщение при попытке добавить или отредактировать объект (объекты) спецификации в графическом документе или модели...

 Если вы получили это сообщение при попытке вставить из библиотеки элемент с объектом спецификации...


Неправильно задано оформление второго и последующих листов спецификации:
не указана таблица, предназначенная для спецификации

Как исправить эту ошибку

 Если вы получили это сообщение при попытке создать новую спецификацию...

 Если вы получили это сообщение при попытке открыть существующую спецификацию...

 Если вы получили это сообщение при попытке сменить оформление открытой спецификации...

 Если вы получили это сообщение при попытке добавить или отредактировать объект (объекты) спецификации в графическом документе или модели...

 Если вы получили это сообщение при попытке вставить из библиотеки элемент с объектом спецификации...


Порядок исправления ошибки

1. 	Внимательно прочитайте сообщение системы. Запомните название оформления, вызвавшего конфликт, название стиля, содержащего это оформление, и полное имя библиотеки, содержащей этот стиль.

2. 	Если новая спецификация должна иметь другой стиль или стиль из другой библиотеки, укажите нужный стиль в настройке новых спецификаций. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Параметры раскройте вкладку Новые документы;
б) в левой части появившегося диалога раскройте раздел Спецификация и выберите в нем пункт Стиль;
в) подключите нужную библиотеку и выберите из нее нужный стиль спецификации (если необходимая библиотека уже подключена, можно ограничиться выбором из нее другого стиля);
г) закройте диалог настройки, нажав кнопку OK, и попытайтесь вновь создать спецификацию.

3. 	Если стиль новой спецификации выбран верно, требуется проверить правильность задания оформления (как известно, оформление спецификации является частью ее стиля). Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Стили спецификаций...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки стилей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, стиль из которой будет применяться в новой спецификации;
в) выберите из списка название стиля, который будет применяться в новой спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) активизируйте вкладку Оформление появившегося диалога настройки стиля спецификации;
Если вы получили сообщение об ошибке оформления первого листа спецификации, дальнейшие действия (проверку и настройку) нужно производить с оформлением первого листа, если ошибка в оформлении второго и последующих листов, проверять и настраивать нужно оформление последующих листов.
д) проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится оформление новой спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку оформлений;
е) проверьте, правильно ли указано оформление из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другое оформление;
д) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки стиля спецификации, выйдите из диалога работы со стилями спецификаций и попытайтесь вновь создать спецификацию.

4. 	Если оформление первого листа (или последующих листов) новой спецификации указано верно, требуется проверить правильность задания входящей в состав этого оформления основной надписи. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Оформление чертежей...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки оформлений (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, оформление из которой будет применяться в новой спецификации;
в) выберите из списка название оформления, которое будет применяться в новой спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) в появившемся диалоге настройки оформления проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится основная надпись (бланк) новой спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку основных надписей;
д) проверьте, правильно ли указано название основной надписи (бланка) из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другую основную надпись. При выборе названия основной надписи учитывайте, оформление какого листа (первого или последующего) вы настраиваете. Обычно в названии бланка есть указание на первый или последующие листы, это поможет вам выбрать нужную основную надпись;
д) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки оформления листа спецификации, выйдите из диалога работы со стилями оформлений и попытайтесь вновь создать спецификацию.

5. 	Если основная надпись первого листа (или последующих листов) новой спецификации указана верно, требуется проверить правильность этой основной надписи. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Типы основных надписей...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки основных надписей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, основная надпись из которой будет применяться в оформлении новой спецификации;
в) выберите из списка название основной надписи, которая будет применяться в оформлении новой спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) в появившемся диалоге найдите список, озаглавленный Состав основной надписи, выберите в нем название таблицы, которая предназначена для внесения в нее объектов спецификации, и включите опцию Использовать для спецификации (таблицы, предназначенные для спецификации и входящие в состав поставляемых вместе с системой основных надписей, называются Таблица спецификации);
д) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки основной надписи, выйдите из диалога работы с основными надписями и приступайте к созданию спецификации.


Порядок исправления ошибки

1. 	Внимательно прочитайте сообщение системы. Запомните название оформления, вызвавшего конфликт, название стиля, содержащего это оформление, и полное имя библиотеки, содержащей этот стиль.

2. 	Вначале требуется проверить правильность задания оформления спецификации (как известно, оформление спецификации является частью ее стиля). Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Стили спецификаций...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки стилей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, стиль из которой должен применяться в открываемой спецификации;
в) выберите из списка название стиля, который должен применяться в открываемой спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) активизируйте вкладку Оформление появившегося диалога настройки стиля спецификации;
Если вы получили сообщение об ошибке оформления первого листа спецификации, дальнейшие действия (проверку и настройку) нужно производить с оформлением первого листа, если ошибка в оформлении второго и последующих листов, проверять и настраивать нужно оформление последующих листов.
д) проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится оформление открываемой спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку оформлений;
е) проверьте, правильно ли указано оформление из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другое оформление;
д) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки стиля спецификации, выйдите из диалога работы со стилями спецификаций и попытайтесь вновь открыть спецификацию.

3. 	Если оформление первого листа (или последующих листов) открываемой спецификации указано верно, требуется проверить правильность задания входящей в состав этого оформления основной надписи. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Оформление чертежей...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки оформлений (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, оформление из которой должно применяться в открываемой спецификации;
в) выберите из списка название оформления, которое должно применяться в открываемой спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) в появившемся диалоге настройки оформления проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится основная надпись (бланк) открываемой спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку основных надписей;
д) проверьте, правильно ли указано название основной надписи (бланка) из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другую основную надпись. При выборе названия основной надписи учитывайте, оформление какого листа (первого или последующего) вы настраиваете. Обычно в названии бланка есть указание на первый или последующие листы, это поможет вам выбрать нужную основную надпись;
д) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки оформления листа спецификации, выйдите из диалога работы со стилями оформлений и попытайтесь вновь открыть спецификацию.

4. 	Если основная надпись первого листа (или последующих листов) открываемой спецификации указана верно, требуется проверить правильность этой основной надписи. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Типы основных надписей...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки основных надписей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, основная надпись из которой должна применяться в оформлении открываемой спецификации;
в) выберите из списка название основной надписи, которая должна применяться в оформлении открываемой спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) в появившемся диалоге найдите список, озаглавленный Состав основной надписи, выберите в нем название таблицы, которая предназначена для внесения в нее объектов спецификации, и включите опцию Использовать для спецификации (таблицы, предназначенные для спецификации и входящие в состав поставляемых вместе с системой основных надписей, называются Таблица спецификации);
д) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки основной надписи, выйдите из диалога работы с основными надписями и откройте спецификацию.

Важное замечание. При смене стиля, оформления или бланка существующей спецификации никаких изменений данных в ней (например, исчезновения информации из колонок) не происходит. Например, вы сменили стиль с группового на простой; в результате в спецификации будут не видны колонки с количеством объектов для разных исполнений, однако из спецификации данные о количестве не исчезнут, и когда в ней вновь появятся колонки, предназначенные для представления количества (например, вы измените бланк спецификации), данные о количестве займут в них свое место (станут видны). Поэтому вы можете смело менять и перенастраивать стиль, оформление или бланк с целью открыть спецификацию с поврежденным бланком. После того, как спецификация будет открыта (в любом виде), вы сможете нужным образом настроить те параметры стиля или оформления, которые вас не устраивают.


Порядок исправления ошибки

1. 	Внимательно прочитайте сообщение системы. Запомните название оформления, вызвавшего конфликт, название стиля, содержащего это оформление, и полное имя библиотеки, содержащей этот стиль.

2. 	Проверьте, правильно ли указан стиль, на который вы хотите поменять стиль текущей спецификации (в том числе правильно ли выбрана библиотека стилей).

3. 	Если новый стиль спецификации выбран верно, требуется проверить правильность задания оформления (как известно, оформление спецификации является частью ее стиля). Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Стили спецификаций...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки стилей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, стиль из которой должен применяться в спецификации;
в) выберите из списка название стиля, который должен применяться в спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) активизируйте вкладку Оформление появившегося диалога настройки стиля спецификации;
Если вы получили сообщение об ошибке оформления первого листа спецификации, дальнейшие действия (проверку и настройку) нужно производить с оформлением первого листа, если ошибка в оформлении второго и последующих листов, проверять и настраивать нужно оформление последующих листов.
д) проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится оформление спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку оформлений;
е) проверьте, правильно ли указано оформление из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другое оформление;
д) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки стиля спецификации, выйдите из диалога работы со стилями спецификаций и попытайтесь вновь сменить стиль спецификации.

4. 	Если оформление первого листа (или последующих листов) спецификации указано верно, требуется проверить правильность задания входящей в состав этого оформления основной надписи. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Оформление чертежей...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки оформлений (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, оформление из которой должно применяться в спецификации;
в) выберите из списка название оформления, которое должно применяться в спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) в появившемся диалоге настройки оформления проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится основная надпись (бланк) спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку основных надписей;
д) проверьте, правильно ли указано название основной надписи (бланка) из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другую основную надпись. При выборе названия основной надписи учитывайте, оформление какого листа (первого или последующего) вы настраиваете. Обычно в названии бланка есть указание на первый или последующие листы, это поможет вам выбрать нужную основную надпись;
е) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки оформления листа спецификации, выйдите из диалога работы со стилями оформлений и попытайтесь вновь сменить стиль спецификации.

5. 	Если основная надпись первого листа (или последующих листов) спецификации указана верно, требуется проверить правильность этой основной надписи. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Типы основных надписей...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки основных надписей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, основная надпись из которой будет применяться в оформлении спецификации;
в) выберите из списка название основной надписи, которая будет применяться в оформлении спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) в появившемся диалоге найдите список, озаглавленный Состав основной надписи, выберите в нем название таблицы, которая предназначена для внесения в нее объектов спецификации, и включите опцию Использовать для спецификации (таблицы, предназначенные для спецификации и входящие в состав поставляемых вместе с системой основных надписей, называются Таблица спецификации);
д) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки основной надписи, выйдите из диалога работы с основными надписями и смените стиль спецификации.

Важное замечание. При смене стиля, оформления или бланка существующей спецификации никаких изменений данных в ней (например, исчезновения информации из колонок) не происходит. Например, вы сменили стиль с группового на простой; в результате в спецификации будут не видны колонки с количеством объектов для разных исполнений, однако из спецификации данные о количестве не исчезнут, и когда в ней вновь появятся колонки, предназначенные для представления количества (например, вы измените бланк спецификации), данные о количестве займут в них свое место (станут видны). Поэтому вы можете смело менять и перенастраивать стиль, оформление или бланк.


Порядок исправления ошибки

1. 	Внимательно прочитайте сообщение системы. Запомните название оформления, вызвавшего конфликт, название стиля, содержащего это оформление, и полное имя библиотеки, содержащей этот стиль.
Появление сообщения свидетельствует о наличии ошибки в стиле спецификации, который используется для размещения объектов спецификации, принадлежащих текущему графическому документу или модели. Объекты спецификации могут быть вставлены в документ как непосредственно (с помощью команды Спецификация - Добавить объект), так и вместе с другими объектами: фрагментами, деталями, подсборками, библиотечными макроэлементами.

2. 	Вначале требуется проверить правильность задания оформления спецификации (как известно, оформление спецификации является частью ее стиля). Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Стили спецификаций...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки стилей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, стиль спецификации из которой должен использоваться в текущем документе;
в) выберите из списка название стиля спецификации, который должен использоваться в документе, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) активизируйте вкладку Оформление появившегося диалога настройки стиля спецификации;
Если вы получили сообщение об ошибке оформления первого листа спецификации, дальнейшие действия (проверку и настройку) нужно производить с оформлением первого листа, если ошибка в оформлении второго и последующих листов, проверять и настраивать нужно оформление последующих листов.
д) проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится оформление спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку оформлений;
е) проверьте, правильно ли указано оформление из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другое оформление;
д) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки стиля спецификации, выйдите из диалога работы со стилями спецификаций и попытайтесь вновь открыть спецификацию.

3. 	Если оформление первого листа (или последующих листов) спецификации указано верно, требуется проверить правильность задания входящей в состав этого оформления основной надписи. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Оформление чертежей...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки оформлений (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, оформление из которой должно применяться в спецификации;
в) выберите из списка название оформления, которое должно применяться в спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) в появившемся диалоге настройки оформления проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится основная надпись (бланк) спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку основных надписей;
д) проверьте, правильно ли указано название основной надписи (бланка) из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другую основную надпись. При выборе названия основной надписи учитывайте, оформление какого листа (первого или последующего) вы настраиваете. Обычно в названии бланка есть указание на первый или последующие листы, это поможет вам выбрать нужную основную надпись;
д) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки оформления листа спецификации, выйдите из диалога работы со стилями оформлений и попытайтесь продолжить работу с объектами спецификации в текущем документе.

4. 	Если основная надпись первого листа (или последующих листов) спецификации указана верно, требуется проверить правильность этой основной надписи. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Типы основных надписей...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки основных надписей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, основная надпись из которой должна применяться в оформлении спецификации;
в) выберите из списка название основной надписи, которая должна применяться в оформлении спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) в появившемся диалоге найдите список, озаглавленный Состав основной надписи, выберите в нем название таблицы, которая предназначена для внесения в нее объектов спецификации, и включите опцию Использовать для спецификации (таблицы, предназначенные для спецификации и входящие в состав поставляемых вместе с системой основных надписей, называются Таблица спецификации);
д) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки основной надписи, выйдите из диалога работы с основными надписями и продолжите работу с объектами спецификации в текущем документе.


Порядок исправления ошибки

1. 	Внимательно прочитайте сообщение системы. Запомните название оформления, вызвавшего конфликт, название стиля, содержащего это оформление, и полное имя библиотеки, содержащей этот стиль.
Появление сообщения свидетельствует о наличии ошибки в стиле спецификации, который используется для размещения объектов спецификации, принадлежащих макроэлементам, вставляемым из библиотеки.

2. 	Вначале требуется проверить правильность задания оформления спецификации (как известно, оформление спецификации является частью ее стиля). Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Стили спецификаций...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки стилей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, стиль из которой должен использоваться для размещения объектов спецификации;
в) выберите из списка название стиля спецификации, который должен использоваться для размещения объектов, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) активизируйте вкладку Оформление появившегося диалога настройки стиля спецификации;
Если вы получили сообщение об ошибке оформления первого листа спецификации, дальнейшие действия (проверку и настройку) нужно производить с оформлением первого листа, если ошибка в оформлении второго и последующих листов, проверять и настраивать нужно оформление последующих листов.
д) проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится оформление спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку оформлений;
е) проверьте, правильно ли указано оформление из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другое оформление;
д) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки стиля спецификации, выйдите из диалога работы со стилями спецификаций и попытайтесь вновь вставить библиотечный макроэлемент с объектом спецификации.

3. 	Если оформление первого листа (или последующих листов) спецификации указано верно, требуется проверить правильность задания входящей в состав этого оформления основной надписи. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Оформление чертежей...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки оформлений (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, оформление из которой должно применяться в спецификации;
в) выберите из списка название оформления, которое должно применяться в спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) в появившемся диалоге настройки оформления проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится основная надпись (бланк) спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку основных надписей;
д) проверьте, правильно ли указано название основной надписи (бланка) из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другую основную надпись. При выборе названия основной надписи учитывайте, оформление какого листа (первого или последующего) вы настраиваете. Обычно в названии бланка есть указание на первый или последующие листы, это поможет вам выбрать нужную основную надпись;
д) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки оформления листа спецификации, выйдите из диалога работы со стилями оформлений и попытайтесь вновь вставить библиотечный макроэлемент с объектом спецификации.

4. 	Если основная надпись первого листа (или последующих листов) спецификации указана верно, требуется проверить правильность этой основной надписи. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Типы основных надписей...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки основных надписей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, основная надпись из которой должна применяться в оформлении спецификации;
в) выберите из списка название основной надписи, которая должна применяться в оформлении спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) в появившемся диалоге найдите список, озаглавленный Состав основной надписи, выберите в нем название таблицы, которая предназначена для внесения в нее объектов спецификации, и включите опцию Использовать для спецификации (таблицы, предназначенные для спецификации и входящие в состав поставляемых вместе с системой основных надписей, называются Таблица спецификации);
д) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки основной надписи, выйдите из диалога работы с основными надписями и вставьте в документ библиотечный макроэлемент с объектом спецификации.


Не найдено оформление первого листа спецификации

Как исправить эту ошибку

 Если вы получили это сообщение при попытке создать новую спецификацию...

 Если вы получили это сообщение при попытке открыть существующую спецификацию...

 Если вы получили это сообщение при попытке сменить оформление открытой спецификации...

 Если вы получили это сообщение при попытке добавить или отредактировать объект (объекты) спецификации в графическом документе или модели...

 Если вы получили это сообщение при попытке вставить из библиотеки элемент с объектом спецификации...


Не найдено оформление второго и последующих листов спецификации

Как исправить эту ошибку

 Если вы получили это сообщение при попытке создать новую спецификацию...

 Если вы получили это сообщение при попытке открыть существующую спецификацию...

 Если вы получили это сообщение при попытке сменить оформление открытой спецификации...

 Если вы получили это сообщение при попытке добавить или отредактировать объект (объекты) спецификации в графическом документе или модели...

 Если вы получили это сообщение при попытке вставить из библиотеки элемент с объектом спецификации...


Порядок исправления ошибки

1. 	Внимательно прочитайте сообщение системы. Запомните название оформления, вызвавшего конфликт, название стиля, содержащего это оформление, и полное имя библиотеки, содержащей этот стиль.

2. 	Если новая спецификация должна иметь другой стиль или стиль из другой библиотеки, укажите нужный стиль в настройке новых спецификаций. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Параметры, раскройте вкладку Новые документы;
б) в левой части появившегося диалога раскройте раздел Спецификация и выберите в нем пункт Стиль;
в) подключите нужную библиотеку и выберите из нее нужный стиль спецификации (если необходимая библиотека уже подключена, можно ограничиться выбором из нее другого стиля);
г) закройте диалог настройки, нажав кнопку OK, и попытайтесь вновь создать спецификацию.

3. 	Если стиль новой спецификации выбран верно, требуется проверить правильность задания оформления (как известно, оформление спецификации является частью ее стиля). Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Стили спецификаций...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки стилей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, стиль из которой будет применяться в новой спецификации;
в) выберите из списка название стиля, который будет применяться в новой спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) активизируйте вкладку Оформление появившегося диалога настройки стиля спецификации;
Если вы получили сообщение о ненайденном оформлении первого листа спецификации, дальнейшие действия (проверку и настройку) нужно производить с оформлением первого листа, если не найдено оформление второго и последующих листов, проверять и настраивать нужно оформление последующих листов.
д) проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится оформление новой спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку оформлений;
е) проверьте, правильно ли указано оформление из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другое оформление;
ж) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки стиля спецификации, выйдите из диалога работы со стилями спецификаций и создайте новую спецификацию.


Порядок исправления ошибки

1. 	Внимательно прочитайте сообщение системы. Запомните название оформления, вызвавшего конфликт, название стиля, содержащего это оформление, и полное имя библиотеки, содержащей этот стиль.

2. 	Проверьте правильность задания оформления спецификации (как известно, оформление спецификации является частью ее стиля). Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Стили спецификаций...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки стилей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, стиль из которой должен применяться в открываемой спецификации;
в) выберите из списка название стиля, который должен применяться в открываемой спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) активизируйте вкладку Оформление появившегося диалога настройки стиля спецификации;
Если вы получили сообщение о ненайденном оформлении первого листа спецификации, дальнейшие действия (проверку и настройку) нужно производить с оформлением первого листа, если не найдено оформление второго и последующих листов, проверять и настраивать нужно оформление последующих листов.
д) проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится оформление открываемой спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку оформлений;
е) проверьте, правильно ли указано оформление из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другое оформление;
ж) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки стиля спецификации, выйдите из диалога работы со стилями спецификаций и откройте спецификацию.

Важное замечание. При смене оформления существующей спецификации никаких изменений данных в ней (например, исчезновения информации из колонок) не происходит. Например, вы сменили оформление с группового на простое; в результате в спецификации будут не видны колонки с количеством объектов для разных исполнений, однако из спецификации данные о количестве не исчезнут, и когда в ней вновь появятся колонки, предназначенные для представления количества (например, вы измените бланк спецификации, который является частью оформления), данные о количестве займут в них свое место (станут видны). Поэтому вы можете смело менять и перенастраивать оформление с целью открыть спецификацию. После того, как спецификация будет открыта (в любом виде), вы сможете нужным образом настроить те параметры стиля или оформления, которые вас не устраивают.


Порядок исправления ошибки

1. 	Внимательно прочитайте сообщение системы. Запомните название оформления, вызвавшего конфликт, название стиля, содержащего это оформление, и полное имя библиотеки, содержащей этот стиль.

2. 	Проверьте, правильно ли указан стиль, на который вы хотите поменять стиль текущей спецификации (в том числе правильно ли выбрана библиотека стилей).

3. 	Если новый стиль спецификации выбран верно, требуется проверить правильность задания оформления (как известно, оформление спецификации является частью ее стиля). Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Стили спецификаций...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки стилей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, стиль из которой должен применяться в спецификации;
в) выберите из списка название стиля, который должен применяться в спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) активизируйте вкладку Оформление появившегося диалога настройки стиля спецификации;
Если вы получили сообщение об ошибке оформления первого листа спецификации, дальнейшие действия (проверку и настройку) нужно производить с оформлением первого листа, если ошибка в оформлении второго и последующих листов, проверять и настраивать нужно оформление последующих листов.
д) проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится оформление спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку оформлений;
е) проверьте, правильно ли указано оформление из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другое оформление;
д) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки стиля спецификации, выйдите из диалога работы со стилями спецификаций и попытайтесь вновь сменить стиль спецификации.

Важное замечание. При смене стиля, оформления или бланка существующей спецификации никаких изменений данных в ней (например, исчезновения информации из колонок) не происходит. Например, вы сменили стиль с группового на простой; в результате в спецификации будут не видны колонки с количеством объектов для разных исполнений, однако из спецификации данные о количестве не исчезнут, и когда в ней вновь появятся колонки, предназначенные для представления количества (например, вы измените бланк спецификации), данные о количестве займут в них свое место (станут видны). Поэтому вы можете смело менять и перенастраивать стиль, оформление или бланк.


Порядок исправления ошибки

1. 	Внимательно прочитайте сообщение системы. Запомните название оформления, вызвавшего конфликт, название стиля, содержащего это оформление, и полное имя библиотеки, содержащей этот стиль.
Появление сообщения свидетельствует о наличии ошибки в стиле спецификации, который используется для размещения объектов спецификации, принадлежащих текущему графическому документу или модели. Объекты спецификации могут быть вставлены в документ как непосредственно (с помощью команды Спецификация - Добавить объект), так и вместе с другими объектами: фрагментами, деталями, подсборками, библиотечными макроэлементами.

2. 	Проверьте правильность задания оформления спецификации (как известно, оформление спецификации является частью ее стиля). Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Стили спецификаций...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки стилей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, стиль из которой должен использоваться в текущем документе;
в) выберите из списка название стиля спецификации, который должен использоваться в документе, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) активизируйте вкладку Оформление появившегося диалога настройки стиля спецификации;
Если вы получили сообщение о ненайденном оформлении первого листа спецификации, дальнейшие действия (проверку и настройку) нужно производить с оформлением первого листа, если не найдено оформление второго и последующих листов, проверять и настраивать нужно оформление последующих листов.
д) проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится оформление спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку оформлений;
е) проверьте, правильно ли указано оформление из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другое оформление;
ж) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки стиля спецификации, выйдите из диалога работы со стилями спецификаций и продолжите работу с объектами спецификации в текущем документе.


Порядок исправления ошибки

1. 	Внимательно прочитайте сообщение системы. Запомните название оформления, вызвавшего конфликт, название стиля, содержащего это оформление, и полное имя библиотеки, содержащей этот стиль.
Появление сообщения свидетельствует о наличии ошибки в стиле спецификации, который используется для размещения объектов спецификации, принадлежащих макроэлементам, вставляемым из библиотеки.

2. 	Проверьте правильность задания оформления спецификации (как известно, оформление спецификации является частью ее стиля). Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Стили спецификаций...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки стилей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, стиль из которой должен использоваться для размещения объектов спецификации;
в) выберите из списка название стиля спецификации, который должен использоваться для размещения объектов, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) активизируйте вкладку Оформление появившегося диалога настройки стиля спецификации;
Если вы получили сообщение о ненайденном оформлении первого листа спецификации, дальнейшие действия (проверку и настройку) нужно производить с оформлением первого листа, если не найдено оформление второго и последующих листов, проверять и настраивать нужно оформление последующих листов.
д) проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится оформление спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку оформлений;
е) проверьте, правильно ли указано оформление из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другое оформление;
ж) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки стиля спецификации, выйдите из диалога работы со стилями спецификаций и продолжите вставку макроэлементов из библиотеки.


Неправильно задано оформление первого листа спецификации:
не найдены ячейки типа "Для спецификации"

Как исправить эту ошибку

 Если вы получили это сообщение при попытке создать новую спецификацию...

 Если вы получили это сообщение при попытке открыть существующую спецификацию...

 Если вы получили это сообщение при попытке сменить оформление открытой спецификации...

 Если вы получили это сообщение при попытке добавить или отредактировать объект (объекты) спецификации в графическом документе или модели...

 Если вы получили это сообщение при попытке вставить из библиотеки элемент с объектом спецификации...


Неправильно задано оформление второго и последующих листов спецификации:
не найдены ячейки типа "Для спецификации"

Как исправить эту ошибку

 Если вы получили это сообщение при попытке создать новую спецификацию...

 Если вы получили это сообщение при попытке открыть существующую спецификацию...

 Если вы получили это сообщение при попытке сменить оформление открытой спецификации...

 Если вы получили это сообщение при попытке добавить или отредактировать объект (объекты) спецификации в графическом документе или модели...

 Если вы получили это сообщение при попытке вставить из библиотеки элемент с объектом спецификации...


Порядок исправления ошибки

1. 	Внимательно прочитайте сообщение системы. Запомните название оформления, вызвавшего конфликт, название стиля, содержащего это оформление, и полное имя библиотеки, содержащей этот стиль.

2. 	Если новая спецификация должна иметь другой стиль или стиль из другой библиотеки, укажите нужный стиль в настройке новых спецификаций. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Параметры, раскройте вкладку Новые документы;
б) в левой части появившегося диалога раскройте раздел Спецификация и выберите в нем пункт Стиль;
в) подключите нужную библиотеку и выберите из нее нужный стиль спецификации (если необходимая библиотека уже подключена, можно ограничиться выбором из нее другого стиля);
г) закройте диалог настройки, нажав кнопку OK, и попытайтесь вновь создать спецификацию.

3. 	Если стиль новой спецификации выбран верно, требуется проверить правильность задания оформления (как известно, оформление спецификации является частью ее стиля). Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Стили спецификаций...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки стилей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, стиль из которой будет применяться в новой спецификации;
в) выберите из списка название стиля, который будет применяться в новой спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) активизируйте вкладку Оформление появившегося диалога настройки стиля спецификации;
Если вы получили сообщение об ошибке оформления первого листа спецификации, дальнейшие действия (проверку и настройку) нужно производить с оформлением первого листа, если ошибка в оформлении второго и последующих листов, проверять и настраивать нужно оформление последующих листов.
д) проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится оформление новой спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку оформлений;
е) проверьте, правильно ли указано оформление из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другое оформление;
д) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки стиля спецификации, выйдите из диалога работы со стилями спецификаций и попытайтесь вновь создать спецификацию.

4. 	Если оформление первого листа (или последующих листов) новой спецификации указано верно, требуется проверить правильность задания входящей в состав этого оформления основной надписи. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Оформление чертежей...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки оформлений (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, оформление из которой будет применяться в новой спецификации;
в) выберите из списка название оформления, которое будет применяться в новой спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) в появившемся диалоге настройки оформления проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится основная надпись (бланк) новой спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку основных надписей;
д) проверьте, правильно ли указано название основной надписи (бланка) из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другую основную надпись. При выборе названия основной надписи учитывайте, оформление какого листа (первого или последующего) вы настраиваете. Обычно в названии бланка есть указание на первый или последующие листы, это поможет вам выбрать нужную основную надпись;
д) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки оформления листа спецификации, выйдите из диалога работы со стилями оформлений и попытайтесь вновь создать спецификацию.

5. 	Если основная надпись первого листа (или последующих листов) новой спецификации указана верно, требуется проверить правильность этой основной надписи. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Типы основных надписей...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки основных надписей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, основная надпись из которой будет применяться в оформлении новой спецификации;
в) выберите из списка название основной надписи, которая будет применяться в оформлении новой спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) в появившемся диалоге найдите список, озаглавленный Состав основной надписи, выберите в нем название таблицы, которая предназначена для внесения в нее объектов спецификации (при выделении этого названия включается опция Использовать для спецификации), и нажмите кнопку Редактировать.... На экране появится окно редактирования таблицы бланка;
д) хотя бы одна ячейка таблицы для спецификации (за исключением ячеек "шапки") должна иметь расширенный тип Для спецификации. Активизируйте любую ячейку таблицы (щелкните в ней мышью);
е) вызовите из меню Таблица команду Формат ячейки...;
ж) в появившемся диалоге настройки формата ячейки нажмите кнопку Далее...;
з) в появившемся диалоге настройки расширенного формата ячейки включите опцию Для таблицы спецификации;
и) нажимая кнопки OK, последовательно закройте диалоги настройки расширенного формата ячейки и настройки формата ячейки ;
к) вызовите из меню Файл команду Закрыть и подтвердите сохранение измененной основной надписи;
л) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки основной надписи, выйдите из диалога работы с основными надписями и приступайте к созданию спецификации.

Важное замечание. Если вы зададите расширенный тип Для спецификации единственной ячейке в таблице спецификации, этого будет достаточно для создания спецификации. Однако объекты спецификации смогут располагаться только в той ячейке, которая имеет тип Для спецификации. Понятно, что создание спецификации, состоящей из одной ячейки, не имеет смысла. Поэтому тип Для спецификации должны иметь все ячейки таблицы спецификации (кроме ячеек "шапки"). Для присвоения этого типа всем ячейкам нужно выполнить пункты с 5д по 5и включительно для каждой ячейки таблицы спецификации или при настройке расширенного формата каждой первой ячейки в колонке (столбце) включить опцию Сформировать идентификаторы для всех нижележащих ячеек столбца.


Порядок исправления ошибки

1. 	Внимательно прочитайте сообщение системы. Запомните название оформления, вызвавшего конфликт, название стиля, содержащего это оформление, и полное имя библиотеки, содержащей этот стиль.

2. 	Вначале требуется проверить правильность задания оформления спецификации (как известно, оформление спецификации является частью ее стиля). Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Стили спецификаций...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки стилей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, стиль из которой должен применяться в открываемой спецификации;
в) выберите из списка название стиля, который должен применяться в открываемой спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) активизируйте вкладку Оформление появившегося диалога настройки стиля спецификации;
Если вы получили сообщение об ошибке оформления первого листа спецификации, дальнейшие действия (проверку и настройку) нужно производить с оформлением первого листа, если ошибка в оформлении второго и последующих листов, проверять и настраивать нужно оформление последующих листов.
д) проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится оформление открываемой спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку оформлений;
е) проверьте, правильно ли указано оформление из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другое оформление;
д) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки стиля спецификации, выйдите из диалога работы со стилями спецификаций и попытайтесь вновь открыть спецификацию.

3. 	Если оформление первого листа (или последующих листов) открываемой спецификации указано верно, требуется проверить правильность задания входящей в состав этого оформления основной надписи. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Оформление чертежей...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки оформлений (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, оформление из которой должно применяться в открываемой спецификации;
в) выберите из списка название оформления, которое должно применяться в открываемой спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) в появившемся диалоге настройки оформления проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится основная надпись (бланк) открываемой спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку основных надписей;
д) проверьте, правильно ли указано название основной надписи (бланка) из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другую основную надпись. При выборе названия основной надписи учитывайте, оформление какого листа (первого или последующего) вы настраиваете. Обычно в названии бланка есть указание на первый или последующие листы, это поможет вам выбрать нужную основную надпись;
е) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки оформления листа спецификации, выйдите из диалога работы со стилями оформлений и попытайтесь вновь открыть спецификацию.

4. 	Если основная надпись первого листа (или последующих листов) открываемой спецификации указана верно, требуется проверить правильность этой основной надписи. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Типы основных надписей...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки основных надписей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, основная надпись из которой должна применяться в оформлении открываемой спецификации;
в) выберите из списка название основной надписи, которая будет применяться в оформлении открываемой спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) в появившемся диалоге найдите список, озаглавленный Состав основной надписи, выберите в нем название таблицы, которая предназначена для внесения в нее объектов спецификации (при выделении этого названия включается опция Использовать для спецификации), и нажмите кнопку Редактировать.... На экране появится окно редактирования таблицы бланка;
д) хотя бы одна ячейка таблицы для спецификации (за исключением ячеек "шапки") должна иметь расширенный тип Для спецификации. Активизируйте любую ячейку таблицы (щелкните в ней мышью);
е) вызовите из меню Таблица команду Формат ячейки...;
ж) в появившемся диалоге настройки формата ячейки нажмите кнопку Далее...;
з) в появившемся диалоге настройки расширенного формата ячейки включите опцию Для таблицы спецификации;
и) нажимая кнопки OK, последовательно закройте диалоги настройки расширенного формата ячейки и настройки формата ячейки ;
к) вызовите из меню Файл команду Закрыть и подтвердите сохранение измененной основной надписи;
л) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки основной надписи, выйдите из диалога работы с основными надписями и открывайте спецификацию.

Первое важное замечание. Если вы зададите расширенный тип Для спецификации единственной ячейке в таблице спецификации, этого будет достаточно для открытия спецификации. Однако объекты спецификации смогут располагаться только в той ячейке, которая имеет тип Для спецификации. Понятно, что работа со спецификацией, состоящей из одной ячейки, не имеет смысла. Поэтому тип Для спецификации должны иметь все ячейки таблицы спецификации (кроме ячеек "шапки"). Для присвоения этого типа всем ячейкам нужно выполнить пункты с 5д по 5и включительно для каждой ячейки таблицы спецификации или при настройке расширенного формата каждой первой ячейки в колонке (столбце) включить опцию Сформировать идентификаторы для всех нижележащих ячеек столбца.

Второе важное замечание. При смене стиля, оформления или бланка существующей спецификации никаких изменений данных в ней (например, исчезновения информации из колонок) не происходит. Например, вы сменили стиль с группового на простой; в результате в спецификации будут не видны колонки с количеством объектов для разных исполнений, однако из спецификации данные о количестве не исчезнут, и когда в ней вновь появятся колонки, предназначенные для представления количества (например, вы измените бланк спецификации), данные о количестве займут в них свое место (станут видны). Поэтому вы можете смело менять и перенастраивать стиль, оформление или бланк с целью открыть спецификацию с поврежденным бланком. После того, как спецификация будет открыта (в любом виде), вы сможете нужным образом настроить те параметры стиля или оформления, которые вас не устраивают.


Порядок исправления ошибки

1. 	Внимательно прочитайте сообщение системы. Запомните название оформления, вызвавшего конфликт, название стиля, содержащего это оформление, и полное имя библиотеки, содержащей этот стиль.

2. 	Проверьте, правильно ли указан стиль, на который вы хотите поменять стиль текущей спецификации (в том числе правильно ли выбрана библиотека стилей).

3. 	Если новый стиль спецификации выбран верно, требуется проверить правильность задания оформления (как известно, оформление спецификации является частью ее стиля). Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Стили спецификаций...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки стилей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, стиль из которой должен применяться в спецификации;
в) выберите из списка название стиля, который должен применяться в спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) активизируйте вкладку Оформление появившегося диалога настройки стиля спецификации;
Если вы получили сообщение об ошибке оформления первого листа спецификации, дальнейшие действия (проверку и настройку) нужно производить с оформлением первого листа, если ошибка в оформлении второго и последующих листов, проверять и настраивать нужно оформление последующих листов.
д) проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится оформление спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку оформлений;
е) проверьте, правильно ли указано оформление из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другое оформление;
д) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки стиля спецификации, выйдите из диалога работы со стилями спецификаций и попытайтесь вновь сменить стиль спецификации.

4. 	Если оформление первого листа (или последующих листов) спецификации указано верно, требуется проверить правильность задания входящей в состав этого оформления основной надписи. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Оформление чертежей...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки оформлений (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, оформление из которой должно применяться в спецификации;
в) выберите из списка название оформления, которое должно применяться в спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) в появившемся диалоге настройки оформления проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится основная надпись (бланк) спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку основных надписей;
д) проверьте, правильно ли указано название основной надписи (бланка) из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другую основную надпись. При выборе названия основной надписи учитывайте, оформление какого листа (первого или последующего) вы настраиваете. Обычно в названии бланка есть указание на первый или последующие листы, это поможет вам выбрать нужную основную надпись;
е) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки оформления листа спецификации, выйдите из диалога работы со стилями оформлений и попытайтесь вновь сменить стиль спецификации.

5. 	Если основная надпись первого листа (или последующих листов) спецификации указана верно, требуется проверить правильность этой основной надписи. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Типы основных надписей...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки основных надписей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, основная надпись из которой должна применяться в оформлении спецификации;
в) выберите из списка название основной надписи, которая будет применяться в оформлении спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) в появившемся диалоге найдите список, озаглавленный Состав основной надписи, выберите в нем название таблицы, которая предназначена для внесения в нее объектов спецификации (при выделении этого названия включается опция Использовать для спецификации), и нажмите кнопку Редактировать.... На экране появится окно редактирования таблицы бланка;
д) хотя бы одна ячейка таблицы для спецификации (за исключением ячеек "шапки") должна иметь расширенный тип Для спецификации. Активизируйте любую ячейку таблицы (щелкните в ней мышью);
е) вызовите из меню Таблица команду Формат ячейки...;
ж) в появившемся диалоге настройки формата ячейки нажмите кнопку Далее...;
з) в появившемся диалоге настройки расширенного формата ячейки включите опцию Для таблицы спецификации;
и) нажимая кнопки OK, последовательно закройте диалоги настройки расширенного формата ячейки и настройки формата ячейки ;
к) вызовите из меню Файл команду Закрыть и подтвердите сохранение измененной основной надписи;
л) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки основной надписи, выйдите из диалога работы с основными надписями и измените стиль спецификации.

Первое важное замечание. Если вы зададите расширенный тип Для спецификации единственной ячейке в таблице спецификации, этого будет достаточно для открытия спецификации. Однако объекты спецификации смогут располагаться только в той ячейке, которая имеет тип Для спецификации. Понятно, что работа со спецификацией, состоящей из одной ячейки, не имеет смысла. Поэтому тип Для спецификации должны иметь все ячейки таблицы спецификации (кроме ячеек "шапки"). Для присвоения этого типа всем ячейкам нужно выполнить пункты с 5д по 5и включительно для каждой ячейки таблицы спецификации или при настройке расширенного формата каждой первой ячейки в колонке (столбце) включить опцию Сформировать идентификаторы для всех нижележащих ячеек столбца.

Второе важное замечание. При смене стиля, оформления или бланка существующей спецификации никаких изменений данных в ней (например, исчезновения информации из колонок) не происходит. Например, вы сменили стиль с группового на простой; в результате в спецификации будут не видны колонки с количеством объектов для разных исполнений, однако из спецификации данные о количестве не исчезнут, и когда в ней вновь появятся колонки, предназначенные для представления количества (например, вы измените бланк спецификации), данные о количестве займут в них свое место (станут видны). Поэтому вы можете смело менять и перенастраивать стиль, оформление или бланк.


Порядок исправления ошибки

1. 	Внимательно прочитайте сообщение системы. Запомните название оформления, вызвавшего конфликт, название стиля, содержащего это оформление, и полное имя библиотеки, содержащей этот стиль.
Появление сообщения свидетельствует о наличии ошибки в стиле спецификации, который используется для размещения объектов спецификации, принадлежащих текущему графическому документу или модели. Объекты спецификации могут быть вставлены в документ как непосредственно (с помощью команды Спецификация - Добавить объект), так и вместе с другими объектами: фрагментами, деталями, подсборками, библиотечными макроэлементами.

2. 	Вначале требуется проверить правильность задания оформления спецификации (как известно, оформление спецификации является частью ее стиля). Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Стили спецификаций...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки стилей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, стиль из которой должен использоваться в текущем документе;
в) выберите из списка название стиля, который должен использоваться в документе, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) активизируйте вкладку Оформление появившегося диалога настройки стиля спецификации;
Если вы получили сообщение об ошибке оформления первого листа спецификации, дальнейшие действия (проверку и настройку) нужно производить с оформлением первого листа, если ошибка в оформлении второго и последующих листов, проверять и настраивать нужно оформление последующих листов.
д) проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится оформление спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку оформлений;
е) проверьте, правильно ли указано оформление из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другое оформление;
д) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки стиля спецификации, выйдите из диалога работы со стилями спецификаций и попытайтесь продолжить работу с объектами спецификации в текущем документе.

3. 	Если оформление первого листа (или последующих листов) спецификации указано верно, требуется проверить правильность задания входящей в состав этого оформления основной надписи. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Оформление чертежей...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки оформлений (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, оформление из которой должно применяться в спецификации;
в) выберите из списка название оформления, которое должно применяться в спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) в появившемся диалоге настройки оформления проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится основная надпись (бланк) спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку основных надписей;
д) проверьте, правильно ли указано название основной надписи (бланка) из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другую основную надпись. При выборе названия основной надписи учитывайте, оформление какого листа (первого или последующего) вы настраиваете. Обычно в названии бланка есть указание на первый или последующие листы, это поможет вам выбрать нужную основную надпись;
е) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки оформления листа спецификации, выйдите из диалога работы со стилями оформлений и попытайтесь продолжить работу с объектами спецификации в текущем документе.

4. 	Если основная надпись первого листа (или последующих листов) спецификации указана верно, требуется проверить правильность этой основной надписи. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Типы основных надписей...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки основных надписей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, основная надпись из которой должна применяться в оформлении спецификации;
в) выберите из списка название основной надписи, которая будет применяться в оформлении спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) в появившемся диалоге найдите список, озаглавленный Состав основной надписи, выберите в нем название таблицы, которая предназначена для внесения в нее объектов спецификации (при выделении этого названия включается опция Использовать для спецификации), и нажмите кнопку Редактировать.... На экране появится окно редактирования таблицы бланка;
д) хотя бы одна ячейка таблицы для спецификации (за исключением ячеек "шапки") должна иметь расширенный тип Для спецификации. Активизируйте любую ячейку таблицы (щелкните в ней мышью);
е) вызовите из меню Таблица команду Формат ячейки...;
ж) в появившемся диалоге настройки формата ячейки нажмите кнопку Далее...;
з) в появившемся диалоге настройки расширенного формата ячейки включите опцию Для таблицы спецификации;
и) нажимая кнопки OK, последовательно закройте диалоги настройки расширенного формата ячейки и настройки формата ячейки ;
к) вызовите из меню Файл команду Закрыть и подтвердите сохранение измененной основной надписи;
л) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки основной надписи, выйдите из диалога работы с основными надписями и продолжите работу с объектами спецификации в текущем документе.

Важное замечание. Если вы зададите расширенный тип Для спецификации единственной ячейке в таблице спецификации, этого будет достаточно для работы с объектами спецификации. Однако эти объекты смогут располагаться только в той ячейке, которая имеет тип Для спецификации. Понятно, что работа со спецификацией, состоящей из одной ячейки, не имеет смысла. Поэтому тип Для спецификации должны иметь все ячейки таблицы спецификации (кроме ячеек "шапки"). Для присвоения этого типа всем ячейкам нужно выполнить пункты с 5д по 5и включительно для каждой ячейки таблицы спецификации или при настройке расширенного формата каждой первой ячейки в колонке (столбце) включить опцию Сформировать идентификаторы для всех нижележащих ячеек столбца.


Порядок исправления ошибки

1. 	Внимательно прочитайте сообщение системы. Запомните название оформления, вызвавшего конфликт, название стиля, содержащего это оформление, и полное имя библиотеки, содержащей этот стиль.
Появление сообщения свидетельствует о наличии ошибки в стиле спецификации, который используется для размещения объектов спецификации, принадлежащих макроэлементам, вставляемым из библиотеки.

2. 	Вначале требуется проверить правильность задания оформления спецификации (как известно, оформление спецификации является частью ее стиля). Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Стили спецификаций...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки стилей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, стиль из которой должен использоваться для размещения объектов спецификации;
в) выберите из списка название стиля, который должен использоваться для размещения объектов, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) активизируйте вкладку Оформление появившегося диалога настройки стиля спецификации;
Если вы получили сообщение об ошибке оформления первого листа спецификации, дальнейшие действия (проверку и настройку) нужно производить с оформлением первого листа, если ошибка в оформлении второго и последующих листов, проверять и настраивать нужно оформление последующих листов.
д) проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится оформление спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку оформлений;
е) проверьте, правильно ли указано оформление из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другое оформление;
д) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки стиля спецификации, выйдите из диалога работы со стилями спецификаций и попытайтесь вновь вставить библиотечный макроэлемент с объектом спецификации.

3. 	Если оформление первого листа (или последующих листов) спецификации указано верно, требуется проверить правильность задания входящей в состав этого оформления основной надписи. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Оформление чертежей...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки оформлений (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, оформление из которой должно применяться в спецификации;
в) выберите из списка название оформления, которое должно применяться в спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) в появившемся диалоге настройки оформления проверьте, правильно ли указано полное имя библиотеки, в которой содержится основная надпись (бланк) спецификации, при необходимости подключите нужную библиотеку основных надписей;
д) проверьте, правильно ли указано название основной надписи (бланка) из подключенной библиотеки, при необходимости выберите другую основную надпись. При выборе названия основной надписи учитывайте, оформление какого листа (первого или последующего) вы настраиваете. Обычно в названии бланка есть указание на первый или последующие листы, это поможет вам выбрать нужную основную надпись;
е) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки оформления листа спецификации, выйдите из диалога работы со стилями оформлений и попытайтесь вновь вставить библиотечный макроэлемент с объектом спецификации.

4. 	Если основная надпись первого листа (или последующих листов) спецификации указана верно, требуется проверить правильность этой основной надписи. Для этого
а) вызовите из меню Сервис команду Типы основных надписей...;
б) убедитесь, что в одном из окон просмотра появившегося диалога отображается состав нужной библиотеки основных надписей (полное имя библиотеки указано в верхней части диалога над окном просмотра ее состава). Если в диалоге показана другая библиотека, подключите ту библиотеку, основная надпись из которой должна применяться в оформлении спецификации;
в) выберите из списка название основной надписи, которая будет применяться в оформлении спецификации, и нажмите кнопку Редактировать...;
г) в появившемся диалоге найдите список, озаглавленный Состав основной надписи, выберите в нем название таблицы, которая предназначена для внесения в нее объектов спецификации (при выделении этого названия включается опция Использовать для спецификации), и нажмите кнопку Редактировать.... На экране появится окно редактирования таблицы бланка;
д) хотя бы одна ячейка таблицы для спецификации (за исключением ячеек "шапки") должна иметь расширенный тип Для спецификации. Активизируйте любую ячейку таблицы (щелкните в ней мышью);
е) вызовите из меню Таблица команду Формат ячейки...;
ж) в появившемся диалоге настройки формата ячейки нажмите кнопку Далее...;
з) в появившемся диалоге настройки расширенного формата ячейки включите опцию Для таблицы спецификации;
и) нажимая кнопки OK, последовательно закройте диалоги настройки расширенного формата ячейки и настройки формата ячейки ;
к) вызовите из меню Файл команду Закрыть и подтвердите сохранение измененной основной надписи;
л) нажав кнопку OK, закройте диалог настройки основной надписи, выйдите из диалога работы с основными надписями и открывайте спецификацию.

Важное замечание. Если вы зададите расширенный тип Для спецификации единственной ячейке в таблице спецификации, этого будет достаточно для вставки в документ объектов спецификации. Однако эти объекты смогут располагаться только в той ячейке, которая имеет тип Для спецификации. Понятно, что работа со спецификацией, состоящей из одной ячейки, не имеет смысла. Поэтому тип Для спецификации должны иметь все ячейки таблицы спецификации (кроме ячеек "шапки"). Для присвоения этого типа всем ячейкам нужно выполнить пункты с 5д по 5и включительно для каждой ячейки таблицы спецификации или при настройке расширенного формата каждой первой ячейки в колонке (столбце) включить опцию Сформировать идентификаторы для всех нижележащих ячеек столбца.


Предупреждение об ошибке при чтении внешней заготовки

Это предупреждение появляется на экране, если при открытии документа детали невозможно прочитать файл, содержащий трехмерную модель, использованную в открываемом документе в качестве детали-заготовки.

В окне диалога показано название открываемого документа детали и файла детали-заготовки, который невозможно прочитать. Файл может отсутствовать или оказаться поврежденным.

Как исправить эту ошибку

-	Если вы хотите вставить вместо непрочитанной детали другой файл или указать новый путь к файлу детали-заготовки, нажмите кнопку Заменить и укажите, какой файл должен быть вставлен.

-	Если вы хотите открыть документ детали без учета использованной в нем заготовки, нажмите кнопку Игнорировать. Документ будет открыт, однако изображение детали в нем не будет показано (так как основание детали отсутствует, а построенные на нем элементы утратили опорные объекты). В Дереве построения будет показана последовательность элементов модели, но все они будут помечены как ошибочные. Для исправления ошибки в документе, открытом таким способом, выделите элемент-заготовку в Дереве построения и вызовите команду Заменить источник.

-	Если вы не хотите открывать документ, содержащий деталь-заготовку, файл которой невозможно прочитать, нажмите кнопку Отказ от чтения.


Не прочитан файл компонента

Документ модели, вставленной внешней ссылкой, испорчен или не найден по пути, записанному во вставляемой модели.

Как исправить эту ошибку

-	Нажмите кнопку Заменить, в открывшемся диалоге выберите необходимый документ-модель.

-	Или нажмите кнопку Игнорировать. В этом случае информация о вставленной модели сохранится в файле, но отображаться на экране она не будет.

-	Или нажмите кнопку Удалить вставки. Все вставки данной модели будут удалены.

-	Или нажмите кнопку Отказ от чтения. В этом случае документ не будет открыт.


Компонент содержит рекурсивную вложенность

Это предупреждение выдается при попытке включить в сборку компонент, ссылающийся на эту сборку, или при попытке открыть КОМПАС-документ, который содержит ссылку на себя самого (причем эта ссылка может быть косвенной).

Как исправить эту ошибку

-	Нажмите кнопку Заменить, если хотите разместить во вставленной модели на месте "кольцевой" ссылки ссылку на какую-либо другую модель, устранив тем самым рекурсивную вложенность. В появившемся стандартном диалоге открытия файлов выберите документ-модель, который должен заменить вставку, вызывающую конфликт.

-	Или нажмите кнопку Удалить вставки, если хотите удалить в документе "кольцевую" ссылку, устранив тем самым рекурсивную вложенность.

-	Или нажмите кнопку Отказ от чтения для того, чтобы отказаться от чтения документа модели.


Сообщение о наличии в объекте ссылок
на внешнюю модель

Этот диалог появляется при попытке отредактировать вспомогательный или конструктивный элемент, который ссылается на объекты, находящиеся в другом файле и недоступные в данный момент.

Например, при построении детали "на месте" (в контексте сборки) к ней был приклеен элемент, выдавленный до грани соседней детали; в результате элемент выдавливания ссылается на объект из файла сборки. В дальнейшем при редактировании детали в отдельном окне (вне контекста сборки) грань, до которой выдавлен приклеенный элемент, оказывается недоступна (т.к. она находится в другом файле). Поэтому, если требуется изменить глубину выдавливания, вы можете указать только доступную в активном окне грань детали (т.е. превратить внешнюю ссылку во внутреннюю) или изменить способ определения глубины выдавливания (вместо выдавливания до грани выбрать выдавливание на расстояние).

Или, например, при редактировании детали "на месте" в ней была создана ось, проходящая через вершины других деталей. В дальнейшем при редактировании детали в отдельном окне (вне контекста сборки) вершины, через которые проведена ось, оказываются недоступны (т.к. они находятся в другом файле). Поэтому, если требуется изменить положение оси, то в качестве опорных объектов вы можете указать только доступные в активном окне вершины детали (т.е. превратить внешние ссылки во внутренние).


Операция потеряла базовую плоскость

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели была удалена или некорректно перестроена плоскость, использовавшаяся при выполнении операции.

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования элемента, операция построения которого стала ошибочной. Укажите в качестве базовой плоскости существующую плоскость или плоскую грань модели.

-	Или выделите эскиз, расположенный на "потерянной" плоскости, и вызовите из контекстного меню команду Изменить плоскость. Разместите эскиз на существующей плоскости или плоской грани модели.


Эскиз не может создать контура для построения операции

Это предупреждение появляется, когда в результате редактирования изображения в эскизе оно перестало соответствовать требованиям операции, использующей этот эскиз.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования эскиза и измените изображение в нем так, чтобы оно соответствовало требованиям операции.

Общие требования к эскизам


Плоскость потеряла опорную грань

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели была удалена или некорректно перестроена грань, использовавшаяся при построении плоскости.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования плоскости и укажите в качестве опорного объекта существующую в модели грань.

Иногда эта ошибка автоматически устраняется после исправления ошибочного формообразующего элемента, на грани которого основывалось построение плоскости.


Плоскость потеряла опорное ребро

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели было удалено или некорректно перестроено ребро, использовавшееся при построении плоскости.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования плоскости и укажите в качестве опорного объекта существующее в модели ребро.

Иногда эта ошибка автоматически устраняется после исправления ошибочного формообразующего элемента, на ребре которого основывалось построение плоскости.


Плоскость потеряла опорную вершину

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели была удалена вершина, использовавшаяся при построении плоскости.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования плоскости и укажите в качестве опорного объекта существующую в модели вершину.

Иногда эта ошибка автоматически устраняется после исправления ошибочного формообразующего элемента, на вершине которого основывалось построение плоскости.


Плоскость потеряла опорную поверхность

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели была удалена или некорректно перестроена грань или плоскость, использовавшаяся при построении плоскости.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования плоскости и укажите в качестве опорного объекта существующую в модели поверхность.

Иногда эта ошибка автоматически устраняется после исправления ошибочного формообразующего элемента, на поверхности которого основывалось построение плоскости.


Опорная поверхность видоизменилась

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели была изменена грань, использовавшаяся при выполнении операции.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования ошибочного элемента и укажите в качестве опорной поверхности грань или плоскость, которые можно использовать при построении этого объекта.

Иногда эта ошибка автоматически устраняется после редактирования формообразующего элемента, на поверхности которого основывалось выполнение операции. Например, превратите криволинейную грань, которая не может быть использована при построении параллельной плоскости, в плоскую грань. Использующая эту грань параллельная плоскость будет исправлена автоматически.


Плоскость потеряла одну из опорных вершин

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели была удалена вершина, использовавшаяся при построении плоскости через три вершины.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования плоскости и укажите в качестве опорной существующую в модели вершину.

Иногда эта ошибка автоматически устраняется после исправления ошибочного формообразующего элемента, на вершине которого основывалось построение плоскости.


Операция потеряла опорный объект в прямом направлении

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели был удален или некорректно перестроен объект, положение которого определяло глубину выдавливания формообразующего элемента в прямом направлении.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования ошибочного элемента выдавливания и укажите в качестве опорного объекта существующую вершину или поверхность. Или измените тип определения глубины выдавливания - вместо опции До вершины или До поверхности включите опцию На расстояние или Через все.

Иногда эта ошибка автоматически устраняется после исправления формообразующего элемента, грань или вершина которого была использована при выполнении операции выдавливания.


Операция потеряла опорный объект в обратном направлении

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели был удален или некорректно перестроен объект, положение которого определяло глубину выдавливания формообразующего элемента в обратном направлении.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования ошибочного элемента выдавливания и укажите в качестве опорного объекта существующую вершину или поверхность. Или измените тип определения глубины выдавливания - вместо опции До вершины или До поверхности включите опцию На расстояние или Через все.

Иногда эта ошибка автоматически устраняется после исправления формообразующего элемента, грань или вершина которого была использована при выполнении операции выдавливания.


Операция потеряла все опорные объекты

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели были удалены или некорректно перестроены объекты, использовавшиеся при выполнении операции.

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования ошибочного элемента и укажите в качестве опорных вершин, граней или ребер существующие вершины, грани или ребра модели.

-	Или измените тип определения глубины выдавливания вместо опции До вершины включите опцию На расстояние или Через все.

После того как объект указан любым способом, соответствующая ему пиктограмма в Дереве построения модели из синей превращается в красную. Например, при указании грани цвет изменяет пиктограмма операции, образовавшей эту грань, а при указании эскиза цвет изменяет пиктограмма этого эскиза.

Иногда эта ошибка автоматически устраняется после исправления формообразующих элементов, вершины, грани и ребра которых были использованы при выполнении операции выдавливания.


Операция потеряла опорный объект

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели был удален или некорректно перестроен объект, использовавшийся при выполнении операции.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования ошибочного элемента и укажите в качестве опорных объектов существующие части модели.

Иногда эта ошибка автоматически устраняется после исправления элементов, которые были использованы при выполнении операции.


Операция потеряла все базовые ребра

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели были удалены или некорректно перестроены ребра, использовавшиеся при выполнении операции.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования ошибочного элемента и укажите в качестве опорных объектов существующие ребра модели.

Иногда эта ошибка автоматически устраняется после исправления элементов, ребра которых были использованы при выполнении операции.


Операция потеряла некоторые базовые ребра

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели были удалены или некорректно перестроены некоторые ребра, использовавшиеся при выполнении операции.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования ошибочного элемента и укажите в качестве опорных объектов существующие ребра модели.

Иногда эта ошибка автоматически устраняется после исправления элементов, ребра которых были использованы при выполнении операции.


Операция без истории потеряла сведения о своем происхождении

Это предупреждение появляется, если система не может обнаружить на диске файл-источник детали-заготовки, использованной в текущей модели.

Как исправить эту ошибку

Любым способом разместите в файле с указанным именем модель детали-заготовки.


Операция копирования потеряла сведения о своем происхождении

Это предупреждение появляется после удаления элементов, которые были скопированы (исходных экземпляров копии).

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования операции копирования и укажите другие исходные объекты.

-	Или удалите элемент-копию.


Ось потеряла опорную вершину

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели была удалена вершина, использовавшаяся при построении оси.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования оси и укажите в качестве опорного объекта существующую в модели вершину.

Иногда эта ошибка автоматически устраняется после исправления ошибочного формообразующего элемента, на вершине которого основывалось построение оси.


Ось потеряла опорную операцию

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели был удален или некорректно перестроен элемент, использовавшийся при построении оси.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования оси и укажите в качестве опорного объекта существующий в модели элемент.

Иногда эта ошибка автоматически устраняется после исправления ошибочного формообразующего элемента, на котором основывалось построение оси.


Ось потеряла опорное ребро

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели было удалено или некорректно перестроено ребро, использовавшееся при построении оси.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования оси и укажите в качестве опорного объекта существующее в модели ребро.

Иногда эта ошибка автоматически устраняется после исправления ошибочного формообразующего элемента, на ребре которого основывалось построение оси.


Ось потеряла коническую грань

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели был удален или некорректно перестроен элемент, коническая грань которого использовалась при построении оси.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования оси и укажите в качестве опорного объекта существующую в модели коническую грань.

Иногда эта ошибка автоматически устраняется после исправления ошибочного формообразующего элемента, грань которого использовалась при построении оси.


Ось имеет совпадающие опорные вершины

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели совпали вершины, использовавшиеся при построении оси через две вершины, в результате чего невозможно однозначно определить положение оси.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования оси и укажите в качестве опорных объектов две несовпадающие вершины.


Потеряна привязка

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели был удален или некорректно перестроен объект, использовавшийся при выполнении параметризованной привязки.


Потеряна привязка к вершине

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели была удалена или некорректно перестроена вершина, использовавшаяся при выполнении параметризованной привязки.


Должен быть замкнут
Контур в эскизе должен быть замкнут

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования эскиза он перестал соответствовать требованиям операции, которая его использует.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования эскиза и измените изображение в нем так, чтобы оно соответствовало требованиям операции.

Общие требования к эскизам


Должен быть разомкнут
Контур в эскизе должен быть разомкнут

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования эскиза он перестал соответствовать требованиям операции, которая его использует.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования эскиза и измените изображение в нем так, чтобы оно соответствовало требованиям операции.

Общие требования к эскизам


Потеряна связь

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели был некорректно перестроен объект, использовавшийся при выполнении операции.

Например, на плоские грани двух деталей было наложено сопряжение Совпадение. После редактирования одной из деталей ее грань, участвующая в сопряжении, стала выпуклой или вогнутой. Такие грани не могут быть сопряжены указанным способом; возникает предупреждение об ошибке.

Или, например, эскиз элемента содержал проекцию ребра детали. В процессе редактирования детали это ребро было скруглено. Так как ребра "не стало", не может быть построена и его проекция, необходимая для правильного формирования эскиза элемента. В этом случае также появляется предупреждение об ошибке.

Как исправить эту ошибку

-	Отредактируйте ошибочный объект так, чтобы выполнение операции было возможно.

-	Или удалите операцию.


Пустой
Пустой эскиз

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования эскиза в нем не осталось элементов, которые можно использовать при выполнении операции.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования эскиза и измените изображение в нем так, чтобы оно соответствовало требованиям операции.

Общие требования к эскизам


Слишком много осей

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования эскиза элемента вращения в нем оказалось более одного отрезка, изображенного стилем линии "Осевая".

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования эскиза и измените изображение в нем так, чтобы оно соответствовало требованиям операции.

Требования к эскизу элемента вращения


Не хватает осей

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования эскиза элемента вращения в нем не оказалось отрезка, изображенного стилем линии "Осевая".

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования эскиза и измените изображение в нем так, чтобы оно соответствовало требованиям операции.

Требования к эскизу элемента вращения


Слишком много контуров
Для данной операции в эскизе должен быть один контур

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования эскиза он перестал соответствовать требованиям операции, которая его использует. Как правило, это случается после редактирования эскиза сечения кинематического элемента или эскизов элемента по сечениям (в этих эскизах должен быть строго один контур).

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования эскиза и измените изображение в нем так, чтобы оно соответствовало требованиям операции.

Общие требования к эскизам


Контуры в эскизе не должны пересекаться и/или иметь общие точки

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования эскиза он перестал соответствовать общим требованиям, предъявляемым к эскизам.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования эскиза и измените изображение в нем так, чтобы оно соответствовало общим требованиям.

Общие требования к эскизам


Самопересечение

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели совпали некоторые области одного формообразующего элемента.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования ошибочного элемента и введите его параметры, не приводящие к возникновению самопересечения.


Самопересечение в продолжении контура

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования эскиза ребра жесткости появилось самопересечение в продолжении контура эскиза.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования ошибочного эскиза и измените его так, чтобы самопересечение не возникало.


Эскиз не замкнут

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования эскиза он перестал соответствовать требованиям операции, которая его использует.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования эскиза и измените изображение в нем так, чтобы оно соответствовало требованиям операции.

Общие требования к эскизам


Эскиз не пересекает деталь

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования эскиза он перестал соответствовать требованиям операции, которая его использует.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования эскиза и измените изображение в нем так, чтобы оно соответствовало требованиям операции.

Требования к эскизу элемента вращения


Пересечение контуров

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования эскиза он перестал соответствовать общим требованиям, предъявляемым к эскизам.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования эскиза и измените изображение в нем так, чтобы оно соответствовало общим требованиям.

Общие требования к эскизам


Фрагмент не найден в библиотеке

Это предупреждение появляется, если система не может обнаружить в подключенной библиотеке отверстий эскиз профиля, использовавшийся при построении отверстия.

Как исправить эту ошибку

Подключите библиотеку отверстий, в которой есть использовавшийся при построении отверстия эскиз.

Для этого вызовите из меню Настройка команду Настройка системы. В появившемся диалоге выберите пункт Редактор деталей – Библиотеки конструкторских элементов. Нажмите кнопку Изменить рядом с полем Имя файла библиотеки отверстий. В стандартном диалоге открытия файлов укажите файл библиотеки фрагментов, который должен использоваться в качестве библиотеки эскизов; нажмите кнопку Открыть. Название выбранного файла и путь кнему появятся в поле Имя файла библиотеки отверстий. Закройте диалог настройки, нажав кнопку OK.


Должен быть замкнут
Контур должен быть замкнут

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования эскиза он перестал соответствовать требованиям операции, которая его использует.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования эскиза и измените изображение в нем так, чтобы оно соответствовало требованиям операции.

Общие требования к эскизам


Должен быть разомкнут
Контур должен быть разомкнут

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования эскиза он перестал соответствовать требованиям операции, которая его использует.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования эскиза и измените изображение в нем так, чтобы оно соответствовало требованиям операции.

Общие требования к эскизам


Пересечение с осью

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования эскиза элемента вращения контур в нем стал пересекать ось (отрезок, изображенный стилем линии "Осевая", или его продолжение).

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования эскиза и измените изображение в нем так, чтобы оно соответствовало требованиям операции.

Требования к эскизу элемента вращения


Ошибочная кривая

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели была некорректно перестроена кривая, использовавшаяся при выполнении операции.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования ошибочного элемента и укажите в качестве опорной существующую в модели кривую.


Ошибочный контур

Это предупреждение появляется, если в результате редактирования параметры контура в эскизе противоречат параметрам выполняемой на основе этого эскиза операции. Например, если уменьшить эллипс, использованный при выполнении операции выдавливания тонкой стенки с уклоном внутрь, то может возникнуть "перехлест" стенок (т.е. самопересечение элемента), что является ошибкой.

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования ошибочного элемента и задайте такие его параметры, которые не приведут к конфликтам при его построении.

-	Или войдите в режим редактирования эскиза ошибочного элемента и отредактируйте контур в нем.


Ошибочная поверхность

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели была некорректно перестроена поверхность, использовавшаяся при выполнении операции.


Ошибочное тело

Это предупреждение появляется, если тело модели не может быть перестроено после ее редактирования.


Ошибочный параметр

Это предупреждение появляется, если при редактировании параметров элемента было введено недопустимое значение одного из них.


Объект самопересекается

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели совпали некоторые области одного формообразующего элемента.

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования ошибочного элемента и задайте такие его параметры, которые не приведут к конфликтам при его построении.

-	Или войдите в режим редактирования эскиза ошибочного элемента и отредактируйте контур в нем.


Объекты не пересекаются

Это предупреждение появляется, если после редактирования модели вырезанный или приклеенный формообразующий элемент не пересекается с телом модели.

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования ошибочного элемента и задайте такие его параметры, чтобы элемент пересекался с моделью.

-	Или войдите в режим редактирования эскиза ошибочного элемента и отредактируйте контур в нем так, чтобы элемент с данными параметрами пересекался с моделью.


Объекты пересекаются с ошибкой

Это предупреждение появляется, если после редактирования модели один или несколько ее элементов перестраиваются некорректно, в результате чего не может быть рассчитано их пересечение.


Ошибка в булевой операции

Это предупреждение появляется, если после редактирования модели один или несколько ее элементов перестраиваются некорректно, в результате чего не может быть рассчитано их положение в модели.


Ребра не найдены

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели были удалены или некорректно перестроены ребра, использовавшиеся при выполнении операции.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования элемента, операция построения которого стала ошибочной, и укажите в качестве опорного объекта существующие в модели ребра.

Иногда эта ошибка автоматически устраняется после исправления ошибочного формообразующего элемента, на ребрах которого основывалось построение элемента.


Ошибка при подготовке операции

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели был удален или некорректно перестроен объект, использовавшийся при выполнении операции.


Ошибка при создании фаски ребра

Это предупреждение появляется после того, как при редактировании модели параметры фаски или модели в целом изменены так, что перестроение фаски невозможно. Например, грани детали стали в несколько раз меньше катетов фаски.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования фаски и задайте другие параметры для ее построения.


Ошибка при скруглении ребра

Это предупреждение появляется после того, как при редактировании модели параметры скругления или модели в целом изменены так, что перестроение скругления невозможно. Например, грани детали стали в несколько раз меньше радиуса скругления.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования скругления и задайте другие параметры для его построения.


Ошибка при создании поверхности фаски ребра

Это предупреждение появляется после того, как при редактировании модели параметры фаски или модели в целом изменены так, что перестроение фаски невозможно. Например, грани детали стали в несколько раз меньше катетов фаски.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования фаски и задайте другие параметры для ее построения.


Ошибка при создании поверхности скругления ребра

Это предупреждение появляется после того, как при редактировании модели параметры скругления или модели в целом изменены так, что перестроение скругления невозможно. Например, грани детали стали в несколько раз меньше радиуса скругления.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования скругления и задайте другие параметры для его построения.


Слишком большие катеты фаски

Это предупреждение появляется после того, как при редактировании модели параметры фаски или модели в целом изменены так, что перестроение фаски невозможно. Например, грани детали стали в несколько раз меньше катетов фаски.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования фаски и уменьшите ее катеты.


Слишком большой радиус скругления

Это предупреждение появляется после того, как при редактировании модели параметры скругления или модели в целом изменены так, что перестроение скругления невозможно. Например, грани детали стали в несколько раз меньше радиуса скругления.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования скругления и уменьшите его радиус.


Фаски построены на для всех ребер
Фаски построены не для всех ребер

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели были некорректно перестроены некоторые ребра, использовавшиеся при построении фаски, в результате чего не может быть построена фаска на них.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования фаски и укажите в качестве опорных объектов существующие в модели ребра.


Скруглены не все ребра

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели были некорректно перестроены некоторые ребра, использовавшиеся при построении скругления, в результате чего не может быть построено скругление на них.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования скругления и укажите в качестве опорных объектов существующие в модели ребра.


Ошибка сечения поверхностью

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели ее элементы были перестроены так, что выполнение отсечения с заданными параметрами стало невозможным.


Ошибка при создании тонкостенного тела

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели ее элементы были перестроены так, что построение тонкой стенки с заданными параметрами стало невозможным.


Ошибка постановки ребра жесткости
Ошибка при создании ребра жесткости

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели ее элементы были перестроены так, что построение ребра жесткости с заданными параметрами стало невозможным.


Не найден файл

Это предупреждение появляется, если система не обнаружила на диске файл, содержащий деталь-заготовку, на которую ссылается текущая модель.


Пустая деталь

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели были удалены или некорректно перестроены объекты, использовавшиеся при выполнении операции,


Деталь содержит ошибку

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели были удалены или некорректно перестроены объекты, использовавшиеся при выполнении одной или нескольких операций построения модели.


Невозможно выполнить операцию

Это предупреждение появляется в следующих случаях.

-	Если при создании или редактирования элемента выясняется, что сочетание выбранных базовых объектов, заданных свойств и введенных значений параметров таково, что построение этого элемента невозможно. Примеры...

-	Если задано недопустимое значение одного или нескольких числовых параметров элемента при его создании (редактировании) либо при редактировании уравнений и переменных модели. Примеры...

-	Если в результате редактирования модели опорные объекты какой-либо операции были удалены или некорректно перестроены, или изменены так, что использование их в качестве опорных стало невозможно. Система не может выполнить эту операцию (перестроить соответствующий ей элемент) и отмечает ее как ошибочную. Пример...


Невозможно выполнить операцию. Пример 1
Допустим, в качестве линии сгиба в операции Сгиб по линии указано ребро листовой детали. Возможность выполнения операции зависит от сочетания выбранной неподвижной стороны и выбранного способа сгиба.

Если неподвижная сторона - грань детали, примыкающая к указанному ребру, то выполнение операции возможно при всех способах сгиба, кроме способа По линии сгиба.

Если неподвижная сторона - полуплоскость, противоположная грани, то выполнение операции возможно, наоборот, только при сгибании По линии сгиба.

Поэтому, если для выбранной неподвижной стороны указан некорректный способ сгиба, то после нажатия кнопки Создать объект появляется сообщение об ошибке "Невозможно выполнить операцию". Причина ее в том, что "гнуть" оказывается нечего.

Следующий пример...


Невозможно выполнить операцию. Пример 2
Возможность выполнения операции Подсечка определяется, главным образом, сочетанием следующих параметров:

	- толщина листового тела S, - угол сгиба [image], - внутренний радиус сгиба R, - высота H, - положение линии сгиба.
	На рис. 1 показана подсечка с добавлением материала. Из рисунка видно, что подсечка выйдет за свою границу при следующих (более или менее значительных) изменениях параметров: - уменьшение угла сгиба, - увеличение радиуса или высоты, - смещение линии сгиба к границе подсечки. Любое из этих изменений приведет к невозможности построения.
	На рис. 2 показана подсечка без добавления материала. Любое из вышеперечисленных изменений параметров подсечки приведет к тому, что длины заготовки "перестанет хватать" для создания элемента, и построение окажется невозможным.
	Замечание. Существование подсечки без продолжения второго сгиба, например, как на рисунке 3, недопустимо. Поэтому сочетание параметров, дающее этот вариант подсечки, тоже приводит к невозможности построения.
Предыдущий пример...


Невозможно выполнить операцию. Пример 3
Возможность построения приклеиваемых и вырезаемых тонкостенных элементов, а также оболочек с направлением добавления материала Внутрь ограничивается значением толщины стенки. Если задана толщина, приводящая к самопересечению элемента, выполнение операции становится невозможным.

Следующий пример...


Невозможно выполнить операцию. Пример 4
Возможность построения элемента выдавливания с уклоном внутрь ограничивается углом уклона. Если задано значение угла, приводящее к самопересечению элемента, выполнение операции становится невозможным.

Предыдущий пример...


Невозможно выполнить операцию. Пример 5
Допустим, при построении массива элементов по концентрической сетке для определения оси массива была указана цилиндрическая грань, принадлежащая элементу выдавливания.

Впоследствии эскиз элемента был отредактирован: дугу в нем заменили кривой Безье. В результате грань, ось которой использовалась в массиве, перестала быть цилиндрической.

Система не может построить ось такой грани, а, следовательно, и массив, использовавший эту ось. Операция "Массив по концентрической сетке" отмечается ошибкой "Невозможно выполнить операцию".


Плоскости, образующие ось, параллельны

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели стали параллельными плоскости, использовавшиеся при построении плоскости на пересечении двух плоскостей.


Ось по двум плоскостям потеряла опорную плоскость
Ось потеряла опорную плоскость

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели была удалена или некорректно перестроена плоскость, использовавшаяся при построении плоскости на пересечении двух плоскостей.


Неверно задана толщина тонкостенной оболочки

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели стало невозможным построение оболочки с заданной толщиной. Например, габариты модели стали меньше толщины оболочки


Деталь состоит из отдельных тел
Деталь состоит из отдельных частей

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования детали она "распалась" на несколько частей. Например, после редактирования эскиза вырезанный элемент разделяет деталь на две части.


Плоскость имеет совпадающие опорные вершины

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели совпали вершины, использовавшиеся при построении плоскости через три вершины, в результате чего невозможно однозначно определить положение плоскости.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования плоскости и укажите в качестве опорных объектов существующие в модели вершины, не лежащие на одной прямой и не совпадающие.

Иногда эта ошибка автоматически устраняется после исправления ошибочного формообразующего элемента, на вершинах которого основывалось построение плоскости.


Опорные вершины плоскости лежат на одной прямой

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели три вершины, использовавшиеся при построении плоскости, стали принадлежать одной прямой, в результате чего невозможно однозначно определить положение плоскости.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования плоскости и укажите в качестве опорных объектов существующие в модели вершины, не лежащие на одной прямой и не совпадающие.

Иногда эта ошибка автоматически устраняется после исправления ошибочного формообразующего элемента, на вершинах которого основывалось построение плоскости, или после изменения положения компонентов сборки, на вершинах которых основывалось построение плоскости.


Опорная вершина лежит на ребре
Опорная вершина плоскости лежит на ребре

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели вершина, использовавшаяся для построения плоскости через ребро и вершину, стала принадлежать ребру, использовавшемуся при построении этой же плоскости.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования плоскости и укажите в качестве опорных объектов существующие в модели ребро и не принадлежащую ему (или его продолжению) вершину.

Иногда эта ошибка автоматически устраняется после исправления ошибочного формообразующего элемента, на вершине и ребре которого основывалось построение плоскости, или после изменения положения компонентов сборки, на вершине и ребре которых основывалось построение плоскости.


Плоскость потеряла решение

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели были удалены или некорректно перестроены объекты, использовавшиеся при построении плоскости, в результате чего система не может решить уравнение, необходимое для определения положения плоскости.


Опорная поверхность не является цилиндрической или конической

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели грань, нормально или касательно к которой была построена плоскость, перестала быть конической или цилиндрической.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования плоскости и укажите в качестве опорной поверхности цилиндрическую или коническую грань модели.

Иногда эта ошибка автоматически устраняется после исправления ошибочного формообразующего элемента, на вершинах которого основывалось построение плоскости.


Опорная плоскость не является нормальной к опорной поверхности

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели плоскость, использовавшаяся при построении плоскости, касательной к конической грани, перестала быть нормальной к этой грани.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования плоскости и укажите в качестве опорного объекта другую коническую грань или укажите в качестве опорного объекта другую плоскость (плоскую грань), нормальную к этой конической грани.


Опорная плоскость не параллельна оси опорной поверхности

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели плоскость, использовавшаяся при выполнении операции, перестала быть параллельной оси конической поверхности, использовавшейся при выполнении той же операции.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования плоскости и укажите в качестве опорного объекта другую ось, параллельную опорной плоскости или укажите в качестве опорного объекта другую плоскость (плоскую грань), параллельную оси опорной поверхности.


Ребро не параллельно плоскости

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели ребро, использовавшееся при построении плоскости под углом к другой плоскости, перестало быть параллельным этой плоскости.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования плоскости и укажите в качестве опорного объекта другое ребро, параллельное опорной плоскости или укажите в качестве опорного объекта другую плоскость (плоскую грань), параллельную опорному ребру.


Проекция ребра на плоскость эскиза вырождена

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели исчезло ребро, проекция которой использовалась при построении объектов, или эта проекция превратилась в точку (ребро стало перпендикулярно плоскости проекции).


Проекция вершины на плоскость эскиза вырождена

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели исчезла вершина, проекция которой использовалась при построении объектов.


Система не имеет решения

Это предупреждение появляется при попытке произвести такое редактирование графических объектов в эскизе, которое противоречит наложенным на них связям и ограничениям.

Общие рекомендации

Для того, чтобы произвести требуемое редактирование объектов в эскизе, снимите с них часть параметрических связей и ограничений или измените эти связи и ограничения (например, отредактируйте аналитические зависимости между параметрами).


Опорный объект не является плоскостью

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели плоская грань, использовавшаяся при выполнении операции, стала криволинейной.


Сообщение об ошибке в стандартном компоненте
Сообщение об ошибке в библиотечном компоненте

Это предупреждение появляется в случае, если в компоненте, вставленном в сборку из библиотеки, нарушены какие-либо связи и ограничения. Это может произойти по нескольким причинам.

1.	Введение таких значений внешних переменных, при которых система уравнений и неравенств, связывающих переменные модели, не может быть решена.

2.	Присвоение одной или нескольким внешним переменным модели значений, выходящих за пределы допустимого диапазона.

3.	Ошибка в модели библиотеки (т.е. модель, вставленная из библиотеки, содержала ошибку еще на этапе создания этой библиотеки).

Если модель содержит внешние переменные (т.е. если ошибка может быть вызвана первой или второй причинами), вызовите диалог задания значений переменных модели и восстановите их значения.

Если после изменения значений переменных ошибка не исчезла (или если в модели нет внешних переменных), эта ошибка вызвана третьей причиной, и для ее исправления необходимо редактирование модели в библиотеке. Чтобы отредактировать модель в библиотеке, подключите эту библиотеку, выделите ошибочную модель и вызовите из контекстного меню команду Редактировать. В КОМПАС-3D откроется окно этой модели. Ее ошибочный объект помечен восклицательным знаком в Дереве построения. Отредактируйте и сохраните модель, закройте ее окно и вставьте модель в сборку снова.

Частным случаем проявления этой ошибки является некорректное формирование стандартного компонента с заданными параметрами Конструкторской библиотекой.

Как исправить эту ошибку

-	Если это возможно, выберите стандартный компонент с другими параметрами.

-	Или постройте компонент с нужными параметрами самостоятельно.

Об ошибках в стандартных компонентах сообщайте в Службу технической поддержки.


Сообщение о непоследовательном расположении сечений

Это сообщение появляется после того как в результате редактирования модели изменилось расположение эскизов, используемых в операции по сечениям с осевой линией, в результате чего порядок их указания перестал соответствовать порядку их расположения вдоль осевой линии.

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования операции по сечениям и измените порядок следования эскизов так, чтобы он совпадал с порядком их расположения вдоль направляющей.

-	Или укажите другую направляющую, форма и положение которой соответствуют порядку указания сечений.


В выбранном направлении отсутствует поверхность

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели была удалена или некорректно перестроена поверхность, использовавшаяся при выполнении операции выдавливания.

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования операции выдавливания и укажите в качестве границы выдавливания другую поверхность.

-	Или удалите элемент выдавливания.


Значение параметра находится вне допустимого диапазона

Это сообщение появляется после того как переменной, соответствующей параметру объекта, присвоено значение, выходящее за пределы, установленные для этого параметра.

Допустимый диапазон значений переменных

Как исправить эту ошибку

-	Установите другое значение переменной.

-	Или поставьте в соответствие параметру другую переменную.


Сопряжение между фиксированными компонентами

Это предупреждение появляется после того как в процессе редактирования сборки был зафиксирован компонент, положение которого уже полностью определено наложенными сопряжениями.

Как исправить эту ошибку

-	Снимите фиксацию с одного из сопряженных компонентов.

-	Или удалите сопряжения, связывающие эти компоненты.


Осевая линия не пересекает сечения

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели эскиз осевой линии перестал соответствовать требованиям к эскизам операции по сечениям.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования эскиза и измените изображение в нем так, чтобы оно соответствовало требованиям к эскизу осевой линии операции по сечениям.

Требования к эскизу элемента по сечениям


Линия разъема не пересекает ни одну из граней или совпадает с кромкой грани

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели поверхность, образованная перемещением эскиза линии разъема, перестала пересекаться с гранями, выбранными для разбиения, или линия их пересечения стала совпадать с ребрами граней.

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования операции линии разъема и укажите другое направление перемещения эскиза.

-	Или войдите в режим редактирования эскиза линии разъема и измените изображение в нем так, чтобы оно соответствовало требованиям к эскизу линии разъема.

-	Или отредактируйте параметры или эскиз элемента, грани которого выбраны для разбиения, так, чтобы заданная линия разъема пересекала нужные грани.


Линия разъема не позволяет разделить поверхность грани

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования эскиза линии разъема и измените изображение в нем так, чтобы оно соответствовало требованиям к эскизу.

Требования к эскизу линии разъема


Преобразование текста выполнить невозможно

Это предупреждение появляется в случае, если текст в эскизе не может быть преобразован в кривую NURBS (нерегулярный рациональный В-сплaйн) или в контур, состоящий из нескольких кривых NURBS, или в несколько кривых NURBS.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования эскиза и измените шрифт, которым набран текст. Рекомендуется использовать TrueType-шрифты.


Оба диаметра равны нулю

Это предупреждение появляется после того как в процессе редактирования модели начальный и конечный диаметры конической спирали стали равны нулю.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования спирали и введите ненулевое значение для одного или обоих диаметров.


Операция потеряла один или все компоненты

Это предупреждение появляется после того как в процессе редактирования модели были удалены один или несколько компонентов, использовавшиеся при выполнении операции.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования операции, которая стала ошибочной. Укажите в качестве исходных объектов существующие компоненты модели.


Неверный опорный объект

Это предупреждение появляется после того, как в процессе редактирования модели объект, использовавшийся при построении элемента, был изменен так, что использование его в качестве опорного объекта для элемента стало невозможным.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования элемента и укажите в качестве опорного другой объект.


Неверный угол наклона образующей

Это предупреждение появляется после того как в процессе редактирования модели было введено недопустимое (слишком большое) значение угла наклона образующей конической спирали.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования спирали и уменьшите угол наклона образующей.


Потерян опорный объект

Это предупреждение появляется после того как в процессе редактирования модели был удален или некорректно перестроен объект, использовавшийся при построении элемента.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования элемента и укажите в качестве опорного существующий в модели объект.


Для данной операции в эскизе должна быть только одна точка

Это предупреждение появляется после того как в процессе редактирования модели в начальный или конечный эскиз операции по сечениям были добавлены точки.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования эскиза и измените изображение в нем так, чтобы оно соответствовало требованиям операции.

Требования к эскизу элемента по сечениям


Эскиз с одной точкой может использоваться только для крайнего сечения

Это предупреждение появляется после того как в процессе редактирования модели контур в эскизе, используемом операцией по сечениям, был заменен точкой.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования эскиза и измените изображение в нем так, чтобы оно соответствовало требованиям операции.

Требования к эскизу элемента по сечениям


Построение тонкой стенки невозможно, если одно из сечений представляет собой точку

Это предупреждение появляется после того как в процессе редактирования модели контур в эскизе, использующемся в тонкостенном элементе по сечениям, был заменен точкой.

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования эскиза и измените изображение в нем так, чтобы построение тонкостенного элемента по сечениям было возможно.

-	Или войдите в режим редактирования операции и укажите другой эскиз, - содержащий контур.


Объекты, образующие траекторию,
должны последовательно соединяться

Это предупреждение появляется после того как в процессе редактирования модели объекты, выбранные в качестве траектории для кинематической операции, перестали последовательно соединяться.

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования операции и укажите другие объекты (объект) в качестве траектории.

-	Или отредактируйте объекты, образующие траекторию так, чтобы они соединялись.


Замкнутая траектория
должна пересекать плоскость сечения

Это предупреждение появляется после того как в процессе редактирования модели замкнутый объект, выбранный в качестве траектории для кинематической операции, оказался в плоскости, параллельной или совпадающей с плоскостью эскиза-сечения.

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования операции и укажите другой объект в качестве траектории.

-	Или отредактируйте объект-траекторию так, чтобы он пересекал плоскость сечения.


Направление движения сечения
параллельно плоскости сечения

Это предупреждение появляется после того как в процессе редактирования модели объект, выбранный в качестве траектории для кинематической операции, расположился в плоскости, параллельной или совпадающей с плоскостью эскиза-сечения.

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования операции и укажите другой объект в качестве траектории.

-	Или отредактируйте объект-траекторию так, чтобы он стал не параллелен плоскости сечения.


Сечение должно содержать один контур

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования эскиза-сечения для кинематической операции он стал содержать более одного контура.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования эскиза и измените изображение в нем так, чтобы оно соответствовало требованиям операции.

Требования к эскизу кинематического элемента


Начало траектории
должно лежать в плоскости сечения

Это предупреждение появляется после того как в процессе редактирования модели начальная точка объекта, выбранного в качестве траектории для кинематической операции, перестала находиться в плоскости эскиза-сечения.

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования операции и укажите другой объект в качестве траектории.

-	Или отредактируйте объект-траекторию так, чтобы его начальная точка попала в плоскость сечения.


Потеряна опорная вершина

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели была удалена вершина, использовавшаяся при выполнении операции.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования ошибочного элемента и укажите в качестве опорной существующую в модели вершину.


Несовместные объекты
для заданного сопряжения

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели форма сопряженных компонентов была изменена так, что выполнение наложенного на них сопряжения стало невозможным.

Как исправить эту ошибку

Отредактируйте какой-либо из сопряженных объектов так, чтобы он приобрел возможную для сопряжения форму.


Заданная ориентация
переопределяет группу сопряжений

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования одного из сопряжений, имеющихся в модели, ориентация какого-либо компонента была изменена так, что выполнение группы других сопряжений стало невозможным.

Как исправить эту ошибку

Отредактируйте ошибочные сопряжения, изменив ориентацию участвующих в них компонентов.


Сопряжение не решено

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели она была изменена так, что выполнение сопряжения стало невозможным.

Как исправить эту ошибку

-	Удалите ошибочное сопряжение.

-	Добавьте другие сопряжения, если они предусмотрены.

-	Переместите связанные ошибочным сопряжением компоненты, приблизив их желаемому положению (достижение которого предполагается в результате выполнения сопряжения).


Сопряжение невозможно решить

Это предупреждение появляется для сопряжения, выполнение которого невозможно.

Как исправить эту ошибку

Удалите ошибочное сопряжение.


Сопряжение переопределяет сборку

Это предупреждение появляется после добавления в сборку сопряжения, реализация которого невозможна при условии сохранения всех имеющихся сопряжений и их параметров.

Как исправить эту ошибку

Удалите ошибочное сопряжение или сопряжения, мешающие его реализации.


Суммарный угол вращения
превышает 360 градусов

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели суммарный угол вращения, заданный для тела вращения, превысил 360 градусов (это возможно, если тело получено вращением в двух направлениях).

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования операции и задайте углы вращения, сумма которых не превышает 360.


Указанный объект или его часть уже задействованы

Это предупреждение появляется при выборе одного и того же эскиза (или эскиза и его элемента) в качестве сечения и траектории для кинематической операции.

Как исправить эту ошибку

Укажите в качестве сечения или траектории незадействованный эскиз.


Не определена ось

Это предупреждение появляется, если во фрагменте, который используется в качестве эскиза профиля для отверстия, отсутствует отрезок со стилем линии Осевая.

Как исправить эту ошибку

Откройте библиотеку, содержащую эскиз профиля ошибочного отверстия, и добавьте в него отрезок с указанным стилем линии.


Неверная добавочная высота

Это сообщение появляется, если высота спирали вырождается.

Например, оно возникает в случае, когда при определении высоты спирали по объекту расстояние, заданное до объекта, превышает расстояние до этого объекта от первой опорной плоскости спирали.

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования ошибочной спирали и измените расстояние до объекта.

-	Измените положение объекта, определяющего высоту спирали.

-	Измените положение первой опорной плоскости спирали.


Плоский тип угла применим
только для вращательного соединения

Это сообщение зарезервировано для дальнейшего развития системы.


Сообщения о невозможности записи растрового файла

Запись КОМПАС-документа в растровый формат происходит в 2 этапа.

1.	Формирование временного файла - битмапа с глубиной цвета 24 бита. Максимально возможный размер битмапа (общее количество точек) - 1 431 655 724. Место расположения временного файла - папка, определяемая переменной TEMP среды КОМПАС-3D (или соответствующим ключом файла Kompas.ini)

2.	Преобразование временного файла в файл заданного формата с указанными разрешением и цветностью.

Поскольку максимальный размер битмапа ограничен, после нажатия кнопки ОК в диалоге настройки записи в растровый файл система сравнивает общее количество точек в создаваемом файле и максимально допустимое количество точек.
Если количество точек оказывается больше допустимого, то на экране появляется сообщение "Размер растра превышает допустимый максимальный размер".

Если количество точек не выходит за допустимые границы, система рассчитывает размер временного файла. Это значение (в битах) получается умножением общего количества точек на 24, так как для передачи цвета каждой точки изображения используется 24 бита (соответственно, умножение на 3 дает размер файла в байтах). Полученная величина сравнивается с количеством дискового пространства, доступного для записи временных файлов системы КОМПАС-3D.
Если выясняется, что места для временного файла не хватит, то на экране появляется сообщение "Недостаточно свободного места на диске для создания временного файла".

Таким образом, если вы получили сообщение о превышении допустимого размера растра, то вам необходимо уменьшить общее количество точек в изображении. Это можно сделать, уменьшив масштаб или разрешение в диалоге настройки записи в растр.

Если же получено сообщение о нехватке места на диске, то вам следует либо уменьшить количество точек в изображении, либо увеличить размер дискового пространства, доступного для записи временных файлов.
Совет. Сведения о размещении временных файлов можно получить в диалоге просмотра расположения служебных файлов и папок.


Не найден или испорчен файл библиотеки

Это сообщение появляется, если система не может обнаружить библиотеку, стиль или тип атрибута из которой присвоен объекту, содержащемуся в открываемом документе. Например, библиотека может быть удалена, перемещена или переименована. Полное имя файла требуемой библиотеки отображается в поле Имя файла.

Как исправить эту ошибку

-	Чтобы указать библиотеку, из которой следует взять стиль или тип атрибута, нажмите кнопку Найти файл.

-	Чтобы прервать открытие документа, нажмите кнопку Отказ от чтения.

-	Если ошибка вызвана отсутствием библиотеки стилей, диалог содержит кнопку Удалить стиль. Нажмите ее, чтобы заменить отсутствующий стиль системным стилем.

-	Если ошибка вызвана отсутствием библиотеки типов атрибутов, диалог содержит кнопку Игнорировать. Нажмите ее, чтобы открыть документ, проигнорировав присвоенные объектам атрибуты.


Создаваемый вид не содержит изображения

Это предупреждение появляется в том случае, если в виде не может быть построено изображение модели. Например, для создания выносного элемента указывается контур, внутри которого нет ни одного геометрического объекта или для создания разреза (сечения) указывается линия разреза, не пересекающая проекцию модели в текущем виде.

Как исправить эту ошибку

Отредактируйте чертеж или модель таким образом, чтобы построение изображения модели в выбранном виде стало возможным.


Местный разрез не содержит изображение модели

Это предупреждение появляется в том случае, если в местном разрезе не может быть построено изображение модели. Например, контур, указанный для создания местного разреза, расположен так, что в него не попадают геометрические объекты, составляющие разрез, построенный в соответствии с указанным положением секущей плоскости.

Как исправить эту ошибку

Отредактируйте чертеж или модель таким образом, чтобы построение изображения модели в местном разрезе стало возможным.


Ошибка построения модели

Это предупреждение появляется в том случае, если в виде содержится изображение ошибочной модели.

Как исправить эту ошибку

Если на вашем компьютере установлен КОМПАС-3D, вызовите из контекстного меню на ошибочном компоненте в Дереве построения команду Редактировать в окне.

Система откроет окно, содержащее выбранную модель. Объекты, вызвавшие ошибку, отмечены восклицательным знаком в Дереве построения модели. Для получения рекомендаций по исправлению ошибки используйте Справочную систему. После редактирования сохраните модель, закройте ее окно или перейдите в окно чертежа.


Некорректная линия разреза/сечения

Это предупреждение появляется в том случае, когда в результате редактирования линии разреза/сечения она приобрела недопустимую конфигурацию (например, возникло ее самопересечение).

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования ошибочной линии разреза/сечения и измените ее конфигурацию так, чтобы построение разреза (сечения) стало возможным.


Тело детали не определено

Это сообщение появляется после того, как в результате редактирования модели исчезает тело, над которым произведена операция.

Например, оно возникает в случае, когда при перестроении сечения система обнаруживает, что рассекаемое тело отсутствует.

Как исправить эту ошибку

Отредактируйте модель так, чтобы выполнение операции стало возможным.


Симметрия не может быть выполнена
относительно указанной грани

Это сообщение появляется, если при выполнении команды Зеркально отразить все в качестве плоскости симметрии была указана грань, не принадлежащая отображаемому телу.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования ошибочной операции и укажите в качестве плоскости симметрии грань, принадлежащую отображаемому телу.


Нарушена целостность тела

Это сообщение появляется в результате удаления одной или нескольких граней тела в результате выполнения команды Удалить грани.

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования операции Удалить грани и исключите грани детали из числа удаляемых.

-	Или с помощью команды Сшивка поверхностей присоедините к детали поверхности так, чтобы ее целостность была восстановлена.


Невозможно выставить
согласованную ориентацию граней

Это сообщение появляется, если при сшивке поверхностей обнаруживается, что невозможно согласовать ориентацию для какой-либо "цепочки" сшиваемых граней.

Например, невозможно сшить поверхности, образующие ленту Мебиуса.

Как исправить эту ошибку

Исключите из списка сшиваемых объект (поверхность или деталь), входящий в эту "цепочку".


Некоторые ребра остались несшитыми

Это сообщение появляется, если при построении (перестроении) операции Сшивка поверхностей с созданием тела оказывается, что некоторые ребра невозможно сшить, и, следовательно, невозможно образовать тело. Например, для сшивки указаны поверхности, расстояние между ближайшими открытыми ребрами которых превышает значение точности, указанное для сшивки.

Как исправить эту ошибку

-	Отредактируйте сшиваемые поверхности так, чтобы их сшивка с образованием замкнутой поверхности была возможна.

-	Или войдите в режим редактирования операции Сшивка поверхностей и увеличьте значение в поле Точность на Панели свойств.


Не удалось установить нормали граней наружу тела

Это сообщение появляется, если при построении операции Сшивка поверхностей с созданием тела оказывается, что, хотя вновь полученная поверхность замкнута, невозможно определить, направлены ли нормали ее граней внутрь или наружу.

Модели, в которых проявляется данная ошибка, присылайте, пожалуйста, в Службу технической поддержки.


После сшивки остались
несвязанные между собой части

Это сообщение появляется, если при построении (перестроении) операции Сшивка поверхностей оказывается, что некоторые ребра невозможно сшить. Например, среди указанных для сшивки поверхностей есть такие, расстояние между ближайшими открытыми ребрами которых превышает значение точности, указанное для сшивки.

Как исправить эту ошибку

-	Отредактируйте сшиваемые поверхности так, чтобы их сшивка была возможна.

-	Или войдите в режим редактирования операции Сшивка поверхностей и увеличьте значение в поле Точность на Панели свойств.


Не было сшито ни одного ребра

Это сообщение появляется, если при построении (перестроении) операции Сшивка поверхностей оказывается, что сшить указанные поверхности невозможно. Например, для сшивки указаны поверхности, расстояние между ближайшими открытыми ребрами которых превышает значение точности, указанное для сшивки.

Как исправить эту ошибку

-	Отредактируйте сшиваемые поверхности так, чтобы их сшивка была возможна.

-	Или войдите в режим редактирования операции Сшивка поверхностей и увеличьте значение в поле Точность на Панели свойств.


Ошибка в операции сшивки

Это предупреждение появляется, если после редактирования модели одна или несколько поверхностей, участвующих в операции сшивки, перестраиваются некорректно, в результате чего не может быть рассчитано их положение.


Ошибка создания разреза/сечения

Это предупреждение появляется, если при формировании разреза (сечения) по каким-либо причинам оказывается невозможным рассечение трехмерной модели плоскостями, соответствующими обозначению линии разреза.


Должно быть более двух операндов

Это предупреждение появляется, если в результате редактирования модели становится невозможным построение какого-либо объекта, участвующего в операции, для выполнения которой необходимо как минимум два объекта (например, операция сшивки поверхностей).

Как исправить эту ошибку

-	Отредактируйте модель так, чтобы построение недостающего объекта стало возможным.

-	Или войдите в режим редактирования ошибочной операции и укажите для ее выполнения другие объекты.


Ошибка в переменной

Это предупреждение появляется, если систему уравнений, существующую в модели, невозможно решить. Например, двум параметрам, значения которых определяются системой автоматически (по размерам и положению других объектов), присвоен один и тот же псевдоним.

Как исправить эту ошибку

Откройте окно работы с переменными и уравнениями. Уравнение, которое необходимо исправить, выделено в таблице красным цветом.


Не определена длина резьбы

Это предупреждение появляется, если в результате редактирования модели длина резьбы становится равной нулю. Например, при создании резьбы в качестве начальной и конечной границ были указаны две плоские грани детали. Впоследствии эти грани оказались расположенными в одной плоскости.

Как исправить эту ошибку

-	Отредактируйте модель так, чтобы границы резьбы были расположены в разных плоскостях.

-	Или войдите в режим редактирования ошибочного изображения резьбы и укажите для его построения другие границы.


Не определен базовый объект резьбы

Это предупреждение появляется, если в результате редактирования модели объект, выбранный в качестве базового для построения резьбы, изменяет свою форму так, что это построение становится невозможным.

Например, резьба была построена на конической или цилиндрической грани, полученной выдавливанием сечения-окружности. Впоследствии эскиз в сечении был отредактирован и превратился в многоугольник.

Или, например, резьба была построена на конической или цилиндрической грани, полученной вращением эскиза-отрезка вокруг оси. Впоследствии эскиз в сечении был отредактирован и превратился в дугу.

И в том, и в другом случае из модели редактирование эскиза приводит к исчезновению поверхности, пригодной для создания резьбы.

Как исправить эту ошибку

Отредактируйте модель так, чтобы в ней присутствовала поверхность для создания данной резьбы.


Недопустимый конечный диаметр резьбы

Это предупреждение появляется, если в результате редактирования модели вырождается конечный диаметр резьбы.

Например, при создании конической резьбы были указаны ее границы - некоторые плоские грани. Впоследствии конечная грань оказалась расположена так далеко от начальной, или диаметр резьбы уменьшился настолько, что коническая поверхность, заданная для построения резьбы, замкнулась или стала двухполостной.

Как исправить эту ошибку

-	Отредактируйте модель так, чтобы границы резьбы были расположены на расстоянии, при котором возможно построение резьбы.

-	Или войдите в режим редактирования ошибочного изображения резьбы и укажите для его построения другие границы либо увеличьте диаметр резьбы.


Недопустимый начальный диаметр резьбы

Это предупреждение появляется, если в результате редактирования модели вырождается начальный диаметр резьбы.

Например, резьба была построена на цилиндрической грани, полученной вращением эскиза-отрезка вокруг оси. Впоследствии эскиз в сечении был отредактирован так, что одна из его вершин оказалась расположенной на оси вращения. В результате поверхность, на которой построена резьба, превратилась в полный (не усеченный) конус, и определение начального радиуса резьбы стало невозможным.

Как исправить эту ошибку

-	Отредактируйте модель так, чтобы поверхность, выбранная для построения резьбы, представляла собой усеченный конус.

-	Или войдите в режим редактирования ошибочного изображения резьбы, выключите опцию На всю длину и введите значение длины (меньшее, чем высота конуса), при котором построение резьбы возможно.


Сообщение о достижении предельного количества видов

Это сообщение появляется при попытке создать новый вид в чертеже, уже содержащем предельное количество видов - 254. Поскольку формирование нового вида невозможно, при закрытии данного сообщения работа команды создания вида прерывается.

Чтобы создание нового вида стало возможно, необходимо уменьшить количество видов в чертеже, т.е. удалить какие-либо из существующих видов.

Если среди видов чертежа есть пустые, то удалите их.

Если пустых видов нет, то объедините несколько видов в один (перенесите все изображение из какого-либо вида или видов в другой вид), а затем удалите освободившиеся виды.

Совет. Рекомендуется объединять виды с одинаковым масштабом.


Ширина сгиба должна быть больше нуля

Это предупреждение появляется, если в результате редактирования листовой детали ширина сгиба стала нулевой или отрицательной.

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования ошибочного сгиба и задайте для него положительную ширину.

-	Если ширине сгиба присвоена переменная, то откройте окно работы с переменными и измените значение соответствующей переменной.

Замечание. Если ширина определяется автоматически (равна длине ребра), то причиной ошибки могут являться слишком большие значения углов уклона или углов на сгибе.


Длина сгиба очень мала

Это предупреждение появляется, если в результате редактирования листовой детали длина сгиба, определяемая способом По контуру или По касанию, стала меньше минимального значения.

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования ошибочного сгиба и увеличьте длину.

-	Если длине сгиба присвоена переменная, то откройте окно работы с переменными и увеличьте значение соответствующей переменной.


Суммарная величина отступов внутрь должна быть меньше длины ребра
Для отступов внутрь их суммарная величина
должна быть меньше длины выбранного ребра

Это предупреждение появляется, если в результате редактирования листовой детали ширина сгиба стала отрицательной или нулевой в результате того, что сумма отступов, направленных внутрь (т.е. сумма модулей отрицательных отступов), превысила длину ребра, на котором располагается сгиб или стала равна ей.

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования ошибочного сгиба и измените значения отступов так, чтобы ширина сгиба стала положительной.

-	Если отступам сгиба присвоены переменные, то откройте окно работы с переменными и измените значения соответствующих переменных.


Величина отступа внутрь должна быть меньше длины ребра
Для отступа внутрь его величина
должна быть меньше длины выбранного ребра

Это предупреждение появляется, если в результате редактирования листовой детали ширина сгиба стала отрицательной или нулевой в результате того, что отступ, направленный внутрь (т.е. модуль отрицательного отступа), превысил длину ребра, на котором располагается сгиб или стал равен ей.

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования ошибочного сгиба и измените значение отступа так, чтобы ширина сгиба стала положительной.

-	Если отступу сгиба присвоена переменная, то откройте окно работы с переменными и измените значение соответствующей переменной.


Суммарная величина расширений внутрь
должна быть меньше ширины продолжения сгиба

Это предупреждение появляется, если в результате редактирования листовой детали ширина продолжения сгиба стала отрицательной или нулевой в результате того, что суммарная величина расширений, направленных внутрь (т.е. сумма модулей отрицательных расширений), превысила исходную ширину продолжения или стала равна ей.

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования ошибочного сгиба и измените значения расширений продолжения сгиба так, чтобы ширина продолжения стала положительной.

-	Если расширениям сгиба присвоены переменные, то откройте окно работы с переменными и измените значения соответствующих переменных.


Расширение внутрь должно быть меньше ширины сгиба

Это предупреждение появляется, если в результате редактирования листовой детали ширина продолжения сгиба стала отрицательной или нулевой в результате того, что величина расширения, направленного внутрь (т.е. модуль отрицательного расширения), превысила исходную ширину продолжения или стала равна ей.

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования ошибочного сгиба и измените значение расширения продолжения сгиба так, чтобы ширина продолжения стала положительной.

-	Если расширению сгиба присвоена переменная, то откройте окно работы с переменными и измените значение соответствующей переменной.


Эскиз должен располагаться только
на внешней или внутренней плоской грани листового тела

Это предупреждение появляется, если в результате редактирования листовой детали эскиз отверстия (выреза), построенного способом По толщине, или пластины оказывается на боковой или торцевой грани листового элемента (или листового тела), или на цилиндрической грани сгиба, или на грани нелистового элемента. Пример...

Как исправить эту ошибку

-	Измените плоскость эскиза так, чтобы он располагался на внешней или внутренней грани листовой детали.

-	Войдите в режим редактирования ошибочного отверстия или выреза и смените тип построения По толщине на другой (На глубину или До грани).


Эскиз не проецируется на базовую грань

Это предупреждение появляется, если в результате редактирования листовой детали эскиз отверстия (выреза), построенного способом По толщине, или пластины оказывается за пределами грани, на которой он построен. Пример...

Как исправить эту ошибку

Измените размещение эскиза так, чтобы его положение соответствовало типу элемента.


Точка, определяющая радиус, находится вне ребра

Это предупреждение появляется, если значение расстояния от вершины ребра до точек, определяющих радиус скругления, оказывается отрицательным.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования ошибочного скругления, найдите в таблице параметров этого скругления точки с отрицательным расстоянием от вершины и исправьте значения расстояний.


Один или более углов потеряли общее ребро

Это предупреждение появляется, если замыкание угла (углов) стало невозможным из-за того, что сгибы, указанные для замыкания, перестали быть смежными. Например, при редактировании какого-либо из сгибов он был смещен.

Как исправить эту ошибку

Отредактируйте сгиб (сгибы) так, чтобы они стали смежными.


Угол потерял общее ребро

Это предупреждение появляется, если замыкание угла стало невозможным из-за того, что сгибы, указанные для замыкания, перестали быть смежными. Например, при редактировании какого-либо из сгибов он был смещен.

Как исправить эту ошибку

Отредактируйте сгиб (сгибы) так, чтобы они стали смежными.


Для угла сгиба 180 градусов не может быть задан дополняющий угол
Дополняющий угол не может быть равен 180 градусам

Это предупреждение появляется, если в результате редактирования листовой детали дополняющий угол какого-либо сгиба стал равен 180 градусам. Например, переменная, соответствующая величине угла, приняла значение 180.

Поскольку развернутый дополняющий угол означает отсутствие сгиба, построение становится невозможно, и сгиб отмечается как ошибочный.

Как исправить эту ошибку

Измените значение дополняющего угла (или соответствующей переменной) так, чтобы оно отличалось от 180.


Угол сгиба должен быть больше 0
Угол сгиба должен быть больше нуля

Это предупреждение появляется, если в результате редактирования листовой детали угол какого-либо сгиба стал равен 0. Например, переменная, соответствующая величине угла, приняла значение 0.

Поскольку нулевой угол означает отсутствие сгиба, построение становится невозможно, и сгиб отмечается как ошибочный.

Как исправить эту ошибку

Измените значение угла сгиба (или соответствующей переменной) так, чтобы оно было больше нуля.


Наружный радиус сгиба
должен быть больше толщины листового материала

Это предупреждение появляется, если в результате редактирования листовой детали наружный радиус сгиба оказывается меньше установленной толщины листового материала. Например, после создания сгиба толщина листового тела была увеличена.

Внутренний и наружный радиусы сгиба связаны соотношением:

Rнаружн.= Rвнутр.+ S,

где S - толщина материала.

Поскольку минимальное значение внутреннего радиуса - 0,0002 мм, минимальное значение наружного радиуса должно равняться сумме (S + 0,0002) мм.

Как исправить эту ошибку

Измените значение наружного радиуса сгиба (или соответствующей переменной) так, чтобы оно удовлетворяло указанному требованию.


Невозможно создать сгиб
с заданными углом на сгибе и глубиной освобождения

Это предупреждение появляется, если в результате редактирования листовой детали освобождения сгиба пересеклись, отделив сгиб от тела детали. Например, переменные, соответствующие длинам освобождений, приняли слишком большие значения.

Как исправить эту ошибку

-	Измените значения длин освобождений сгиба (или соответствующих им переменных) так, чтобы освобождения не пересекались.

-	Измените значения углов на сгибе (или соответствующих им переменных) так, чтобы освобождения не пересекались.


Уравнение содержит только фиксированные переменные

Эта ошибка возникает, если уравнение содержит только выходные переменные или если уравнение является избыточным в системе уравнений детали.

Для исправления ошибки необходимо отредактировать деталь (например, "превратить" один из выходных параметров во входной) или систему уравнений.

Уравнение, вызвавшее конфликт, выделено красным цветом в окне работы с переменными и уравнениями.

_________________

Смотрите также

Порядок перестроения детали


Попытка переопределить выходные параметры

Эта ошибка возникает, если нескольким выходным параметрам поставлена в соответствие одна и та же переменная или если несколько выходных переменных оказываются связаны уравнением, не содержащим других переменных. В любой из этих ситуаций выходные параметры объектов "пытаются переопределить" друг друга.

Для исправления ошибки необходимо отредактировать деталь (например, "превратить" один из выходных параметров во входной) или систему уравнений.

Переменная (или уравнение), вызвавшая конфликт, выделена красным цветом в окне работы с переменными и уравнениями.

_________________

Смотрите также

Порядок перестроения детали


Раннее использование выходной переменной

Эта ошибка возникает, если значение какой-либо выходной переменной требуется использовать раньше, чем оно будет определено путем перестроения объекта, выходной параметр которого связан с этой переменной.

Например, объект A имеет входной параметр а, связанный с переменной "а", а следующий за ним объект Б - выходной параметр b, связанный с переменной "b". Если переменные "а" и "b" связать каким-либо уравнением, то корректное перестроение детали станет невозможным: найти значение переменной "а" и перестроить объект А можно только после перестроения объекта Б, а объект Б можно перестроить только после объекта А - это диктуется порядком расположения объектов в Дереве.

Чтобы исправить ошибку, можно попытаться переместить объект А в Дереве построения так, чтобы он располагался ниже объекта Б. Если это удастся, то при следующем перестроении ошибка исчезнет. В противном случае необходимо редактирование детали или системы уравнений.

_________________

Смотрите также

Порядок перестроения детали


Недопустимое значение для определения длины развертки изогнутого участка
Недопустимое значение параметра
для определения длины развертки изогнутого участка сгиба

Это сообщение означает, что значение длины развертки сгиба, рассчитанное на основе параметра, полученного из таблицы сгибов, оказалось отрицательным или равным нулю.

Например, из таблицы уменьшений сгибов получено значение уменьшения BD, равное 35. В то же время параметр а равняется 15. Длина развертки цилиндрической части сгиба получается отрицательной: 2*15-35= -5, поэтому сгиб не может быть построен.

Как исправить эту ошибку

Укажите корректную таблицу сгибов с помощью команды Операции - Элементы листового тела - Таблица сгибов - Выбрать или в диалоге настройки листового тела для текущей детали. Затем перестройте деталь.
 Если вы получили это сообщение при создании листового тела, то для указания таблицы можно воспользоваться кнопкой Выбрать другую таблицу сгибов. Она расположена справа от поля Файл-источник таблицы сгибов.

Наличие в таблице сгибов значений, при которых построение развертки невозможно - это ошибка составления таблицы. Для ее исправления необходимо отредактировать содержимое таблицы (см. тему Формат таблицы сгибов). Чтобы использовать откорректированную таблицу, необходимо указать ее заново, как описано выше. Это объясняется тем, что таблица сгибов, используемая в детали, хранится в файле этой детали.
Совет...


Угол сгиба должен быть меньше 180 градусов

Это сообщение появляется, если значение угла сгиба подсечки - введенное на Панели свойств или в окне Переменных либо найденное из системы уравнений детали - оказывается больше или равно 180°.

Замечание. В некоторых случаях значение угла сгиба, заданное пользователем, игнорируется. При этом проверка величины не производится, а для построения используется автоматически рассчитанный угол. Подробнее...

Как исправить эту ошибку

Уменьшите угол сгиба подсечки.


Дополняющий угол должен быть меньше 360 градусов
Дополняющий угол должен быть
больше 0 и меньше 360 градусов

Это сообщение появляется, если значение дополняющего угла подсечки - введенное на Панели свойств или в окне Переменных либо найденное из системы уравнений детали - оказывается равным 0°или 360°.

При этих значениях угла длина плоского участка подсечки не определена, поэтому построение невозможно.

Как исправить эту ошибку

Если дополняющий угол равен 0°, увеличьте его, а если 360° - уменьшите.


В таблице сгибов отсутствуют данные по параметрам сгиба

Это сообщение означает, что из таблицы сгибов, использующейся в текущей детали, нельзя получить значение параметра развертки для сгиба. Такая ситуация может возникать в двух случаях:

-	толщина листового тела, внутренний радиус или угол сгиба находятся за пределами таблицы (т.е. для определения параметра развертки требуется экстраполяция табличных значений),

-	при отключенной интерполяции значение толщины листового тела, угла сгиба или внутреннего радиуса, не равно табличному значению.

Как исправить эту ошибку

-	Укажите таблицу сгибов, содержащую параметр развертки для заданных толщины, радиуса и угла сгиба. Для этого воспользуйтесь командой Операции - Элементы листового тела - Таблица сгибов - Выбрать или диалогом настройки листового тела для текущей детали. Затем перестройте деталь.
 Если вы получили это сообщение при создании листового тела, то для указания таблицы можно воспользоваться кнопкой Выбрать другую таблицу сгибов. Она расположена справа от поля Файл-источник таблицы сгибов.

-	Или отредактируйте листовую деталь так, чтобы значения ее параметров совпадали с табличными.

-	Или отредактируйте таблицу сгибов, включив применение интерполяции. Чтобы использовать исправленную таблицу, необходимо указать ее заново, как описано выше. Это объясняется тем, что таблица сгибов, используемая в детали, хранится в файле этой детали.

Совет...


Если источник таблицы, хранящейся в текущей детали, недоступен, воспользуйтесь командой Операции - Элементы листового тела - Таблица сгибов - Сохранить как...


Из таблицы получены недопустимые значения для параметров сгиба
Из таблицы сгибов получены недопустимые значения для
параметров сгиба

Это сообщение означает, что из таблицы сгибов, использующейся в текущей детали, получено такое значение параметра развертки, которое выходит за допустимые пределы. Пределы значений параметров развертки следующие:

-	коэффициент положения нейтрального слоя: от 0 до 1 включительно,

-	величина сгиба: от 500000 до 0,0002 включительно,

-	уменьшение сгиба: от -500000 до 500000 включительно.

Сообщение может появляться в следующих случаях:

-	при первой попытке использования таблицы сгибов, т. е. при создании в детали первого листового элемента с определяемой по таблице длиной развертки сгиба,

-	в результате смены таблицы сгибов в текущей детали.

Как исправить эту ошибку

Укажите корректную таблицу сгибов с помощью команды Операции - Элементы листового тела - Таблица сгибов - Выбрать или в диалоге настройки листового тела для текущей детали. Затем перестройте деталь.

 Если вы получили это сообщение при создании листового тела, то для указания таблицы можно воспользоваться кнопкой Выбрать другую таблицу сгибов. Она расположена справа от поля Файл-источник таблицы сгибов.

Наличие в таблице сгибов значений, находящихся за пределами допустимого диапазона - это ошибка составления таблицы. Для ее исправления необходимо отредактировать содержимое таблицы (см. тему Формат таблицы сгибов). Чтобы использовать откорректированную таблицу, необходимо указать ее заново, как описано выше. Это объясняется тем, что таблица сгибов, используемая в детали, хранится в файле этой детали.
Совет...


Неверный формат таблицы сгибов

Это сообщение означает, что использующаяся в текущей детали таблица сгибов имеет формат, отличный от формата таблиц сгибов.

Оно может появляться в следующих случаях:

-	при первой попытке использования таблицы сгибов, т. е. при создании в детали первого листового элемента с определяемой по таблице длиной развертки сгиба,

-	в результате смены таблицы сгибов в текущей детали.

Как исправить эту ошибку

Укажите корректную таблицу сгибов с помощью команды Операции - Элементы листового тела - Таблица сгибов - Выбрать или в диалоге настройки листового тела для текущей детали. Затем перестройте деталь.

 Если вы получили это сообщение при создании листового тела, то для указания таблицы можно воспользоваться кнопкой Выбрать другую таблицу сгибов. Она расположена справа от поля Файл-источник таблицы сгибов.


Не найдена таблица сгибов

Это сообщение означает, что таблица сгибов, указанная при настройке текущей детали, не найдена по заданному пути.

Предупреждение появляется при первой попытке использования таблицы сгибов, т. е. при создании в детали первого листового элемента, у которого длина развертки сгиба определяется по таблице.

Как исправить эту ошибку

Укажите существующую таблицу сгибов с помощью команды Операции - Элементы листового тела - Таблица сгибов - Выбрать или в диалоге настройки листового тела для текущей детали. Затем перестройте деталь.

 Если вы получили это сообщение при создании листового тела, то для указания таблицы можно воспользоваться кнопкой Выбрать другую таблицу сгибов на Панели свойств. Она расположена справа от поля Файл-источник таблицы сгибов.


Тело с нарушенной топологией

Нарушением топологии тела детали являются следующие варианты взаимного расположения ее частей:

-	одно ребро принадлежит трем и более граням одного и того же тела,

-	формообразующие элементы детали касаются только в точке (в точках) или только по линии.

Как исправить эту ошибку

Отредактируйте формообразующие элементы так, чтобы они пересекались или имели совпадающие грани.


Слишком высокий порядок сплайна

Это сообщение появляется после того, как переменной, соответствующей порядку сплайна, присвоено значение, которое не позволяет построить сплайн при данном количестве точек.

Как исправить эту ошибку

Уменьшите значение переменной.


Полный размер высоты должен быть больше
толщины листового материала

Это предупреждение появляется, если в результате редактирования листовой детали полная высота штамповки стала меньше или равна толщине листового материала.

Как исправить эту ошибку

-	Войдите в режим редактирования ошибочной штамповки и задайте значение полной высоты, превышающее толщину листового тела.

-	Если ширине сгиба присвоена переменная, то откройте окно работы с переменными и измените значение соответствующей переменной.

-	Или уменьшите толщину листового тела.


Контрольная (присоединительная) точка
потеряла опорный объект

Это предупреждение появляется после того, как в результате редактирования модели был удален или некорректно перестроен объект, использовавшийся при построении опорной или присоединительной точки.

Как исправить эту ошибку

Войдите в режим редактирования ошибочного элемента и укажите в качестве опорных объектов существующие части модели.

Иногда эта ошибка автоматически устраняется после исправления элементов, которые были использованы при выполнении операции.


Команда Дерево построения

Позволяет включить или выключить показ Дерева построения в окне активного документа.


Команда Настройка глобальных привязок

Позволяет включить или отключить какие-либо глобальные привязки и настроить их работу в текущем окне.

 Для вызова команды нажмите кнопку Установка глобальных привязок на Панели текущего состояния.

На экране появится диалог управления глобальными привязками курсора. Настройка, сделанная в данном диалоге, будет действительна только для текущего окна до конца сеанса работы.

Замечание. Если документ открыт в нескольких окнах, то настройка привязок, сделанная в одном из них, распространяется на все окна этого документа.

Умолчательная настройка глобальных привязок - настройка, которая будет использоваться для окон вновь созданных или открытых документов - останется прежней. Чтобы изменить ее, вызовите команду Сервис - Настройка... - Система - Графический редактор - Привязки.


Элемент управления Текущий шаг курсора
Текущий шаг курсора

В этом поле, расположенном на панели Текущее состояние, отображается текущее значение шага курсора.

Вы можете ввести или выбрать из списка другое значение шага.

 Если панель Текущее состояние расположена вертикально, то для доступа к полю Шаг курсора нажмите соответствующую кнопку.

Возможна активизация поля Шаг курсора с помощью комбинации клавиш <Shift>+</> (клавишу </> необходимо нажимать на дополнительной цифровой клавиатуре).

Настройка шага курсора - ввод новых значений в список и выбор умолчательного значения - производится в диалоге настройки курсора.


Команда Сетка

Позволяет включить или выключить отображение вспомогательной сетки в активном окне.

Чтобы изменить параметры отрисовки сетки (шаг, внешний вид, цвет и т.д.) в активном окне, щелкните мышью по треугольнику, расположенном рядом с кнопкой Сетка и вызовите команду Настроить параметры из раскрывшегося меню. На экране появится диалог, в котором можно установить нужные параметры отображения сетки.

_______________

Смотрите также

Использование сетки


Команда Отображать параметры, если сетка активна

Включает отображение параметров сетки на Панели текущего состояния в случае, если в активном окне присутствует вспомогательная сетка.

Если слева от этой команды в меню стоит метка, параметры сетки появляются на экране при включении отображения сетки.

_______________

Смотрите также

Команда Отображать параметры


Команда Отображать параметры

Включает отображение параметров сетки на Панели текущего состояния.

Если слева от этой команды в меню стоит метка, параметры сетки находится на экране.

_______________

Смотрите также

Команда Отображать параметры, если сетка активна


Команда Настроить параметры сетки

Позволяет настроить параметры сетки (шаг, угол наклона осей и т.д.) в текущем окне.

После вызова команды на экране появляется диалог настройки параметров сетки.

Установите нужные параметры сетки и нажмите кнопку ОК для подтверждения настроек.

Изображение сетки в активном окне будет немедленно перерисовано в соответствии с заданными параметрами.

Другим способом изменения параметров сетки в активном окне является выбор раздела Сетка в диалоге настройки параметров текущего окна. Этот диалог вызывается командой Сервис - Параметры.


Координаты курсора

В этих полях, расположенных на панели Текущее состояние, отображаются текущие значения координат курсора по осям текущей системы координат.

Чтобы активизировать нужное поле, щелкните в нем мышью. Затем введите нужное значение с клавиатуры.

 Если панель Текущее состояние расположена вертикально, то для доступа к полям координат курсора нажмите соответствующую кнопку.

Активизация этих полей возможна также с помощью клавиатурной комбинации <Alt> + <X>. После ее нажатия активным становится поле координаты Х. Введите в него нужное значение. Чтобы перейти к полю координаты Y, нажмите клавишу <Tab>. Введите значение.

Вы можете указывать в полях координат курсора приращения к текущим координатам. Для этого введите символ <^>, а затем - значение приращения.

Подтвердите задание координат курсора, нажав клавишу <Enter>. Курсор переместится в точку с указанными координатами.


Использование сетки

Когда вы работаете с графическим документом или с эскизом операции, очень часто бывает удобным включить изображение сетки на экране и назначить привязку к ее узлам. При этом курсор, перемещаемый мышью, начнет двигаться не плавно, а дискретно по узлам сетки, то есть с определенным шагом. Такой режим работы можно сравнить с вычерчиванием изображения на листе миллиметровой бумаги.

Сетка не является частью документа и предназначена только для удобства работы. Точки сетки никогда не выводятся на бумагу при печати документа.

КОМПАС-3D предоставляет самые широкие возможности отображения и настройки сетки. Сетка может по-разному выглядеть в разных окнах. Возможна установка различных шагов сетки по ее осям, отрисовка сетки с узлами, а также назначение повернутой относительно текущей системы координат и непрямоугольной (искаженной) сетки. Кроме того, изображение сетки на экране не связано жестко с установкой привязки по этой сетке.

Об использовании сетки рассказано в следующих разделах:

Включение и выключение изображения сетки

Привязка по сетке

Настройка параметров сетки в активном окне

Настройка параметров сетки для новых документов

Изображение сетки при мелких масштабах


Включение и выключение изображения сетки

 Чтобы включить изображение сетки в активном окне, нажмите кнопку Сетка на панели Текущее состояние. Кнопка останется нажатой.

Другим способом включения сетки является нажатие комбинации клавиш <Ctrl>+<G>.

Изображение сетки в окне будет включено до тех пор, пока вы повторно не нажмете клавиши <Ctrl>+<G> или не отожмете кнопку Сетка.

Следует заметить, что изображение сетки на экране еще не говорит о том, что перемещение и привязка курсора выполняется по ее точкам. Включение нужного варианта привязки выполняется отдельно (см. тему Привязка по сетке).

Справедливо и обратное замечание: изображение сетки в окне может быть выключено, однако на установленную привязку по сетке это не влияет.

Если вы работаете с одним и тем же документом в нескольких окнах одновременно, то в каждом из этих окон сетка может иметь различные параметры (шаг, угол наклона, тип изображения и т.д.).


Привязка по сетке

Вы можете установить режим глобальной привязки по сетке в активном окне. В этом случае перемещение курсора мышью выполняется дискретно по точкам сетки.

Глобальная привязка по сетке (как и любая другая глобальная привязка) действует только в том окне, в котором она была установлена. Изображение самой сетки на экране может быть при этом отключено.

 Для включения привязки по сетке нажмите кнопку Установка глобальных привязок, на панели Текущее состояние. В появившемся диалоге включите опцию По сетке.

Если постоянная привязка по сетке не нужна, но в некоторые моменты работы требуется выполнять привязку к точкам сетки, отключите глобальную привязку по сетке.

Чтобы выполнить однократную привязку по сетке, вызовите команду По сетке из меню локальных привязок, вызвав его на экран щелчком правой кнопки мыши.


Настройка параметров сетки в активном окне

В процессе работы с чертежом периодически требуется изменять параметры сетки (шаг, угол наклона и т.д.). Внешний вид отображаемой в активном окне сетки может быть настроен с помощью диалога настройки.

Для настройки сетки выполните следующие действия.

1.	Вызовите команду Сервис - Параметры... - Текущее окно - Сетка.

2.	Установите нужные параметры сетки для активного окна и нажмите кнопку ОК диалога.

Изображение сетки в активном окне будет немедленно перерисовано в соответствии с заданными параметрами.


Настройка параметров сетки для новых документов

КОМПАС-3D позволяет настроить параметры сетки, которые будут действовать по умолчанию для всех новых документов.

Чтобы выполнить такую настройку, сделайте следующее.

Для настройки сетки выполните следующие действия.

1.	Вызовите команду Сервис - Параметры... - Система - Графический редактор - Сетка.

2.	Установите нужные параметры сетки для окон новых документов и нажмите кнопку ОК диалога.

Теперь, когда вы будете включать отрисовку сетки в окне вновь созданного документа, она будет изображаться в соответствии с заданными параметрами по умолчанию.


Изображение сетки при мелких масштабах

Во время работы над документом нередко приходится изменять масштаб в окне, поскольку требуется просматривать различные части изображения с разной степенью подробности.

Если изображение сетки в окне включено, система будет учитывать каждое изменение масштаба при перерисовке сетки.

Когда масштаб изображения становится настолько мелким, что сетку с заданным шагом невозможно нормально отрисовать из-за ее плотности (расстояние между точками меньше, чем семь размеров точки), система выводит на экран точки с учетом шага разрежения. Например, если установлен шаг разрежения 5 по обеим осям сетки, то при достижении чрезмерной плотности изображения будет отрисовываться только каждая пятая точка.

Если установлен один из типов сетки с узлами, то значение шага разрежения может быть только кратным шагу узлов. Например, если шаг узлов по осям сетки равен 7 (узлом является каждая седьмая точка сетки), то шаг разрежения может быть 7, 14, 21 и так далее.


Команда Ортогональное черчение

Эта команда служит для перехода в режим ортогонального черчения. Другой способ включения этого режима - нажатие клавиши <F8>.

 Кнопка Ортогональное черчение служит индикатором режима: нажатая кнопка означает, что ортогональное черчение включено, отжатая - выключено. Если в процессе ввода какого-либо объекта вам требуется временно отключить (или включить) этот режим, нажмите и удерживайте клавишу <Shift>.


Команда Округление

Эта команда служит для перехода в режим округления. Другой способ включения этого режима - нажатие клавиши <F7>.

 Кнопка Округление служит индикатором режима: нажатая кнопка означает, что округление в окне (окнах) текущего документа включено, отжатая - выключено.

Умолчательная настройка режима округления (включен или выключен) для окон новых документов производится в диалоге настройки курсора.

В режиме округления числовые параметры создаваемых и редактируемых объектов округляются до значений, кратных текущему шагу курсора. Величина округляется в меньшую сторону, если разница между ней и ближайшим кратным значением меньше половины шага курсора, и в большую сторону в противном случае.

При этом в графических документах и эскизах округляются только линейные величины, а в деталях и сборках - линейные и угловые. Значения координат не округляются.


Режим ортогонального черчения

Этот режим позволяет быстро создавать объекты, ортогональные текущей системе координат.

Чаще всего он используется при вычерчивании горизонтальных и вертикальных отрезков.

 Кнопка Ортогональное черчение, расположенная на панели текущего состояния, служит индикатором этого режима: нажатая кнопка означает, что ортогональное черчение включено, отжатая - выключено.

Если в процессе ввода какого-либо объекта вам требуется временно отключить (или включить) этот режим, нажмите и удерживайте клавишу <Shift>.

Чтобы познакомиться с работой в режиме ортогонального черчения, выполните следующие действия.

Создайте новый графический документ (чертеж или фрагмент). Убедитесь, что режим ортогонального черчения отключен. При необходимости выключите его, отжав кнопку Ортогональное черчение.

Вызовите команду Ввод отрезка по двум точкам и укажите курсором первую точку отрезка.

Перемещайте курсор по полю документа и наблюдайте за фантомом отрезка. Конечная точка отрезка совпадает с курсором, ее можно зафиксировать в любом месте чертежа, нажав левую клавишу мыши.

Включите режим ортогонального черчения, нажав переключатель Ортогональное черчение. Перемещайте курсор. Теперь фантом отрезка строго горизонтален или вертикален в зависимости от того, к какому направлению ближе находится курсор. Зафиксируйте конечную точку отрезка.

Введите начальную точку другого отрезка. Перемещайте курсор по полю чертежа. Убедитесь, что отрезок строится ортогонально текущей системе координат. Нажмите и удерживайте клавишу <Shift> и продолжайте перемещать курсор. Убедитесь, что ортогональный режим отключился, отрезок строится в обычном режиме, следуя за перемещением курсора. Клавиша <Shift> служит временным переключателем режима. Отпустите клавишу <Shift>. Убедитесь, что система вновь перешла в ортогональный режим.

Вызовите из меню Сервис команду Локальная СК и создайте наклонную локальную систему координат. Введите несколько отрезков, указывая курсором их начальные и конечные точки. Убедитесь, что отрезки создаются ортогонально осям координат текущей ЛСК.


Режим перебора графических объектов

В этом режиме производится последовательное выделение (перебор) близко расположенных (в том числе наложенных друг на друга) объектов.

Для входа в режим перебора служит команда Перебор объектов, доступная в режиме выделения объектов, если в ловушку курсора попадает более одного объекта.

В этом режиме объекты можно перебирать, нажимая клавишу <Пробел> или вызывая команду Следующий объект из контекстного меню.

Для выхода из режима перебора с сохранением выделения на одном из объектов воспользуйтесь командой Закончить перебор объектов из контекстного меню.

Следует отметить, что вызывать команду Закончить перебор необязательно, если для выделенного в результате перебора объекта будет вызываться какая-либо команда редактирования (например, симметрия, ввод атрибутов и т.д.). Команду редактирования можно вызвать сразу, как только нужный объект будет выделен в результате действия команды Следующий объект.

Для выхода из режима перебора объектов и снятия выделения со всех объектов можно щелкнуть мышью на свободном от изображения участке графического документа.


Команда Перебор графических объектов
Команда Перебор объектов

Позволяет выделить указанием любой из близко расположенных (в том числе наложенных друг на друга) объектов. Команда доступна в контекстном меню в режиме выделения объектов, если в ловушку курсора попадает более одного объекта.

Для быстрого вызова команды можно воспользоваться комбинацией клавиш <Ctrl>+<t>.

После вызова команды объекты можно перебирать, нажимая клавишу <Пробел> или вызывая команду Следующий объект из контекстного меню.


Команда Следующий графический объект
Команда Следующий объект

Позволяет выделить следующий из близко расположенных (в том числе наложенных друг на друга) объектов. Команда доступна в контекстном меню в режиме перебора объектов.

Для перехода к следующему объекту можно также нажать клавишу <Пробел>.


Команда Выбрать подсвеченный графический объект
Команда Выбрать подсвеченный объект

Позволяет прервать перебор близко расположенных объектов (выйти из режима перебора), подтвердив выбор подсвеченного объекта.

После вызова этой команды подсвеченным остается объект, которым закончился перебор.

Подтвердить выбор подсвеченного объекта можно также при помощи клавиатуры или мыши. Для этого нажмите клавишу <Enter> или щелкните мышью на подсвеченном объекте или на свободном от изображения участке графического документа.

Для выхода из режима перебора объектов и отказа от выбора какого-либо объекта пользуйтесь командой Отказ от перебора объектов.


Команда Закончить перебор графических объектов
Команда Закончить перебор объектов

Позволяет прервать перебор близко расположенных объектов (выйти из режима перебора), оставив выделенным объект, которым закончился перебор.

Для выхода из режима перебора можно также нажать клавишу <Enter>.

Следует отметить, что вызывать команду Закончить перебор необязательно, если для выделенного в результате перебора объекта будет вызываться какая-либо команда редактирования (например, симметрия, ввод атрибутов и т.д.). Команду редактирования можно вызвать сразу, как только нужный объект будет выделен в результате действия команды Следующий объект.

Для выхода из режима перебора объектов и снятия выделения со всех объектов можно щелкнуть мышью на свободном от изображения участке графического документа.


Команда Группы
Команда Группы...

Позволяет объединять выделенные объекты документа в именованную группу, а также выполнить различные операции редактирования групп - добавление и удаление объектов, разбиение групп и т.д.

Если в документе нет выделенных объектов и ранее не создавалась ни одна группа, команда будет недоступна.

После вызова команды на экране отображается диалог создания и редактирования групп.


Строка пользовательского меню

При выборе строки пользовательского меню соответствующий этой строке текст автоматически вводится в текущее поле или ячейку. Этот механизм используется при вводе текста размерных надписей, технологических и условных обозначений, заполнении ячеек основной надписи. Он позволяет ускорить ввод текста и избежать опечаток.

________________

Смотрите также

Пользовательские меню при вводе текста


Диалог компоновки листов экспортируемой спецификации

Позволяет задать расположение листов многостраничной спецификации на поле документа, в который эта спецификация экспортируется.

Напоминаем, что при экспорте в форматы DXF и IGES спецификация превращается в набор текстов и отрезков (декомпозируется).

Описание элементов управления

Спецификация	В этом поле отображается имя файла экспортируемой спецификации.
количество листов спецификации  размер	В справочных (недоступных для редактирования) полях диалога указано значение параметров.
Укажите количество листов спецификации в ряду	Введите в это поле количество листов спецификации, которое должно быть размещено в горизонтальном ряду. При постоянном общем количестве листов указанное количество одновременно однозначно определяет количество рядов, в котором разместятся все листы спецификации.
Интервал между листами	Введите расстояние (в миллиметрах), которое нужно оставить между внешними рамками листов спецификации.
	В справочном поле диалога отображается общий габарит, который будет иметь изображение экспортированной спецификации при выбранной компоновке. Для изменения общего габарита (например, чтобы разместить спецификацию на листе бумаги заданного формата) измените величину зазора между листами и их расположение в рядах.
Каждый лист спецификации записывать макроэлементом	Включите эту опцию, если хотите, чтобы отрезки и тексты, составляющие каждый лист спецификации, в результирующем файле были собраны в макроэлемент.
После завершения компоновки нажмите кнопку ОК - система продолжит экспорт файла спецификации.


Не найден файл с описанием формы

Это предупреждение появляется на экране при попытке импортировать файл формата DXF или DWG, содержащий формы (shape), если система не может загрузить файл, в котором описаны эти формы.

Файл с описанием формы (*.shx) может быть недоступен по разным причинам: либо он не существует вообще (например, файл с описанием формы удалили или при передаче файла формата DXF или DWG в другую организацию не передали вместе с ним файл с описанием формы), либо он существует под другим именем (например, файл с описанием формы переименовали), либо он находится по другому пути (например, при копировании файлов на другой компьютер изменились пути, по которым размещены файлы с описанием форм), либо файл поврежден.

Описание элементов управления

	В справочном поле диалога отображаются сведения о первой форме, описание которой не найдено. Если импортируется файл DXF, то это имя формы, а если DWG - индекс формы и путь к файлу с ее описанием.
Заменить	Если вы хотите указать, какой shx-файл требуется использовать, нажмите эту кнопку. В появившемся диалоге выберите нужный файл.
Игнорировать Игнорировать все	Если вы хотите импортировать файл формата DXF или DWG, несмотря на отсутствие файла с описанием формы, нажмите кнопку Игнорировать или Игнорировать все.
	Выбор кнопки Игнорировать означает, что в графическом документе КОМПАС будет отсутствовать изображение, соответствующее форме, описание которой не найдено. Выбор кнопки Игнорировать все означает, что в графическом документе КОМПАС будут отсутствовать изображения, соответствующие всем формам, описания которых не найдены.


Диалог параметров чтения формата Vectory
Диалог параметров чтения
документов формата Vectory

Диалог появляется на экране при импорте документов из формата систем Vectory и Spotlight (VC4 или VC5) в систему КОМПАС.

Позволяет задать параметры импорта.

Описание элементов управления

Исходный файл	В этом поле отображается имя импортируемого файла.
Читать в файл	Выберите эту группу параметров, чтобы объекты импортируемого фрагмента были записаны в новый файл.
Имя файла	По умолчанию предлагается имя файла для записи, образованное из имени исходного файла с добавлением расширения *.FRW.
Выбрать	Для выбора уже существующего файла нажмите кнопку.
Отображать на экране	Включите эту опцию, чтобы импортируемые объекты отображались на экране во время чтения.
Читать в текущий вид	Выберите эту группу параметров, чтобы объекты импортируемого фрагмента были прочитаны в текущий вид чертежа (или в текущий фрагмент).
Ставить объекты	Выберите из списка способ простановки объектов (россыпью или с объединением в макроэлемент).
На слои-источники	Импортируемые объекты будут помещены на свои слои. При необходимости нужные слои создаются автоматически.
На текущий слой	Все импортируемые объекты будут помещены на текущий слой.
Приводить стили линий к системным	Включите эту опцию, чтобы при импорте все используемые в исходном файле стили линий были заменены наиболее близкими к ним системными стилями.
Начать чтение	После завершения настройки параметров нажмите эту кнопку.
Отмена	Для выхода из диалога без чтения файла нажмите кнопку


Диалог параметров чтения
листа чертежа из формата KSF

Диалог появляется на экране при импорте файла KSF, содержащего описание листа чертежа в систему КОМПАС.

Позволяет задать параметры импорта.

Описание элементов управления

Исходный файл	В этом поле отображается имя импортируемого файла KSF.
Читать в файл	Выберите эту группу параметров, чтобы объекты импортируемого фрагмента были записаны в новый файл.
Имя файла	По умолчанию предлагается имя файла для записи, образованное из имени исходного файла с добавлением расширения *.CDW.
Выбрать	Для выбора уже существующего файла нажмите кнопку.
Отображать на экране	Включите эту опцию, чтобы импортируемые объекты отображались на экране во время чтения.
Начать чтение	После завершения настройки параметров нажмите эту кнопку.
Отмена	Для выхода из диалога без чтения файла нажмите кнопку.


Диалог параметров чтения чертежей версии 4.х
Диалог параметров чтения
чертежей КОМПАС версии 4.х

Диалог появляется на экране при импорте чертежей версии 4.х

Позволяет задать параметры импорта.

Описание элементов управления

Исходный файл	В этом поле отображается имя импортируемого файла.
Читать в файл	Выберите эту группу параметров, чтобы объекты импортируемого фрагмента были записаны в новый файл.
Имя файла	По умолчанию предлагается имя файла для записи, образованное из имени исходного файла с добавлением расширения *.CDW.
Выбрать	Для выбора уже существующего файла используйте кнопку
Отображать на экране	Включите эту опцию, чтобы импортируемые объекты отображались на экране во время чтения.
Сохранять ширину текста	По умолчанию эта опция выключена, и импортированные из формата КОМПАС 4.х тексты отображаются системными стилями текста КОМПАС-График. Если опция включена, то для импортированных текстов в файле версии 5.х создаются такие стили, чтобы ширина этих текстов осталась такой же, как в файле версии 4.х.
Начать чтение	После завершения настройки параметров нажмите эту кнопку.
Отмена	Для выхода из диалога без чтения файла нажмите кнопку
Замечание. При считывании файлов чертежей и фрагментов версии 4.х подключается конфигурационный файл KOMPAS.CFG (в настоящее время подключение происходит автоматически). Файл сначала ищется в том каталоге, где находится импортируемый файл, а затем по путям, указанным в файле AUTOEXEC.BAT. Если KOMPAS.CFG обнаружить не удается, то настройки версии 4.х игнорируются.

Используется следующая информация о настройках из KOMPAS.CFG:

-	цвета слоев;

-	дополнительные цвета кривых;

-	высота и наклон текстов для различных объектов.

Если настройки кривых и текста не совпадают с системными стилями версии КОМПАС 7, при импорте автоматически создаются соответствующие пользовательские стили.


Диалог параметров чтения
формата IGES

Диалог появляется на экране при импорте из формата IGES.

Позволяет задать параметры импорта.

Описание элементов управления

Исходный файл	В этом поле отображается имя импортируемого файла.
Читать в файл	Выберите эту группу параметров, чтобы объекты импортируемого фрагмента были записаны в новый файл.
Имя файла	По умолчанию предлагается имя файла для записи, образованное из имени исходного файла с добавлением расширения *.CDW.
Выбрать	Для выбора уже существующего файла используйте кнопку
Отображать на экране	Включите эту опцию, чтобы импортируемые объекты отображались на экране во время чтения.
Читать в текущий вид	Выберите эту группу параметров, чтобы объекты импортируемого фрагмента были прочитаны в текущий вид чертежа (или в текущий фрагмент).
На слои-источники	Импортируемые объекты будут помещены на свои слои. При необходимости нужные слои создаются автоматически.
На текущий слой	Все импортируемые объекты будут помещены на текущий слой.
Приводить стили линий к системным	Включите эту опцию, чтобы при импорте все нестандартные стили линий были заменены наиболее близкими к ним системными стилями.
Начать чтение	После завершения настройки параметров нажмите кнопку.
Отмена	Для выхода из диалога без чтения файла нажмите кнопку.


Диалог параметров чтения
фрагмента из формата KSF

Диалог появляется на экране при импорте файла KSF, содержащего описание фрагмента.

Позволяет задать параметры импорта.

Описание элементов управления

Исходный файл	В этом поле отображается имя импортируемого файла.
Читать в файл	Выберите эту группу параметров, чтобы объекты импортируемого фрагмента были записаны в новый файл.
Имя файла	По умолчанию предлагается имя файла для записи, образованное из имени исходного файла с добавлением расширения *.CDW.
Отображать на экране	Включите эту опцию, чтобы импортируемые объекты отображались на экране во время чтения.
Читать в текущий вид	Выберите эту группу параметров, чтобы объекты импортируемого фрагмента были прочитаны в текущий вид чертежа (или в текущий фрагмент).
На слои-источники	Импортируемые объекты будут помещены на свои слои. При необходимости нужные слои создаются автоматически.
Ставить объекты	Выберите из списка способ простановки объектов (россыпью или с объединением в макроэлемент).
На слои-источники	Импортируемые объекты будут помещены на свои слои. При необходимости нужные слои создаются автоматически.
На текущий слой	Все импортируемые объекты будут помещены на текущий слой.
Приводить стили линий к системным	Включите эту опцию, чтобы при импорте все нестандартные стили линий были заменены наиболее близкими к ним системными стилями
Начать чтение	После завершения настройки параметров нажмите эту кнопку.
Отмена	Для выхода из диалога без чтения файла нажмите кнопку.


Диалог параметров чтения фрагментов версии 4.х
Диалог параметров чтения
фрагментов КОМПАС версии 4.х

Диалог появляется на экране при импорте фрагментов версии 4.х.

Позволяет задать параметры импорта.

Описание элементов управления

Исходный файл	В этом поле отображается имя импортируемого файла.
Читать в файл	Выберите эту группу параметров, чтобы объекты импортируемого фрагмента были записаны в новый файл.
Имя файла	По умолчанию предлагается имя файла для записи, образованное из имени исходного файла с добавлением расширения *.CDW.
Выбрать	Для выбора уже существующего файла используйте кнопку
Отображать на экране	Включите эту опцию, чтобы импортируемые объекты отображались на экране во время чтения.
Читать в текущий вид	Выберите эту группу параметров, чтобы объекты импортируемого фрагмента были прочитаны в текущий вид чертежа (или в текущий фрагмент).
На слои-источники	Импортируемые объекты будут помещены на свои слои. При необходимости нужные слои создаются автоматически.
Ставить объекты	Выберите из списка способ простановки объектов (россыпью или с объединением в макроэлемент).
На слои-источники	Импортируемые объекты будут помещены на свои слои. При необходимости нужные слои создаются автоматически.
На текущий слой	Все импортируемые объекты будут помещены на текущий слой.
Приводить стили линий к системным	Включите эту опцию, чтобы при импорте все нестандартные стили линий были заменены наиболее близкими к ним системными стилями
Начать чтение	После завершения настройки параметров нажмите эту кнопку.
Отмена	Для выхода из диалога без чтения файла нажмите кнопку.
Замечание. При считывании файлов чертежей и фрагментов версии 4.х подключается конфигурационный файл KOMPAS.CFG (в настоящее время подключение происходит автоматически). Файл сначала ищется в том каталоге, где находится импортируемый файл, а затем по путям, указанным в файле AUTOEXEC.BAT. Если KOMPAS.CFG обнаружить не удается, то настройки версии 4.х игнорируются.

Используется следующая информация о настройках из KOMPAS.CFG:

-	цвета слоев;

-	дополнительные цвета кривых;

-	высота и наклон текстов для различных объектов.

Если настройки кривых и текста не совпадают с системными стилями версии КОМПАС 7, при импорте автоматически создаются соответствующие пользовательские стили.


Диалог параметров записи KSF
Диалог параметров записи
в формат KSF

Диалог появляется на экране при экспорте в формат KSF - символьный формат, поддерживаемый системой КОМПАС как версии 7, так и предыдущих.

Позволяет задать параметры экспорта.

Описание элементов управления

Число знаков после запятой	В этом поле можно задать требуемую точность записи информации в файл KSF.
Только геометрия	Если эта опция включена, то в файл KSF будет экспортироваться только геометрическая информация из выбранного документа.
Сохранить в формате MK	Включите эту опцию, если экспортируемые данные должны быть представлены в формате макропрограммы КОМПАС 4.Х.
Документ	В этом поле отображается имя файла документа, который будет экспортирован в формат KSF.
Выбрать	Для указания другого документа нажмите кнопку.
Текущий	Чтобы выбрать для экспорта текущий документ, включите опцию.
Записать в файл	В этом поле отображается имя файла, в котором будет сохранен результат экспорта.
Выбрать	Для указания другого файла нажмите эту кнопку.
Начать запись	После завершения настройки параметров нажмите кнопку.
Отмена	Для выхода из диалога без экспорта документа нажмите кнопку.


Диалог параметров записи IGES
Диалог параметров записи
в формат IGES

Диалог появляется на экране при экспорте в формат IGES.

Позволяет задать параметры экспорта.

Описание элементов управления

Документ	В этом поле отображается имя файла документа, который будет экспортирован в формат IGES.
Выбрать	Для указания другого документа нажмите эту кнопку.
Текущий	Чтобы выбрать для экспорта текущий документ, включите эту опцию.
Записать в файл	В этом поле отображается имя файла, в котором будет сохранен результат экспорта.
Выбрать	Для указания другого файла записи нажмите эту кнопку.
Начать запись	После завершения настройки параметров нажмите эту кнопку.
Отмена	Для выхода из диалога без экспорта документа нажмите эту кнопку.


Диалог параметров записи DXF и DWG
Диалог параметров записи
в форматы DXF и DWG

Диалог появляется на экране при экспорте в формат DXF или DWG.

Позволяет задать параметры экспорта.

Описание элементов управления

Вкладка Файлы
Документ	В этом поле отображается имя файла документа, который будет экспортирован в формат DXF (DWG).
Выбрать документ...	Для указания другого документа нажмите эту кнопку.
Текущий	Чтобы выбрать для экспорта текущий документ, включите эту опцию.
Записать в файл	В этом поле отображается имя файла, в котором будет сохранен результат экспорта.
Выбрать файл...	Для указания другого файла нажмите эту кнопку.
Вкладка Свойства
Версия формата	Выберите версию формата DXF (DWG) для сохранения результатов экспорта.
Записывать штриховки блоками	Включите эту опцию, чтобы при экспорте файлов, содержащих штриховки, эти объекты записывались в виде отдельных примитивов, объединенных в блоки.
Учитывать толщину линий	Опция, управляющая записью в результирующий файл сведений о толщине линий, использующихся в документе. Опция Учитывать толщину линий доступна при экспорте в формат AutoCAD версии не ниже 2000. Если она включена, то в результирующий документ передается толщина линий, установленная для печати. Передача толщин линий имеет следующую особенность. В системе AutoCAD толщина линии геометрического объекта может принимать только некоторые определенные значения в интервале от 0 до 2,11 мм. Поэтому линии КОМПАС-документа с толщиной меньше 2,11 мм преобразуются в линии с допустимой толщиной, наиболее близкой к исходной. Если опция Учитывать толщину линий выключена, информация о толщине линий КОМПАС не записывается в файл DXF (DWG), и все линии в результирующем документе будут иметь одинаковую толщину, используемую в AutoCAD по умолчанию.
Линии с толщиной больше 2,11 мм преобразовывать в полилинии	Опция, управляющая записью геометрических объектов с установленной для печати толщиной линии больше 2,11 мм. Если эта опция включена, то указанные объекты записываются как полилинии. Полилинии в системе AutoCAD, в отличие от геометрических объектов, могут иметь толщину больше 2,11 мм. Поэтому толщины полученных полилиний будут такими же, как толщины соответствующих линий в КОМПАС-документе. Если опция Линии с толщиной больше 2,11 мм преобразовывать в полилинии выключена, то указанные объекты записываются без преобразования - как обычные геометрические объекты. Толщина линий у всех этих объектов будет одинакова и равна максимально допустимой - 2,11 мм. Данная опция доступна при включенной опции Учитывать толщину линий.
Передавать цвет	Группа опций, позволяющая настроить запись цветов объектов.  Если объекты должны иметь цвета, указанные при их настройке, включите опцию установленный для объекта. Это означает, что системные линии будут иметь цвета, заданные для них при настройке системы; линии, тексты и штриховки с пользовательскими стилями будут иметь цвета, заданные при настройке соответствующих стилей и т.д.  Если объекты должны иметь цвета, указанные для слоев, содержащих эти объекты, включите опцию установленный для слоя. Это означает, что цвет объектов в результирующем документе будет определяться "по слою" (ByLayer).
Цвета приводить к	Выберите палитру (8 или 256 цветов), к которой будут приводиться цвета при экспорте в формат DXF.
Количество знаков после запятой	Укажите точность, с которой координаты объектов должны записываться в символьный файл *.dxf. Чем больше количество знаков после запятой, тем выше точность представления графических объектов в экспортированном файле. В то же время повышение точности представления приводит к увеличению размера экспортированного файла.
Вкладка Текст
Конвертировать текст из ANSI в OEM	Включите эту опцию, если при экспорте необходимо выполнить такое преобразование текстов.
Сужения текстов	Установите требуемые сужения для экспортируемых текстовых объектов (текстов на чертеже, аннотационных объектов, таблиц, технических требований, основных надписей).
Записывать тексты шрифтом AutoCAD	По умолчанию эта опция выключена, и TrueType-шрифты объектов КОМПАС-График, содержащих тексты, конвертируются в аналогичные по начертанию TrueType-шрифты. При этом не требуется настройка соответствия между спецсимволами КОМПАС и последовательностями символов ASCII, которыми они обозначаются в текстовом файле DXF (DWG), поэтому все опции вкладки Символы становятся недоступными. Включение опции позволяет при экспорте в формат DXF (DWG) конвертировать шрифты КОМПАС-документа в шрифты собственного формата AutoCAD.  Замечание. Экспорт в формат DXF версий 10 и 12 и в формат DWG 12-ой версии может производиться только с конвертацией шрифтов.
Вкладка Символы	Кнопки этой вкладки доступны, если опция Записывать тексты шрифтом AutoCAD на вкладке Текст включена. Вы можете интерактивно редактировать соответствие между спецсимволами КОМПАС и последовательностями символов ASCII, которыми они обозначаются в текстовом файле DXF. При этом надо учитывать, что по умолчанию при экспорте загружается та последовательность символов, которая соответствует поставляемому в составе дистрибутива КОМПАС файлу B_eskd.shx, а при импорте - последовательность, которая установлена в AutoCAD R12 (см. документацию на эту систему).
Выбрать файл	Для подключения ранее сохраненного файла соответствия символов (системный файл КОМПАС с расширением *.acs) нажмите эту кнопку.
Записать в файл	Для сохранения сделанной настройки соответствия символов в файле нажмите эту кнопку.
Символы по умолчанию	Для загрузки настройки соответствия символов по умолчанию нажмите эту кнопку.
Вкладка Слои	Данная вкладка позволяет настроить запись объектов, расположенных на разных слоях. Состояния слоев в полученном документе зависят от состояний слоев и содержащих их видов в конвертируемом документе (см. таблицу).  В результате экспортированный документ, открытый в системе AutoCAD, будет находиться в состоянии, максимально приближенном к тому, в котором он был в системе КОМПАС во время конвертации. Замечание. Кроме слоев, экспортированных из КОМПАС-3D, в результирующем документе формата DXF (DWG) формируется системный слой с именем "0". При записи КОМПАС-чертежа в этом слое автоматически размещаются рамка и основная надпись, знак неуказанной шероховатости, технические требования, спецификация на листе, таблица изменений. Особенности именования слоев
Объединять одноименные слои	Если эта опция, а также опция Распределять объекты КОМПАС по слоям АutoCAD (при экспорте в формат DWG) выключены, то для размещения объектов в результирующем документе создается столько же слоев, что и в экспортируемом. Т.е. все объекты размещаются на "своих" слоях. Правило именования слоев Включение опции Объединять одноименные слои означает, что после определения состояний (см. таблицу) слои будут разбиты на группы с совпадающими параметрами (состояниями, названиями, цветами). Слои каждой группы будут объединены в новые - результирующие слои. Правило именования результирующих слоев Слои КОМПАС-документа, имеющие имя "0", цвет - черный, находящиеся в активном состоянии, после объединения размещаются в системном слое AutoCAD (он также называется "0"). Слои, объединение которых невозможно, размещаются в результирующем документе на отдельных слоях. Они именуются по тем же правилам, что и при размещении объектов на "своих" слоях. Совет...
Распределять объекты КОМПАС по слоям АutoCAD	Группа Распределять объекты КОМПАС по слоям АutoCAD доступна только при записи в формат DWG. Она позволяет сформировать для расположения различных объектов системы КОМПАС (оформление, тексты, штриховки, размеры и т.д.) и кривых с разными стилями линии отдельные слои, а также задать цвета этих слоев. Другими словами, вы можете задать распределение объектов КОМПАС по слоям AutoCAD, отличное от их распределения в исходном файле. Это может потребоваться для приведения экспортируемых чертежей к нормам, установленным на предприятиях. Чтобы настроить распределение объектов по слоям, включите опцию Распределить объекты КОМПАС по слоям АutoCAD.
	В окне просмотра отображается список объектов системы КОМПАС и имена слоев в AutoCAD, на которых по умолчанию будут размещены эти объекты, а также показываются цвета слоев.
Изменить	Чтобы изменить имя слоя или его цвет, выберите нужную строку в окне просмотра и нажмите эту кнопку. В появившемся на экране диалоге выберите цвет слоя и введите его имя.
Записать в файл	Для сохранения сделанной настройки в файле нажмите эту кнопку. В появившемся диалоге укажите имя файла для записи. Система сформирует двоичный файл, содержащий сведения об именах и цветах слоев в AutoCAD для объектов КОМПАС (*.LAC).
Выбрать файл	Для подключения созданного ранее файла *.LAC нажмите эту кнопку.
По умолчанию	Для загрузки умолчательной настройки имен и цветов слоев нажмите эту кнопку.
После завершения настройки параметров нажмите кнопку Начать запись. Для выхода из диалога без экспорта файла нажмите кнопку Отмена.

________________

Смотрите также

Некоторые особенности экспорта в формат DXF


Состояния слоев в документе AutoCAD,
экспортированном из КОМПАС


Состояния видов и слоев в КОМПАС-3D V7	Состояния слоев в AutoCAD
Состояние вида	Состояние слоя	Включенный/ Выключенный	Заблокированный/ Разблокированный
Текущий, Активный	Текущий, Активный	Включенный	Разблокированный
	Фоновый	Включенный	Заблокированный
	Погашенный	Выключенный	Разблокированный
Фоновый	Активный	Включенный	Заблокированный
	Фоновый	Включенный	Заблокированный
	Погашенный	Выключенный	Разблокированный
Погашенный	Активный	Выключенный	Разблокированный
	Фоновый	Выключенный	Разблокированный
	Погашенный	Выключенный	Разблокированный


Правило именования результирующих слоев при экспорте в AutoCAD
Правило именования результирующих слоев

Слои в документе AutoCAD, полученные в результате объединения слоев КОМПАС-документа (результирующие слои), именуются согласно следующему правилу:

-	если имя результирующего слоя уникально для документа, то оно не изменяется,

-	если получены одноименные результирующие слои (отличающиеся цветом или состоянием), то к их именам добавляются суффиксы " n VIEWm" (или "_n_VIEWm"), где n - наименьший номер среди номеров объединенных слоев, а m - наименьший номер среди номеров видов, которым принадлежали объединенные слои.


Правило именования слоев при экспорте в AutoCAD
Правило именования слоев

При размещении объектов на "своих" слоях эти слои (в результирующем документе) именуются по следующему правилу:

-	если имя слоя уникально для документа, то оно не изменяется,

-	если одноименные слои находятся в разных видах, то к имени слоя добавляется суффикс
" VIEWm" (или "_VIEWm"), где m - номер вида, содержащего слой,

-	если одноименные слои находятся в одном виде, то к имени слоя добавляется суффикс
" n VIEWm" (или "_n_VIEWm"), где n – номер слоя, а m - номер вида, содержащего слой,

-	если слой не имеет имени, то ему присваивается имя "LAYERnVIEWm", где n и m - номера слоя и вида соответственно.

Замечание. Все слои КОМПАС-фрагмента считаются расположенными в одном виде с номером 0. Поэтому к одинаковым именам слоев экспортируемого фрагмента будет добавлен суффикс
" n VIEW0" (или "_n_VIEW0").

Примеры именования слоев по данному правилу:


КОМПАС-3D V7	AutoCAD версии 14
Номер вида	Имя вида	Номер слоя	Имя слоя	Имя слоя
0	Системный вид	0	Системный	Системный
0	Системный вид	1	Контуры	Контуры
0	Системный вид	2	Обозначения	Обозначения_VIEW0
1	Разрез	0	Обозначения	Обозначения_VIEW1
1	Разрез	2		LAYER2VIEW1
2	Разрез	0	Размеры	Размеры_0_VIEW2
2	Выносной элемент	2	Размеры	Размеры_2_VIEW2


Особенности именования слоев для экспорта в формат AutoCAD
Особенности именования слоев

Если в КОМПАС-документах имена слоев могут быть любыми, то в документах AutoCAD имена слоев не могут включать некоторые символы и превышать определенное количество знаков.

Подробную информацию о требованиях к именам слоев для различных версий AutoCAD можно получить из документации по этой системе.

Требования к именам слоев в AutoCAD необходимо учитывать при экспорте КОМПАС-документов в форматы DXF и DWG, так как во время конвертации производится не полная, а лишь частичная корректировка имен слоев.

Частичная корректировка имен слоев состоит в замене пробелов подчерками при записи документов в формат DXF версий 10, 12, 14, 2000 и в формат DWG версий 12 и 14.

Запись в формат DWG версии 2000 производится без корректировки имен слоев.

Внимание!

При записи в формат DXF версии 2000 замена пробелов подчерками производится потому, что КОМПАС-3D V8 не полностью поддерживает эту версию формата.

При попытке открытия в системе AutoCAD файла *.DXF, содержащего слои с некорректными именами, на экране появится сообщение об ошибке:

"Error in LAYER Table

Invalid symbol table record name:ХХХХ on
line NNNN.
Invalid or incomplete DXF input -- drawing discarded.",

где ХХХХ - имя слоя, а NNNN - номер строки открываемого файла *.DXF.

В этом случае рекомендуется открыть исходный КОМПАС-документ, заменить имена слоев на допустимые для AutoCAD и повторно выполнить экспорт.

Открытие в AutoCAD файла *.DWG, содержащего слои с некорректными именами, возможно. Но при попытке редактирования в AutoCAD имени слоя, содержащего недопустимые или лишние символы, на экране появится предупреждение об ошибке. Вы можете исправить некорректное имя слоя непосредственно в AutoCAD.

Справочная информация

Максимальная длина имени слоя в системе AutoCAD версии 14 составляет 31 знак.

Имя слоя может включать следующие символы:

-	кириллические и латинские буквы,

-	цифры,

-	символы доллара ($), подчерка (_) и дефиса (-).

Максимальная длина имени слоя в системе AutoCAD версии 2000 составляет 255 знаков.

Имя слоя не может содержать следующие символы:

< > / \ " : ? * | , = ‘


Если предполагается запись с размещением объектов на "своих" слоях, то слоям в КОМПАС-документе рекомендуется присваивать имена, уникальные в пределах документа.

Если предполагается запись с объединением слоев, то тем слоям, которые будут объединяться, следует присвоить одинаковые имена, а остальным - уникальные в пределах документа.


Диалог параметров чтения
группы файлов DXF и DWG

Диалог появляется на экране при пакетном (групповом) импорте файлов формата DXF или DWG.

Позволяет задать параметры импорта.

Описание элементов управления

Вкладка Свойства
Масштаб	Выберите из списка или введите значение коэффициента масштабирования графических объектов. Эта настройка обычно требуется для преодоления ограничения КОМПАС-График на максимальную длину объектов при импорте изображений крупных объектов, выполненных в натуральную величину.
Единицы измерения	Выберите нужные единицы измерения для импортируемых объектов (миллиметры или дюймы).
Читать данные из пространства модели	Включите эту опцию, если в результирующий документ требуется передать только графическое изображение, существующее в пространстве модели AutoCAD. Если данная опция выключена, то в документ КОМПАС передаются объекты из пространства чертежа и из пространства модели. В этом случае объекты из пространства модели (например, изображение детали) могут оказаться в одном месте документа, а объекты из пространства листа (например, изображение рамки листа или размеры) - в другом месте документа (а иногда - и в другом масштабе). Соотношение между положением и размерами объектов из пространства модели и пространства чертежа AutoCAD зависит только от настроек импортируемого файла, произведенных в AutoCAD, и не может быть изменено конвертором КОМПАС. После импорта изображения в документ КОМПАС изображения из пространства модели и листа можно привести во взаимное соответствие при помощи стандартных команд редактирования (например, промасштабировать и сдвинуть изображение детали из пространства модели так, чтобы оно поместилось внутри изображения рамки из пространства листа).
Приводить тексты к системным	Включите эту опцию, чтобы тексты из импортируемого файла были записаны с параметрами, установленными в документе КОМПАС по умолчанию для соответствующих надписей (текст на чертеже, текст над/под полкой линии выноски и т.д.). Если тексты приведены к системным, то их параметры (стиль, высоту символов, шаг строк и т.п.) можно будет изменить в диалоге настройки текущего документа КОМПАС. При выключенной опции для каждого стиля текста, имеющегося в файле DXF(DWG), в документе КОМПАС создается специальный пользовательский стиль текста. Чтобы изменить параметры текстов, которые не были приведены к системным, потребуется изменить соответствующий пользовательский стиль.
Конвертировать текст из OEM в ANSI	Включите эту опцию, если при импорте необходимо выполнить такое преобразование текстов.
Чтение размеров	Эта группа опций позволяет выбрать способ чтения размеров, записанных в файле DXF (DWG). В этом файле размер хранится в двух видах: в виде размерной структуры (координаты линий выносок, размерной линии, текста и т.д.) и в виде блока изображения размера (набор отрезков, заливок, точек и текстов).
Обычное	Размеры будут считаны из размерной структуры файла DXF (DWG) и превратятся в обычные размеры системы КОМПАС.
Макроэлементами	Размеры будут считаны из блока изображения размеров файла DXF (DWG) и превращены в макроэлементы, состоящие из графических объектов (отрезков, точек и текстов). При этом теряется информация о типе объекта: прочитанные таким способом размеры лишь внешне соответствуют объектам типа "размер".
Комбинированное	Графические примитивы, из которых состоят размеры, будут считаны из размерной структуры файла DXF (DWG), а тексты - из блока изображения размеров.
Сужение текста	Эта опция позволяет задавать отношение ширины получившихся при импорте текстов к их ширине в исходном документе с целью подгонки ширины надписей к конкретным габаритам. Например, если при импорте документа, содержащего таблицу, тексты "вылезли" за пределы отведенных для них ячеек, произведите импорт вновь, увеличив значение коэффициента сужения.
Коэффициент высоты текстов	Эта опция позволяет задавать отношение высоты получившихся при импорте текстов к их высоте в исходном документе с целью подгонки высоты надписей к конкретным габаритам.
Вкладка Символы	Вы можете интерактивно редактировать соответствие между спецсимволами КОМПАС и последовательностями символов ASCII, которыми они обозначаются в текстовом файле DXF. При этом надо учитывать, что по умолчанию при экспорте загружается та последовательность символов, которая соответствует поставляемому в составе дистрибутива КОМПАС 5 файлу B_ESKD.SHX, а при импорте - последовательность, которая установлена в AutoCAD R12 (см. документацию на эту систему).
Выбрать файл	Для подключения ранее сохраненного файла соответствия символов (системный файл КОМПАС с расширением *.ACS) нажмите эту кнопку.
Записать в файл	Для сохранения сделанной настройки соответствия символов в файле нажмите эту кнопку.
Символы по умолчанию	Для загрузки настройки соответствия символов по умолчанию нажмите эту кнопку.
Вкладка Типы линий	По умолчанию при импорте файлов DXF в документе КОМПАС создаются пользовательские стили линий, имеющие такие же названия и начертания, как и типы линий системы AutoCAD.
Установить соответствие типов линий	Чтобы при импорте происходила замена линий системы AutoCAD системными линиями КОМПАС, необходимо задать соответствия между типами линий в AutoCAD и стилями линий в КОМПАС-График. Для этого включите данную опцию. После включения опции становятся доступными остальные опции и кнопки вкладки. В окне просмотра отображаются уже имеющиеся соответствия между типами и стилями линий: в колонке AutoCAD отображаются цвет, название типа линии и ее толщина в AutoCAD, а в колонке КОМПАС - название системного стиля линии в КОМПАС.
Добавить	Чтобы добавить соответствие, нажмите эту кнопку .В появившемся на экране диалоге настройки соответствия введите название типа линии AutoCAD, ее цвет и толщину, введите и установите стиль линии КОМПАС. Закройте диалог, нажав кнопку ОК. В конец списка будет добавлено установленное вами соответствие.
Изменить	Чтобы отредактировать соответствие, выберите его в окне просмотра и нажмите эту кнопку. Отредактируйте соответствие в появившемся на экране диалоге и нажмите кнопку ОК. Внесенное вами изменение отобразится в списке соответствий.
Удалить	Чтобы удалить соответствие, выберите его в окне просмотра и нажмите эту кнопку.
Прочитать из чертежа AutoCAD	Эта кнопка позволяет отобразить в окне просмотра названия типов линий, используемых в выбранном для чтения чертеже AutoCAD, цвета и толщины этих линий. Замечание. В строках, соответствующих типам линий, которые используются в объектах с толщиной линий "default", значение толщины отсутствует. Для установки стилей линий КОМПАС, которые должны соответствовать обнаруженным типам линий, используйте кнопку Изменить.
Записать в файл	Для сохранения сделанной настройки соответствий в файле нажмите эту кнопку. В появившемся диалоге укажите имя файла для записи. Система сформирует текстовый файл соответствия типов и стилей линий (*.ALS).
Выбрать файл	Для подключения созданного или ранее сохраненного файла соответствия типов и стилей линий нажмите эту кнопку. Совет...
Типы линий по умолчанию	Для загрузки настройки соответствия типов и стилей линий по умолчанию нажмите эту кнопку.
Вкладка Полилиния	Данная вкладка позволяет настроить импорт полилиний, для сегментов которых заданы индивидуальные толщины линий. Если установлена постоянная толщина линии, то сегмент имеет форму прямоугольника, если переменная - то трапеции. Вы можете указать, в какие объекты системы КОМПАС-3D нужно преобразовать эти сегменты.
в линию	Сегменты, образующие полилинию, объединяются в контур.
в заливку	Сегмент преобразуется в заливку. Форма контура заливки соответствует форме сегмента в файле формата DXF (DWG). Цвет заливки также соответствует заданному в этом файле.  Замечание. Контур, ограничивающий заливку, не строится.
в штриховку	Сегмент преобразуется в штриховку. Форма контура и цвет штриховки соответствуют форме и цвету сегмента в файле формата DXF (DWG).  Замечание. Контур, ограничивающий штриховку, не строится. При выборе данного варианта становится доступным раскрывающийся список Шаг штриховки. Вы можете выбрать или ввести с клавиатуры нужное значение шага.
Важное замечание

После завершения настройки параметров нажмите кнопку Начать чтение. Для выхода из диалога без чтения файла нажмите кнопку Отмена.

________________

Смотрите также

Особенности чтения размеров и линий-выносок


Диалог параметров чтения
DXF и DWG

Диалог появляется на экране при импорте файлов формата DXF или DWG.

Позволяет задать различные параметры импорта.

Описание элементов управления

Вкладка Файлы
Исходный файл	В этом поле отображается имя импортируемого файла.
Читать в файл	Выберите эту группу параметров, чтобы объекты импортируемого файла были записаны в новый файл фрагмента КОМПАС.
Имя файла	По умолчанию предлагается имя файла для записи, образованное из имени исходного файла с добавлением расширения *.FRW.
Выбрать файл	Для выбора уже существующего файла используйте эту кнопку.
Отображать на экране	Включите эту опцию, чтобы импортируемые объекты отображались на экране во время чтения.
Читать в текущий вид	Выберите эту группу параметров, чтобы объекты импортируемого фрагмента были прочитаны в текущий вид чертежа (или в текущий фрагмент).
На слои-источники	Импортируемые объекты будут помещены на свои слои. При необходимости нужные слои создаются автоматически.
На текущий слой	Все импортируемые объекты будут помещены на текущий слой.
Вкладка Свойства
Масштаб	Выберите из списка или введите значение коэффициента масштабирования графических объектов. Эта настройка обычно требуется для преодоления ограничения КОМПАС-График на максимальную длину объектов при импорте изображений крупных объектов, выполненных в натуральную величину.
Единицы измерения	Выберите нужные единицы измерения для импортируемых объектов (миллиметры или дюймы).
Читать данные из пространства модели	Включите эту опцию, если в результирующий документ требуется передать только графическое изображение, существующее в пространстве модели AutoCAD. Если данная опция выключена, то в документ КОМПАС передаются объекты из пространства чертежа и из пространства модели. В этом случае объекты из пространства модели (например, изображение детали) могут оказаться в одном месте документа, а объекты из пространства листа (например, изображение рамки листа или размеры) - в другом месте документа (а иногда - и в другом масштабе). Соотношение между положением и размерами объектов из пространства модели и пространства чертежа AutoCAD зависит только от настроек импортируемого файла, произведенных в AutoCAD, и не может быть изменено конвертором КОМПАС. После импорта изображения в документ КОМПАС изображения из пространства модели и листа можно привести во взаимное соответствие при помощи стандартных команд редактирования (например, промасштабировать и сдвинуть изображение детали из пространства модели так, чтобы оно поместилось внутри изображения рамки из пространства листа).
Приводить тексты к системным	Включите эту опцию, чтобы тексты из импортируемого файла были записаны с параметрами, установленными в документе КОМПАС по умолчанию для соответствующих надписей (текст на чертеже, текст над/под полкой линии выноски и т.д.). Если тексты приведены к системным, то их параметры (стиль, высоту символов, шаг строк и т.п.) можно будет изменить в диалоге настройки текущего документа КОМПАС. При выключенной опции для каждого стиля текста, имеющегося в файле DXF(DWG), в документе КОМПАС создается специальный пользовательский стиль текста. Чтобы изменить параметры текстов, которые не были приведены к системным, потребуется изменить соответствующий пользовательский стиль.
Конвертировать текст из OEM в ANSI	Включите эту опцию, если при импорте необходимо выполнить такое преобразование текстов.
Чтение размеров	Эта группа опций позволяет выбрать способ чтения размеров, записанных в файле DXF (DWG). В этом файле размер хранится в двух видах: в виде размерной структуры (координаты линий выносок, размерной линии, текста и т.д.) и в виде блока изображения размера (набор отрезков, заливок, точек и текстов).
Обычное	Размеры будут считаны из размерной структуры файла DXF (DWG) и превратятся в обычные размеры системы КОМПАС.
Макроэлементами	Размеры будут считаны из блока изображения размеров файла DXF (DWG) и превращены в макроэлементы, состоящие из графических объектов (отрезков, точек и текстов). При этом теряется информация о типе объекта: прочитанные таким способом размеры лишь внешне соответствуют объектам типа "размер".
Комбинированное	Графические примитивы, из которых состоят размеры, будут считаны из размерной структуры файла DXF (DWG), а тексты - из блока изображения размеров.
Сужение текста	Эта опция позволяет задавать отношение ширины получившихся при импорте текстов к их ширине в исходном документе с целью подгонки ширины надписей к конкретным габаритам. Например, если при импорте документа, содержащего таблицу, тексты "вылезли" за пределы отведенных для них ячеек, произведите импорт вновь, увеличив значение коэффициента сужения.
Коэффициент высоты текстов	Эта опция позволяет задавать отношение высоты получившихся при импорте текстов к их высоте в исходном документе с целью подгонки высоты надписей к конкретным габаритам.
Вкладка Символы	Вы можете интерактивно редактировать соответствие между спецсимволами КОМПАС и последовательностями символов ASCII, которыми они обозначаются в текстовом файле DXF. При этом надо учитывать, что по умолчанию при экспорте загружается та последовательность символов, которая соответствует поставляемому в составе дистрибутива КОМПАС 5 файлу B_ESKD.SHX, а при импорте - последовательность, которая установлена в AutoCAD R12 (см. документацию на эту систему).
Выбрать файл	Для подключения ранее сохраненного файла соответствия символов (системный файл КОМПАС с расширением *.ACS) нажмите эту кнопку.
Записать в файл	Для сохранения сделанной настройки соответствия символов в файле нажмите эту кнопку.
Символы по умолчанию	Для загрузки настройки соответствия символов по умолчанию нажмите эту кнопку.
Вкладка Типы линий	По умолчанию при импорте файлов DXF в документе КОМПАС создаются пользовательские стили линий, имеющие такие же названия и начертания, как и типы линий системы AutoCAD.
Установить соответствие типов линий	Чтобы при импорте происходила замена линий системы AutoCAD системными линиями КОМПАС, необходимо задать соответствия между типами линий в AutoCAD и стилями линий в КОМПАС-График. Для этого включите данную опцию. После включения опции становятся доступными остальные опции и кнопки вкладки. В окне просмотра отображаются уже имеющиеся соответствия между типами и стилями линий: в колонке AutoCAD отображаются цвет, название типа линии и ее толщина в AutoCAD, а в колонке КОМПАС - название системного стиля линии в КОМПАС.
Добавить	Чтобы добавить соответствие, нажмите эту кнопку .В появившемся на экране диалоге настройки соответствия введите название типа линии AutoCAD, ее цвет и толщину, введите и установите стиль линии КОМПАС. Закройте диалог, нажав кнопку ОК. В конец списка будет добавлено установленное вами соответствие.
Изменить	Чтобы отредактировать соответствие, выберите его в окне просмотра и нажмите эту кнопку. Отредактируйте соответствие в появившемся на экране диалоге и нажмите кнопку ОК. Внесенное вами изменение отобразится в списке соответствий.
Удалить	Чтобы удалить соответствие, выберите его в окне просмотра и нажмите эту кнопку.
Прочитать из чертежа AutoCAD	Эта кнопка позволяет отобразить в окне просмотра названия типов линий, используемых в выбранном для чтения чертеже AutoCAD, цвета и толщины этих линий. Замечание. В строках, соответствующих типам линий, которые используются в объектах с толщиной линий "default", значение толщины отсутствует. Для установки стилей линий КОМПАС, которые должны соответствовать обнаруженным типам линий, используйте кнопку Изменить.
Записать в файл	Для сохранения сделанной настройки соответствий в файле нажмите эту кнопку. В появившемся диалоге укажите имя файла для записи. Система сформирует текстовый файл соответствия типов и стилей линий (*.ALS).
Выбрать файл	Для подключения созданного или ранее сохраненного файла соответствия типов и стилей линий нажмите эту кнопку. Совет...
Типы линий по умолчанию	Для загрузки настройки соответствия типов и стилей линий по умолчанию нажмите эту кнопку.
Вкладка Полилиния	Данная вкладка позволяет настроить импорт полилиний, для сегментов которых заданы индивидуальные толщины линий. Если установлена постоянная толщина линии, то сегмент имеет форму прямоугольника, если переменная - то трапеции. Вы можете указать, в какие объекты системы КОМПАС-3D нужно преобразовать эти сегменты.
в линию	Сегменты, образующие полилинию, объединяются в контур.
в заливку	Сегмент преобразуется в заливку. Форма контура заливки соответствует форме сегмента в файле формата DXF (DWG). Цвет заливки также соответствует заданному в этом файле.  Замечание. Контур, ограничивающий заливку, не строится.
в штриховку	Сегмент преобразуется в штриховку. Форма контура и цвет штриховки соответствуют форме и цвету сегмента в файле формата DXF (DWG).  Замечание. Контур, ограничивающий штриховку, не строится. При выборе данного варианта становится доступным раскрывающийся список Шаг штриховки. Вы можете выбрать или ввести с клавиатуры нужное значение шага.
Важное замечание

После завершения настройки параметров нажмите кнопку Начать чтение. Для выхода из диалога без чтения файла нажмите кнопку Отмена.

________________

Смотрите также

Особенности чтения размеров и линий-выносок


В импортируемом документе AutoCAD для некоторых объектов может быть установлена толщина линии "default". Толщина таких линий определяется текущими настройками системы AutoCAD, которые в разных сеансах работы, а также на разных рабочих местах могут отличаться. Таким образом, "default" не задает никакого определенного значения толщины. Поэтому при импорте документов, содержащих объекты с типом линии "default", необходимо учитывать следующее.

1. Если настройка соответствия типов и стилей линий производится (опция Установить соответствие типов линий включена), то в диалоге настройки соответствия для того типа линии, который используется в объектах с толщиной лини "default", не следует вводить значение толщины - нужно указать только цвет и тип линии в AutoCAD и системный стиль линии в КОМПАС.

2. Если настройка соответствия типов и стилей линий при импорте не производится (опция Установить соответствие типов линий выключена), или если не найдено соответствие, настроенное с учетом предыдущего пункта, то в документе КОМПАС для линии с толщиной "default" будет создан пользовательский стиль линий с толщиной 0,18 мм.


Вы можете создать файл соответствия типов и стилей линий в текстовом режиме и подключать его при импорте файлов DXF.


Диалог настройки
соответствия стилей линий

Появляется на экране после нажатия кнопки Добавить в Диалогах задания параметров чтения DXF и DWG (одного документа или группы).

Позволяет установить соответствие между типами линий AutoCAD и стилями линий КОМПАС для замены линий системы AutoCAD системными линиями КОМПАС при импорте файлов форматов DWG и DXF.

Описание элементов управления

Параметры линии AutoCAD	В этой группе опций вы можете задать параметры линии в AutoCAD.
Цвет	Установите в этом поле номер цвета линии в AutoCAD. Цвет, имеющий указанный номер, показывается в окне просмотра. Для указания цвета линии можно использовать диалог выбора цвета. Для его вызова щелкните левой кнопкой мыши в окне просмотра цвета.
Тип	Введите в это поле название типа линии в AutoCAD.
Толщина	Если эта опция выключена, то все имеющиеся в импортируемом документе AutoCAD линии указанного цвета и типа вне зависимости от их толщины будут заменены линиями с выбранным системным стилем КОМПАС. Включите опцию Толщина, если при замене линий AutoCAD должна учитываться их толщина, и введите значение толщины линии в миллиметрах. В этом случае линиями с выбранным системным стилем КОМПАС будут заменены только те линии AutoCAD указанного цвета и типа, которые имеют заданную толщину. При этом для линий с теми же цветом и типом, но с другой толщиной (если таковые имеются в импортируемом документе) будут созданы соответствующие пользовательские стили линий.
Стиль линии КОМПАС	Выберите из этого списка системный стиль для линий, которыми будут заменены линии документа AutoCAD, имеющие указанные параметры.
ОК	После завершения настройки соответствия типа и стиля линии нажмите кнопку .
Отмена	Для выхода из диалога без изменения соответствия нажмите кнопку .


Диалог настройки параметров слоя AutoCAD
для объекта КОМПАС

Позволяет задать имя и цвет слоя AutoCAD, на котором будет расположен выбранный объект КОМПАС.

Описание элементов управления

Объект	В этом справочном поле отображается название объекта КОМПАС, для которого производится настройка слоя AutoCAD.
Располагать объект на слое-источнике	Включите эту опцию, чтобы для размещения объектов выбранного типа были созданы слои, аналогичные слоям КОМПАС. При этом поля для ввода имени слоя и выбора его цвета становятся недоступными.
Имя слоя	Введите имя слоя AutoCAD, на котором будет располагаться выбранный объект КОМПАС.
Цвет слоя	Выберите номер цвета слоя AutoCAD. Цвет, имеющий выбранный номер, отображается в окне просмотра. Можно также указать нужный цвет в диалоге выбора цвета. Для его вызова следует щелкнуть мышью на окне просмотра цвета.
Замечание. Включение опции Располагать на слое-источнике для таких объектов, как неуказанная шероховатость, тех. требования и оформление означает, что эти объекты будут размещены на системном слое документа AutoCAD (он имеет имя "0").

Завершив настройку, нажмите кнопку ОК. Чтобы закрыть диалог без изменения параметров слоя AutoCAD для объекта КОМПАС, нажмите кнопку Отмена.


Файл соответствия типов и стилей линий
Файл соответствия типов и стилей линий (*.ALS)

Текстовый файл, содержащий соответствия между типами линий системы AutoCAD и системными стилями линий чертежно-графического редактора КОМПАС-График.

Пример файла *.ALS:

Continuous	| 1 | 1 | 0.4 |

Center	| 5 | 3 | 0.18 |

Dashed	| 50 | 4 | 0.18 |

Divide	| 130 | 8 | 0.18 |

В каждой строке этого файла записано одно соответствие следующим образом: название типа линии в AutoCAD, вертикальная черта, номер цвета линии в AutoCAD, вертикальная черта, номер системного стиля линии КОМПАС, вертикальная черта, значение толщины линии в миллиметрах, вертикальная черта.

Системные стили линий КОМПАС имеют следующие номера:

основная	1

тонкая 	2

осевая	3

штриховая	4

волнистая линия	5

вспомогательная	6

утолщенная	7

штрих-пунктирная с 2 точками	8

штриховая толстая	9

осевая толстая	10


Особенности экспорта в формат DXF
Некоторые особенности экспорта
файлов КОМПАС-3D в формат DXF (DWG)

Не все графические редакторы позволяют создавать одинаковые типы объектов с одинаковыми параметрами.

В связи с этим при передаче информации из одной графической системы в другую (конвертировании файлов из одного формата в другой) может возникнуть ситуация, когда целевой формат не поддерживает объекты или параметры объектов, записанные в исходном формате.

Иногда такие объекты можно превратить в похожие объекты целевого формата таким образом, чтобы их изображение сохранилось без изменений. Например, линейный размер КОМПАС превращается в размер формата DXF (DWG); при этом изображение размера не изменяется, но все части размерной надписи ("текст до", символ и т.д.) объединяются в единый текст.

Если не удается реализовать такой способ конвертации, объект разбивают на графические объекты (отрезки, дуги, тексты); после преобразования в целевой формат их объединяют в его составной объект (в формате DXF (DWG)таким объектом является блок). В результате исходный объект утрачивает информацию о своем типе (а следовательно, уже не может редактироваться характерным для этого типа образом), но его начертание сохраняется. Примером объектов чертежно-графического редактора КОМПАС-График, экспортируемых в DXF (DWG) описанным способом, могут служить обозначения шероховатости, базы и допуска, разнообразные линии-выноски, контур, вставка фрагмента, технические требования, таблица, эквидистанта.


Импорт размеров и линий-выносок из форматов DXF и DWG
Особенности чтения размеров и линий-выносок
при импорте файлов форматов DWG и DXF

При импорте изображений, содержащих размерные линии, выполняется следующее соответствие между типами размерных стрелок AutoCAD (Arrowhead) и типами стрелок КОМПАС.

-	Стрелка типа Dot small импортируется в КОМПАС как точка.

-	Стрелка типа Closed filled, Open, Open 30, Closed, Closed blank импортируется в КОМПАС как стрелка.

-	Стрелка типа Oblique и Architectural tick импортируется в КОМПАС как засечка.

-	Стрелки остальных типов при чтении превращаются в макроэлементы.

При импорте изображений, содержащих линии-выноски, выполняется такое же соответствие между типами стрелок, за исключением типов Oblique и Architectural tick - линии-выноски с этим типом стрелки превращаются в макроэлементы.

Размерные линии и линии-выноски AutoCAD с типом стрелки None импортируются в КОМПАС без точки и стрелки.

Описанное соответствие выполняется, если размеры читаются обычным или комбинированным способом. Если чтение размеров производится макроэлементами, то все размеры и линии-выноски вне зависимости от используемого типа стрелки превращаются в макроэлементы.

Кроме того, размеры в документе AutoCAD могут иметь пользовательский тип стрелки (так называемые блок-стрелки). Размеры с такими типами стрелок импортируются в КОМПАС как макроэлементы вне зависимости от выбранного варианта чтения размеров.


Предупреждение о наличии в файле DXF (DWG) нечитаемых PROXY-объектов
Предупреждение о наличии PROXY-объектов,
чтение которых невозможно

Документы формата DXF или DWG могут содержать PROXY-объекты. Некоторые элементы, составляющие эти объекты, не могут быть импортированы в КОМПАС-3D V8.

Данное сообщение появляется в случае, если импортируемый документ содержит PROXY-объект, включающий в себя элемент (элементы), прочитать который невозможно.

Вы можете продолжить чтение документа. Для этого нажмите кнопку Да. Все объекты документа, за исключением PROXY-объекта, содержащего нечитаемые элементы, будут импортированы (в том числе PROXY-объекты, все элементы которых можно прочитать).

Чтобы отказаться от чтения документа, нажмите кнопку Нет.


Предупреждение о большом количестве блоков в файле DXF (DWG)
Предупреждение о большом количестве блоков

Это предупреждение появляется в случае, если импортируемый документ формата DXF или DWG содержит большое количество блоков - составных объектов этого формата.

По умолчанию элементы, составляющие блоки, после импорта автоматически объединяются в макрообъекты системы КОМПАС-3D V8.

Если количество блоков велико, импортирование документа может занять значительное время. Вы можете отказаться от создания макрообъектов, что ускорит чтение. Для этого нажмите кнопку Да. Все элементы, из которых состоят блоки, будут прочитаны, но макрообъекты из этих элементов созданы не будут.

Если объединение элементов, составляющих блоки, в макрообъекты обязательно, нажмите кнопку Нет.


Команда Разрушить трехмерный макроэлемент
Команда Разрушить

Позволяет разрушить макроэлементы, выделенные в Дереве построения модели. Команда доступна в контекстном меню.

После разрушения макроэлемента его пиктограмма удаляется из Дерева построения, а составлявшие его элементы возвращаются на свои места.


Команда Скрыть состав трехмерного макроэлемента
Команда Скрыть состав

Позволяет скрыть состав макроэлементов, выделенных в Дереве построения модели. Команда доступна в контекстном меню макроэлементов, состав которых не скрыт.

После вызова команды Скрыть состав значок "+" у пиктограммы макроэлемента исчезнет. Просмотр состава такого макроэлемента в Дереве построения станет невозможен.

Способ отображения макроэлемента в Дереве никак не влияет на отображение составляющих его объектов в окне модели.

Чтобы вернуть отображение состава макроэлементов, следует выделить их и вызвать из контекстного меню команду Показать состав.


Команда Показать состав трехмерного макроэлемента
Команда Показать состав

Позволяет показать состав макроэлементов, выделенных в Дереве построения модели. Команда доступна в контекстном меню макроэлементов, состав которых скрыт.

После вызова команды Показать состав у пиктограммы макроэлемента появится значок "+". Чтобы просмотреть состав макроэлемента в Дереве построения, следует щелкнуть мышью по этому значку.

Способ отображения макроэлемента в Дереве никак не влияет на отображение составляющих его объектов в окне модели.

Чтобы вновь отключить отображение состава макроэлементов, следует выделить их и вызвать из контекстного меню команду Скрыть состав.


Команда Объединить трехмерные объекты в макроэлемент
Команда Объединить в макроэлемент

Позволяет создать в модели новый макроэлемент, содержащий выделенные объекты (объект). Команда доступна в контекстном меню и в меню Сервис.

После вызова команды в модели появится макроэлемент, содержащий указанные объекты. Он будет расположен на месте самого нижнего из включенных в этот макроэлемент объектов. Пиктограммы объектов разместятся на уровне, следующем за уровнем макроэлемента. Порядок расположения объектов в макроэлементе совпадает с порядком их расположения в Дереве перед созданием макроэлемента.

Замечание. Объединить в макроэлемент можно только такие объекты, которые входят в состав одного и того же "родительского" объекта и располагаются на одном и том же уровне, за исключением:

-	эскизов в составе операции по сечениям,

-	сгибов в составе листового элемента (например, сгибов в составе подсечки),

-	экземпляров массива.

Таким образом, невозможно объединить в макроэлемент объекты, принадлежащие разным компонентам сборки, разным макроэлементам, макроэлементу и всей модели, компоненту сборки и всей сборке и т.п.


Команда Создать трехмерный макроэлемент
Команда Создать макроэлемент

Позволяет создать в модели новый макроэлемент, не содержащий ни одного объекта. Команда доступна в контекстном меню и в меню Сервис.

Созданный макроэлемент будет расположен внизу Дерева построения. Вы можете добавить в него существующие и вновь созданные объекты.


Команда Редактировать библиотечный макроэлемент
Команда Редактировать

Позволяет отредактировать макроэлемент, вставленный из прикладной библиотеки, средствами этой библиотеки.

Команда доступна в контекстном меню пиктограммы библиотечного макроэлемента в Дереве построения.


Команда Выделить вид выбором

Позволяет выделить один или несколько видов чертежа. С помощью этой команды виды выделяются как единые объекты.

Для вызова команды выберите ее название в меню Выделить.

После этого на экране появляется диалог со списком видов, имеющихся в чертеже. Выберите из списка виды, которые нужно выделить, и нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без выбора нажмите кнопку Отмена.

Если какие-либо объекты уже выделены, то элементы выбранных видов будут к ним добавлены.

Признаком того, что вид был выделен как единое целое, является отрисовка подсвеченной габаритной рамки вокруг этого вида.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Выделить слой выбора
Команда Выделить слой выбором

Позволяет выделить объекты одного или нескольких слоев в текущем виде чертежа или во фрагменте.

Для вызова команды выберите ее название в меню Выделить.

После этого на экране появляется окно со списком слоев, имеющихся в текущем виде или фрагменте. Выберите из списка слои, которые нужно выделить, и нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без выбора нажмите кнопку Отмена.

Если какие-либо объекты уже выделены, то элементы выбранных слоев будут к ним добавлены.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Выделить слой указанием

Позволяет выделить объекты одного или нескольких слоев в текущем виде чертежа или во фрагменте.

 Для вызова команды нажмите кнопку Выделить слой указанием на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить.

Затем укажите элементы, принадлежащие слоям, которые должны быть выделены.

Если какие-либо объекты документа уже выделены, то элементы выбранных слоев будут к ним добавлены.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Выделить вид указанием

Позволяет выделить один или несколько видов чертежа. С помощью этой команды виды выделяются как единые объекты.

 Для вызова команды нажмите кнопку Выделить слой указанием на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить.

Затем укажите элементы, принадлежащие видам, которые должны быть выделены.

Признаком того, что вид выделен как единое целое, служит появление подсвеченной габаритной рамки вокруг этого вида.

Если какие-либо объекты уже выделены, то элементы выбранных видов будут к ним добавлены.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Выделить секущей ломаной

Позволяет выделить объекты активного документа, пересекая их ломаной линией.

 Для вызова команды нажмите кнопку Выделить секущей ломаной на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить.

Указывайте курсором вершины ломаной так, чтобы ее звенья пересекались с объектами, которые требуется выделить.

Если какие-либо объекты уже выделены, то указанные с помощью секущей ломаной элементы будут к ним добавлены.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Выделить секущей рамкой

Позволяет выделить объекты активного документа, частично или полностью попавшие в заданную прямоугольную рамку.

 Для вызова команды нажмите кнопку Выделить секущей рамкой на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить.

Укажите курсором первую и вторую вершины прямоугольной рамки.

Элементы, которые целиком или частично попали внутрь заданной рамки, будут выделены.

Если какие-либо объекты уже выделены, то указанные с помощью секущей рамки элементы будут к ним добавлены.

За один вызов команды можно задать произвольное количество секущих рамок.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Выделить вне рамки

Позволяет выделить объекты активного документа, не попавшие в заданную прямоугольную рамку.

 Для вызова команды нажмите кнопку Выделить вне рамки на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить.

Укажите курсором первую и вторую вершины прямоугольной рамки.

Элементы, целиком оставшиеся снаружи заданной рамки, будут выделены.

Если какие-либо объекты уже выделены, то указанные с помощью рамки (то есть не попавшие в нее) элементы будут к ним добавлены.

За один вызов команды можно задать произвольное количество рамок.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Выделить рамкой

Позволяет выделить объекты активного документа с помощью прямоугольной рамки.

 Для вызова команды нажмите кнопку Выделить рамкой на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить.

Укажите курсором первую и вторую вершины прямоугольной рамки.

Элементы, целиком попавшие в заданную рамку, будут выделены.

Если какие-либо объекты уже выделены, то указанные с помощью рамки элементы будут к ним добавлены.

За один вызов команды можно задать произвольное количество рамок.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Выделить объект

Позволяет выделить отдельный объект активного документа.

 Для вызова команды нажмите кнопку Выделить объект указанием на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить.

Укажите курсором элемент, который нужно выделить. При этом элемент должен попасть в "ловушку" курсора.

Если какие-либо объекты уже выделены, то указанный элемент будет к ним добавлен.

За один вызов команды можно указать произвольное количество выделяемых объектов.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Выделить группу

Позволяет выделить объекты одной или нескольких именованных групп активного документа.

 Для вызова команды нажмите кнопку Выделить группу на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить.

После этого на экране появляется окно со списком групп, имеющихся в активном документе. Выберите из списка группы, которые нужно выделить, и нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без выбора групп нажмите кнопку Отмена.

Если какие-либо объекты уже выделены, то элементы выбранных групп будут к ним добавлены.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Выделить прежний список

Позволяет выделить объекты, которые выделялись предыдущий раз (элементы прежнего списка).

 Для вызова команды нажмите кнопку Выделить прежний список на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить.

Если какие-либо объекты уже выделены, то элементы прежнего списка будут к ним добавлены.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Выделить по стилю кривой

Позволяет выделить объекты активного документа в соответствии с их стилем.

 Для вызова команды нажмите кнопку Выделить по стилю кривой на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить.

После этого на экране появляется диалог со списком стилей кривых, используемых в активном документе. Выберите из списка стили, которые нужно выделить, и нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без выбора нажмите кнопку Отмена.

Если какие-либо объекты уже выделены, то выбранные по стилю кривой объекты будут к ним добавлены.

Особенности работы команды Выделить по стилю кривой

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Особенности работы команды Выделить по стилю кривой

1.	Командой Выделить по стилю кривой не обрабатываются объекты, входящие в состав макроэлементов, локальных фрагментов, а также фрагментов, вставленных взятием в документ и внешней ссылкой.

2.	C помощью команды Выделить по стилю кривой нельзя выделить такие объекты, как осевая линия и обозначение центра. Для их выделения воспользуйтесь командой Выделить по типу.

3.	Автоматически сформированные при создании вида с разрывом линии разрыва не имеют признака "стиль". Поэтому их невозможно выделить с помощью команды Выделить по стилю кривой.


Команда Выделить по атрибутам

Позволяет выделить объекты активного документа в соответствии с типами и значениями атрибутов.

Для вызова команды выберите ее название в меню Выделить.

После этого на экране появляется диалог со списком типов атрибутов, используемых в документе. Выберите из списка типы, по которым нужно выделять объекты, при необходимости задайте условия поиска и нажмите кнопку ОК. Чтобы отказаться от выделения, нажмите кнопку Отмена.

Если какие-либо объекты уже выделены, то выбранные по атрибутам объекты будут к ним добавлены.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Выделить по типу

Позволяет выделить объекты активного документа в соответствии с их типом.

 Для вызова команды нажмите кнопку Выделить по типу на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить.

После вызова команды на экране появляется диалог со списком типов объектов, имеющихся в активном документе. Выберите из списка типы, которые нужно выделить, и нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без выбора нажмите кнопку Отмена.

Если какие-либо объекты уже выделены, то выбранные по типу объекты будут к ним добавлены.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Исключить слой указанием

Позволяет отменить выделение объектов одного или нескольких слоев в текущем виде чертежа или во фрагменте.

 Для вызова команды нажмите кнопку Исключить слой указанием на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить - Исключить.

Затем укажите элементы, принадлежащие слоям, выделение которых нужно отменить.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Исключить вид указанием

Позволяет отменить выделение объектов одного или нескольких видов чертежа.

 Для вызова команды нажмите кнопку Исключить вид указанием на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить - Исключить.

Затем укажите элементы, принадлежащие видам, выделение которых нужно отменить.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Исключить секущей ломаной

Позволяет отменить выделение объектов активного документа, пересекая их ломаной линией.

 Для вызова команды нажмите кнопку Исключить секущей ломаной на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить - Исключить.

Указывайте курсором вершины ломаной так, чтобы ее сегменты пересекались с объектами, выделение которых требуется отменить.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Исключить секущей рамкой

Позволяет отменить выделение объектов активного документа, частично или полностью попавших в заданную прямоугольную рамку.

 Для вызова команды нажмите кнопку Исключить секущей рамкой на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить - Исключить.

Укажите курсором первую и вторую вершины прямоугольной рамки.

С выделенных элементов, которые целиком или частично попали внутрь заданной рамки, будет снято выделение.

За один вызов команды можно задать произвольное количество секущих рамок.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Исключить вне рамки

Позволяет отменить выделение объектов активного документа, не попавших в заданную прямоугольную рамку.

 Для вызова команды нажмите кнопку Исключить вне рамки на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить - Исключить.

Укажите курсором первую и вторую вершины прямоугольной рамки.

С выделенных элементов, целиком оставшихся снаружи заданной рамки, будет снято выделение.

За один вызов команды можно задать произвольное количество рамок. "Вне рамки"

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Исключить рамкой

Позволяет отменить выделение объектов активного документа с помощью прямоугольной рамки.

 Для вызова команды нажмите кнопку Исключить рамкой на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить - Исключить.

Укажите курсором первую и вторую вершины прямоугольной рамки.

С выделенных элементов, целиком попавших в заданную рамку, будет снято выделение.

За один вызов команды можно задать произвольное количество рамок.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Исключить объект

Позволяет отменить выделение отдельного объекта активного документа.

 Для вызова команды нажмите кнопку Исключить объект на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить - Исключить.

Укажите курсором элемент, с которого нужно снять выделение. При этом элемент должен попасть в "ловушку" курсора.

За один вызов команды можно отменить выделение произвольного количества объектов.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Исключить прежний список

Позволяет исключить из набора выделенных объектов те из них, которые выделялись в предыдущий раз (элементы прежнего списка).

 Для вызова команды нажмите кнопку Исключить прежний список на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить - Исключить.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Исключить по стилю кривой

Позволяет отменить выделение элементов активного документа, указав их стиль.

 Для вызова команды нажмите кнопку Исключить по стилю кривой на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить - Исключить.

После этого на экране появляется диалог со списком стилей элементов, выделенных в активном документе. Выберите из списка стили, с которых нужно снять выделение, и нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без выбора стиля нажмите кнопку Отмена.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Исключить по атрибутам

Позволяет отменить выделение объектов активного документа в соответствии с типами или значениями атрибутов.

Для вызова команды выберите ее название в меню Выделить - Исключить.

После этого на экране появляется диалог со списком типов атрибутов, используемых в документе. Выберите из списка типы, по которым нужно исключать объекты, при необходимости задайте условия поиска и нажмите кнопку ОК. Чтобы отказаться от исключения объектов, нажмите кнопку Отмена.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Исключить по типу

Позволяет отменить выделение элементов активного документа, указав их тип.

 Для вызова команды нажмите кнопку Исключить по типу на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить - Исключить.

После этого на экране появляется диалог со списком типов элементов, выделенных в активном документе. Выберите из списка типы, с которых нужно снять выделение, и нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без выбора нажмите кнопку Отмена.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Исключить группу

Позволяет отменить выделение объектов одной или нескольких именованных групп активного документа.

 Для вызова команды нажмите кнопку Исключить группу на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить - Исключить.

После этого на экране появляется диалоговое окно со списком имен групп, имеющихся в активном документе. Выберите из списка группы, с которых нужно снять выделение, и нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без выбора нажмите кнопку Отмена.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Исключить вид выбором

Позволяет отменить выделение одного или нескольких видов чертежа. С помощью этой команды снимается выделение видов как единых объектов. Признаком того, что вид был выделен как единое целое, является отрисовка подсвеченной габаритной рамки вокруг этого вида.

Для вызова команды выберите ее название в меню Выделить - Исключить.

После этого на экране появляется диалог со списком выделенных видов, имеющихся в листе чертежа. Выберите из списка виды, с которых нужно снять выделение, и нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без выбора нажмите кнопку Отмена.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Команда Исключить слой выбором

Позволяет отменить выделение объектов одного или нескольких слоев в текущем виде чертежа или во фрагменте.

Для вызова команды выберите ее название в меню Выделить - Исключить.

После этого на экране появляется диалог со списком слоев, которые выделены в текущем виде или фрагменте. Выберите из списка слои, с которых нужно снять выделение, и нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без выбора нажмите кнопку Отмена.

_________________

Смотрите также

Выделение объектов и отмена выделения


Диалог выбора объектов

Этот диалог появляется на экране после вызова команд выделения или исключения вида, слоя, группы или по типу.

В соответствии с вызванной командой окно просмотра содержит перечень имеющихся в активном документе видов, слоев, групп или типов объектов.

Выделите нужные строки списка.

Чтобы выделить несколько строк, нажмите клавишу <Ctrl> и, удерживая ее, указывайте нужные строки.

Чтобы выделить несколько строк, расположенных подряд друг за другом, выделите первую (последнюю) из этих строк, нажмите и удерживайте клавишу <Shift>, затем выделите последнюю (первую) строку.

Завершив выбор, нажмите кнопку ОК диалога. Чтобы отказаться от выделения или исключения объектов, нажмите кнопку Отмена.


Диалог выбора стилей объектов

Этот диалог появляется на экране после вызова команд выделения или исключения объектов по стилю кривой.

Окно просмотра содержит перечень стилей кривых, использующихся в активном документе.

Выделите нужные строки списка.

Чтобы выделить несколько строк, нажмите клавишу <Ctrl> и, удерживая ее, указывайте нужные строки.

Чтобы выделить несколько строк, расположенных подряд друг за другом, выделите первую (последнюю) из этих строк, нажмите и удерживайте клавишу <Shift>, затем выделите последнюю (первую) строку.

Завершив выбор стилей, нажмите кнопку ОК диалога. Чтобы отказаться от выделения или исключения объектов, нажмите кнопку Отмена.


Команда Добавить объект

Позволяет добавить к выделенным указанный объект активного документа.

После вызова команды укажите курсором объект, который нужно добавить к выделенным. При этом он должен попасть в "ловушку" курсора.

За один вызов команды можно включить в число выделенных произвольное количество объектов.


Команда Добавить вне рамки

Позволяет добавить к выделенным объекты активного документа, расположенные снаружи прямоугольной рамки.

После вызова команды укажите первую вершину рамки, нажмите левую кнопку мыши и перемещайте мышь, пока рамка не достигнет нужного размера. Затем отпустите кнопку.

Элементы, целиком оставшиеся снаружи заданной рамки, будут добавлены к выделенным.


Команда Добавить секущей ломаной

Позволяет добавить к выделенным объекты активного документа, пересекая их ломаной линией.

После вызова команды указывайте вершины ломаной так, чтобы ее звенья пересекали объекты, которые требуется добавить к выделенным.


Команда Добавить секущей рамкой

Позволяет добавить к выделенным объекты активного документа, полностью или частично попавшие в прямоугольную рамку.

После вызова команды укажите первую вершину рамки, нажмите левую кнопку мыши и перемещайте мышь, пока рамка не достигнет нужного размера. Затем отпустите кнопку.

Элементы, целиком или частично попавшие в рамку, будут добавлены к выделенным.

За один вызов команды можно включить в число выделенных произвольное количество объектов, выделяя их секущей рамкой.


Команда Добавить рамкой

Позволяет добавить к выделенным объекты активного документа, полностью попавшие в прямоугольную рамку.

После вызова команды укажите первую вершину рамки, нажмите левую кнопку мыши и перемещайте мышь, пока рамка не достигнет нужного размера. Затем отпустите кнопку.

Элементы, целиком попавшие в рамку, будут добавлены к выделенным.

За один вызов команды можно включить в число выделенных произвольное количество объектов, выделяя их рамкой.


Команда Исключить объект

Позволяет отменить выделение указанного объекта.

После вызова команды укажите курсором выделенный объект, с которого требуется снять выделение. При этом он должен попасть в "ловушку" курсора.

За один вызов команды можно исключить из числа выделенных произвольное количество объектов.


Команда Исключить вне рамки

Позволяет отменить выделение объектов, расположенных снаружи прямоугольной рамки.

После вызова команды укажите первую вершину рамки, нажмите левую кнопку мыши и перемещайте мышь, пока рамка не достигнет нужного размера. Затем отпустите кнопку.

Выделенные элементы, целиком оставшиеся снаружи заданной рамки, будут исключены из числа выделенных.


Команда Исключить секущей ломаной

Позволяет отменить выделение объектов, пересекая их ломаной линией.

После вызова команды указывайте вершины ломаной так, чтобы ее звенья пересекали выделенные объекты, с которых требуется снять выделение.


Команда Исключить секущей рамкой

Позволяет отменить выделение объектов, полностью или частично попавших в прямоугольную рамку.

После вызова команды укажите первую вершину рамки, нажмите левую кнопку мыши и перемещайте мышь, пока рамка не достигнет нужного размера. Затем отпустите кнопку.

Выделенные элементы, целиком или частично попавшие в рамку, будут исключены из числа выделенных.

За один вызов команды можно отменить выделение произвольное количество объектов, указывая их секущей рамкой.


Команда Исключить рамкой

Позволяет отменить выделение объектов, полностью попавших в прямоугольную рамку.

После вызова команды укажите первую вершину рамки, нажмите левую кнопку мыши и перемещайте мышь, пока рамка не достигнет нужного размера. Затем отпустите кнопку.

Выделенные элементы, целиком попавшие в рамку, будут исключены из числа выделенных.

За один вызов команды можно отменить выделение произвольное количество объектов, указывая их рамкой.


Выделение объектов и отмена выделения

Во время работы с КОМПАС-документами пользователь выполняет различные операции над объектами - редактирует их, копирует, перемещает, поворачивает и так далее.

Практически все команды построения трехмерных объектов позволяют указывать объекты, участвующие в операции, как до вызова команды, так и после него.

Некоторые команды геометрических и трехмерных построений действуют таким образом, что после их запуска нужно сначала указать объекты, а затем начинается выполнение собственно операции над этими объектами. Например, именно так работают деформации и удаления области.

Большинство команд геометрических построений требуют выделения нужных объектов до своего запуска. Например, операции копирования и поворота затрагивают именно те объекты, которые были выделены перед вызовом команды.

Выполнение команд форматирования текста возможно как с применением выделения (в этом случае будет отформатирован выделенный текст), так и без него (в этом случае форматируется вновь набираемый текст).

КОМПАС-3D предоставляет пользователю самые разнообразные возможности выделения объектов и, соответственно, отмены их выделения - как с помощью мыши, так и с помощью команд меню.

О выделении объектов рассказано в следующих разделах:

Выделение графических объектов с помощью мыши

Выделение графических объектов с помощью команд меню

Выбор трехмерных объектов

Для отмены выделения достаточно щелкнуть мышью в любом свободном месте окна.


Выделение объектов мышью
Выделение графических объектов мышью

Для выделения объектов мышью выполните следующие действия.

1.	Подведите курсор к нужному объекту. "Ловушка" курсора при этом должна захватывать объект.

2.	Щелкните левой кнопкой мыши. Цвет объекта изменится - он будет отрисован тем цветом, который установлен для выделенных объектов в настройках системы.

Если необходимо выделить несколько объектов, нажмите клавишу <Shift> или <Ctrl> и, удерживая ее нажатой, щелкайте левой кнопкой мыши на нужных объектах. После окончания выделения отпустите клавишу <Shift> (<Ctrl>) и кнопку мыши.

Можно выделить несколько объектов другим способом - с помощью прямоугольной рамки. Установите курсор на свободное место (так, чтобы он не захватывал никаких объектов), нажмите левую кнопку мыши и перемещайте курсор, удерживая кнопку нажатой. На экране будет отображаться рамка, следующая за курсором.

При перемещении курсора слева направо рамка отображается сплошной линией. После того, как вы отпустите кнопку мыши, будут выделены те объекты, которые попали внутрь рамки целиком.

При перемещении курсора справа налево рамка отображается пунктиром. После того, как вы отпустите кнопку мыши, будут выделены те объекты, которые попали внутрь рамки целиком или частично (т.е. пересеклись с рамкой).

Для снятия выделения с отдельных объектов щелкайте на них левой кнопкой мыши, удерживая нажатой клавишу <Shift> или <Ctrl>. Можно снять выделение с нескольких объектов при помощи прямоугольной рамки. Это делается аналогично выделению, но с нажатой клавишей <Shift>.

Замечание. При снятии выделения рамкой следите за тем, чтобы в рамку попадали только выделенные объекты. В противном случае выделение не снимается, а накладывается - на невыделенные объекты.

Иногда объекты, которые требуется выделить, расположены близко друг к другу или даже наложены друг на друга. При этом трудно (а иногда и вовсе невозможно) точно указать один из них курсором.

Для выделения указанием любого их близко расположенных (в том числе наложенных друг на друга) объектов перейдите в режим перебора объектов.

После того, как нужные объекты выделены, с ними можно выполнять различные операции - удалять, перемещать, копировать, заносить в буфер обмена и т.д.

Чтобы отменить выделение объекта, щелкните левой кнопкой мыши в любом месте вне этого объекта. Выделение будет снято, и объект прорисуется своим нормальным цветом.


Выделение объектов с помощью команд меню

КОМПАС-3D позволяет выделять самые различные объекты и их комбинации с помощью команд, собранных на странице меню Выделить. На этой же странице находятся команды для отмены выделения объектов.

Выбирайте нужные команды в меню и выделяйте с их помощью соответствующий набор объектов либо отменяйте выделение.

 После вызова любой из команд на Панели специального управления появляется кнопка Прервать команду, с помощью которой можно завершить текущую команду выделения.

При вызове другой команды селектирования выделение с указанных ранее объектов не снимается.

После того, как нужные объекты выделены, с ними можно выполнять различные операции - удалять, перемещать, копировать, заносить в буфер обмена и т.д.


Диалог выбора слоя для переноса объекта

Диалог появляется после вызова команды Изменить слой... из меню Сервис или из контекстного меню выделенных объектов.

В этом диалоге вы можете указать, на какой слой следует перенести эти объекты.

В списке отображаются номера и названия всех слоев фрагмента или вида, которому принадлежат выделенные объекты (этот вид необязательно должен быть текущим в настоящий момент).

Выделите нужный слой в списке и нажмите кнопку ОК. Чтобы отказаться от переноса объектов, нажмите кнопку Отмена.

Замечание. При переносе объектов на фоновый слой с них снимается выделение. Для отображения этих объектов используется стиль, заданный для отрисовки фоновых слоев.
Объекты, перенесенные на погашенный слой, перестают отображаться на экране.


Команда Атрибуты…
Команда Атрибуты...

Позволяет задать или отредактировать атрибуты какого-либо графического объекта или объемного элемента, образующего тело детали.

После вызова команды на экране отображается диалог работы с атрибутами.


Команда Типы атрибутов…
Команда Типы атрибутов...

Позволяет создать новые и отредактировать уже существующие типы атрибутов (как локальных, доступных только в активном документе, так и библиотечных).

После вызова команды на экране отображается диалог работы с типами атрибутов.


Диалог просмотра записи в табличном атрибуте

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Просмотреть... в диалоге Имеющиеся атрибуты.

Позволяет просмотреть содержимое полей записи, хранящейся в ячейке табличного атрибута.

Описание элементов управления

	Нажмите кнопку для просмотра следующей записи.
	Нажмите кнопку для просмотра предыдущей записи.
Для завершения просмотра атрибута нажмите кнопку Выход.


Диалог редактирования записи в табличном атрибуте

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Редактировать... в диалоге Имеющиеся атрибуты.

Позволяет ввести или отредактировать значения в полях записи. Если ввод выполняется в первый раз, то предлагаются установленные при создании типа значения по умолчанию

Описание элементов управления

Запретить	Для того, чтобы запретить редактирование значений в каком-либо поле записи, установите курсор на это поле и нажмите кнопку. При этом на поле появится надпись Запрещенная колонка, а кнопка изменит свое название.
Разрешить	Нажмите кнопку, чтобы снять запрет на редактирование поля.
Завершив ввод значений в полях записи, нажмите кнопку Выход. Для выхода из диалога без изменения значений нажмите кнопку Отмена.


Диалог работы с типами атрибутов

Этот диалог появляется на экране после выполнения команды Сервис - Типы атрибутов.

Позволяет создать новые или отредактировать уже имеющиеся типы атрибутов, а также выполнять различные операции с внешними библиотеками типов атрибутов.

Диалог имеет два окна просмотра списков типов атрибутов. Активным может быть только одно окно просмотра. Активизация производится щелчком мыши в окне.

Описание элементов управления

	Чтобы отобразить в активном окне список типов атрибутов, хранящихся в библиотеке *.lat, нажмите кнопку Показать библиотеку.
	Чтобы отобразить в активном окне список типов атрибутов, хранящихся в активном документе, нажмите кнопку Показать документ.
	Чтобы создать новый раздел (подраздел) для размещения типов атрибутов, нажмите кнопку Новый раздел. На экране появится диалог, в котором нужно ввести имя нового раздела.
	Чтобы создать новый тип атрибута в текущем разделе, нажмите кнопку Новый тип. На экране появится диалог создания типа атрибута.
	Для просмотра выделенного типа атрибута нажмите кнопку Просмотреть.
	Чтобы отредактировать выделенный тип атрибута, нажмите кнопку Редактировать.
	Чтобы удалить раздел или тип атрибута из документа или библиотеки, выделите его в списке и нажмите кнопку Удалить.
	Чтобы скопировать выделенный тип атрибута, нажмите кнопку Копировать. Тип атрибута будет скопирован в соседнее окно (в раздел, который является там текущим).
	Чтобы перенести выделенный тип атрибута, нажмите кнопку Перенести. Тип атрибута будет удален из активного окна и помещен в соседнее (в раздел, который является там текущим).
Чтобы завершить диалог работы с типами атрибутов, нажмите кнопку Выход.


Диалог просмотра табличного атрибута

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Просмотреть... в диалоге Имеющиеся атрибуты.

Позволяет просмотреть содержимое ячеек атрибута табличного типа.

  Если документ или выбранный объект имеет более одного атрибута, вы можете последовательно переходить от одного атрибута к другому, используя кнопки со стрелками.

Для завершения просмотра атрибута нажмите кнопку Выход.


Диалог редактирования табличного атрибута

Позволяет задать содержимое ячеек атрибута, имеющего тип таблицы с постоянным или переменным количеством строк.

Опции диалога

В диалоге отображается таблица, в ячейках которой можно вводить или изменять значения. Если ввод выполняется в первый раз, то предлагаются значения установленные по умолчанию (при создании типа атрибута).

Описание элементов управления

	Вы можете последовательно переходить от одного атрибута объекта к другому, используя кнопки со стрелками. Эти кнопки доступны, во-первых, при работе с атрибутами документов или объектов графических документов и документов-моделей, а во-вторых, если у выбранного объекта имеется более одного атрибута.
Пароль	Нажмите эту кнопку для задания пароля доступа к атрибуту (например, для защиты от несанкционированного изменения). Кнопка Пароль доступна при работе с атрибутами объектов графических документов и документов-моделей.
Ключи	Нажмите эту кнопку для вызова диалога, в котором можно задать специальные ключевые значения для идентификации атрибута.
Запретить	Чтобы запретить редактирование значений в какой-либо колонке табличного атрибута, установите в нее курсор и нажмите эту кнопку. На колонке появится надпись Запрещенная колонка, а кнопка изменит свое название.
Разрешить	Нажмите эту кнопку для снятия запрета на редактирование колонки.
Добавить	Для добавления новой строки в таблицу нажмите эту кнопку. Кнопка доступна, если тип атрибута - таблица с переменным количеством строк.
Удалить	Для уничтожения строки таблицы установите на нее курсор и нажмите эту кнопку. Кнопка доступна, если тип атрибута - таблица с переменным количеством строк.
Переместить	Чтобы изменить положение строки, выберите ее и нажмите эту кнопку. Затем установите курсор на той строке, куда нужно переместить выбранную строку, и щелкните левой кнопкой мыши. Кнопка Переместить доступна, если тип атрибута - таблица с переменным количеством строк.
Ключ поля	Нажмите эту кнопку, чтобы задать ключ поля, в котором находится курсор. Присвоение ключей полям используется, например, при работе со спецификацией. Они влияют на порядок сортировки объектов, текстовая часть которых заполнена по шаблону. Произвольное изменение ключей полей атрибутов при использовании шаблонов не рекомендуется.
Завершив ввод значений в ячейках табличного атрибута, нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменения содержимого атрибута нажмите кнопку Отмена.


Диалог редактирования атрибута-числа

Этот диалог позволяет задать содержимое атрибута, имеющего тип число.

Введите значение атрибута в соответствующем поле диалога. Если ввод выполняется в первый раз, то предлагается установленное при создании типа значение по умолчанию.

Описание элементов управления

Пароль	Нажмите кнопку для задания пароля доступа к значению атрибута (например, для защиты от несанкционированного изменения).
Ключи	Нажмите кнопку для вызова диалога, в котором можно задать специальные ключевые значения для идентификации атрибута.
	Вы можете последовательно переходить от одного атрибута объекта к другому, используя кнопки со стрелками. Кнопки доступны, если документ или выбранный объект имеет более одного атрибута.
Завершив ввод значения атрибута, нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменения содержимого атрибута нажмите кнопку Отмена.


Диалог редактирования атрибута-строки

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Редактировать... в диалоге Имеющиеся атрибуты.

Позволяет задать содержимое атрибута, имеющего тип строка.

Введите строку в соответствующем поле диалога. Если ввод выполняется в первый раз, то предлагается установленное при создании типа значение по умолчанию.

Описание элементов управления

Пароль	Нажмите кнопку для задания пароля доступа к значению атрибута (например, для защиты от несанкционированного изменения).
Ключи	Нажмите кнопку для вызова диалога, в котором можно задать специальные ключевые значения для идентификации атрибута.
	Вы можете последовательно переходить от одного атрибута объекта к другому, используя кнопки со стрелками. Кнопки доступны, если документ или выбранный объект имеет более одного атрибута.
Завершив ввод значения атрибута, нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменения содержимого атрибута нажмите кнопку Отмена.


Диалог выбора типа нового атрибута

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Новый тип в диалоге Типы атрибутов.

Позволяет выбрать нужный тип для нового атрибута объекта.

В структурированном списке отображаются названия типов, которые хранятся в активном документе (локальные типы) или в подключенной библиотеке типов (библиотечные типы).

Описание элементов управления

Библиотеки Документ	Чтобы просмотреть список типов из другой библиотеки или локальных типов, нажмите нужную кнопку.
Просмотреть	Чтобы получить информацию о типе, выберите его из списка и нажмите кнопку.
Новый	Используйте кнопку для перехода к диалогу создания нового типа атрибута.
Выбрать	Найдите в списке подходящий для нового атрибута тип и нажмите кнопку.
Для завершения диалога без выбора типа нажмите кнопку Отмена.


Диалог ввода значений в список

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Показать список в диалоге Структура типа.

Вы можете определить колонку табличного атрибута как заполняемую из предварительно заданного списка значений (с запрещением ввода произвольного значения). В диалоге ввода значений можно задать значения списка.

Наберите в строке ввода нужное значение (число или строку текста, в зависимости от выбранного типа данных), а затем нажмите кнопку Добавить значение. Введенное значение немедленно добавляется в список.

Описание элементов управления

	Добавить значение	Нажмите эту кнопку для добавления содержимого строки ввода в список предопределенных значений.
	Удалить значение	Чтобы удалить значение, выберите его в списке и нажмите эту кнопку.
	Переместить значение вверх	Нажмите эту кнопку, чтобы переместить значение, выделенное в списке, на одну позицию вверх.
	Переместить значение вниз	Нажмите эту кнопку, чтобы переместить значение, выделенное в списке, на одну позицию вниз.
	Учитывать порядок размещения значений при сортировке	Эта опция используется при создании шаблонов заполнения записей. Доступна, если тип данных в колонке - строка. Включение опции Учитывать порядок означает, что сортировка по настраиваемой колонке будет производиться в порядке следования строк. Пример...
После того, как список значений сформирован, нажмите кнопку ОК. Чтобы выйти из диалога без сохранения изменений в списке, нажмите кнопку Отмена.


Пример использования опции "Учитывать порядок размещения значений"
Пример использования опции "Учитывать
порядок размещения значений при сортировке"

Иногда возникает следующая ситуация: текст формируется из нескольких полей (т.е. есть предпосылки для использования шаблона), но для правильного размещения строк не подходит сортировка значений в полях ни по возрастанию, ни по убыванию.

Например, обозначения электоротехнических элементов сначала сортируются по наименованию, затем— по единицам измерения номинального значения, а затем— по номинальным значениям и по типам:

Резистор МЛТ/0,25-210 Ом ТУ 11-85

Резистор МЛТ/0,5-240 Ом ТУ 11-85

Резистор МЛТ/0,25-24 кОм ТУ 11-85

Резистор МЛТ/0,25-27 кОм ТУ 11-85

Результат составной сортировки по возрастанию будет следующим:

Резистор МЛТ/0,25-24 кОм ТУ 11-85

Резистор МЛТ/0,25-27 кОм ТУ 11-85

Резистор МЛТ/0,25-210 Ом ТУ 11-85

Резистор МЛТ/0,5-240 Ом ТУ 11-85

Дело в том, что единицы измерения - кОм и Ом - это текстовые строки. При сортировке по возрастанию они располагаются в алфавитном порядке.

Чтобы избежать подобных ошибок, нужно настроить соответствующее поле шаблона заполнения следующим образом.

1.	При вводе списка значений колонки расположите строки в порядке: Ом, кОм, МОм. При необходимости воспользуйтесь кнопками Переместить значение в списке вверх и Переместить значение в списке вниз, находящимися над списком.

2.	Включите опцию Учитывать порядок размещения значений при сортировке. Благодаря этому сортировка по этому полю будет производится в порядке следования строк: вначале окажутся резисторы, сопротивление которых указано в омах, за ними — резисторы с сопротивлением в килоомах и, наконец, резисторы с сопротивлением в мегаомах. Внутри групп с одинаковыми единицами измерения резисторы будут располагаться в порядке увеличения (или уменьшения, в зависимости от выбранного типа сортировки в разделе) номинального значения сопротивления.


Диалог Поля ключей атрибута

Поля ключей атрибута служат для сортировки объектов по атрибутам.


Диалог работы с атрибутами объектов

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Атрибуты.

Позволяет ввести или отредактировать атрибуты для выделенного объекта (или нескольких выделенных объектов).

Если ни один объект не выделен, команда будет недоступна.

В структурированном списке отображаются названия типов атрибутов, которые уже назначены для данного объекта.

Описание элементов управления

Новый	Нажмите кнопку, чтобы добавить новый атрибут к объекту, при этом на экране появится диалог выбора типа для этого атрибута.
Просмотреть Редактировать	Для просмотра или изменения содержимого атрибута выберите его из списка, а затем нажмите нужную кнопку.
Удалить	Чтобы удалить один или несколько атрибутов, выберите их из списка и нажмите эту кнопку.
Копия в буфер	Вы можете обмениваться атрибутами между различными объектами документа. Выберите нужные атрибуты в списке, а затем нажмите кнопку. Выбранные атрибуты будут скопированы в специальный буфер обмена (Clipboard).
Перенос в буфер	Нажмите кнопку для копирования атрибутов в буфер с их одновременным удалением из списка.
Взять из буфера	Нажмите кнопку, чтобы присвоить объекту атрибуты, находящиеся в буфере обмена.
Для завершения диалога работы с атрибутами нажмите кнопку Выход.


Диалог создания нового типа атрибута

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Новый тип в диалоге Типы атрибутов.

Позволяет создать новый тип атрибута для его последующего использования.

Описание элементов управления

Название типа	В этом поле необходимо ввести или отредактировать название типа атрибута.
Структура типа	Установите с помощью переключателей нужный тип атрибута. Поддерживаются следующие типы: - строка - число - таблица фиксированной длины - таблица переменной длины
Назначить прототип	Кнопка появляется в том случае, если выбран вариант таблицы переменной длины. После нажатия кнопки Назначить прототип в диалоге появляются дополнительные разделы.
Число строк таблицы	Поле ввода появляется в случае выбора варианта таблицы фиксированной длины.
Типы атрибутов	В этом поле отображается структурированный список типов атрибутов, хранящихся в документе или библиотеке.
Прототип	В этом поле отображается название типа атрибута, выбранного для использования в качестве прототипа.
Назначить	Для выбора выделенного в списке типа в качестве прототипа выберите его из списка и нажмите кнопку.
Документ  Библиотека	Чтобы просмотреть список типов в текущем документе или другой библиотеке, нажмите нужную кнопку.
Просмотр	Для просмотра типа выберите его из списка и нажмите кнопку.
Отменить прототип	Чтобы отказаться от выбранного прототипа, нажмите кнопку.
После того, как описание нового типа атрибута закончено, нажмите кнопку ОК. Чтобы завершить диалог без создания нового типа, нажмите кнопку Отмена.

Если создается табличный тип атрибута, после нажатия кнопки ОК на экране появится еще один диалог, в котором нужно описать структуру типа (количество столбцов, их типы, допустимые интервалы данных и т.д.).


Диалог ввода пароля доступа к типу атрибута

Введите или отредактируйте строку пароля доступа к структуре типа атрибута. Если пароль установлен, то он будет запрашиваться при любой попытке изменения структуры данного типа, и только при правильном вводе пароля редактирование будет разрешено.

После ввода строки пароля нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без ввода пароля нажмите кнопку Отмена.


Диалог ввода условий поиска для числовых атрибутов
Диалог ввода условий поиска
для атрибутов типа Число

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Редактирование условия диалога Выбор значений атрибутов.

Позволяет задать или отредактировать условия поиска по значениям для атрибутов, имеющих целочисленный или действительный тип (в том числе для колонок табличных атрибутов).

Описание элементов управления

Имя типа	В этом поле отображается название типа атрибута, для которого задаются условия.
Значение	В этом поле можно задать значение для формирования условия.
Отношение	Выберите из списка нужное логическое отношение для формирования условия.
Добавить в список	После того, как условие сформировано, нажмите кнопку для его перемещения в список условий. В нем отображаются все введенные условия поиска.
Удалить из списка	Если необходимо отменить условие, выберите его в списке и нажмите кнопку
и, или	Чтобы связать несколько условий логическим отношением, выберите нужный вариант.
После задания условий поиска нажмите кнопку ОК. Для завершения диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог ввода условий поиска для строковых атрибутов
Диалог ввода условий поиска
для атрибутов типа Строка

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Редактирование условия диалога Выбор значений атрибутов.

Позволяет задать или отредактировать условия поиска по значениям для атрибутов, имеющих строчный тип (в том числе для колонок табличных атрибутов).

Описание элементов управления

Имя типа	В этом поле отображается название типа атрибута, для которого задаются условия.
Добавить в список	После того, как подстрока введена, нажмите кнопку для ее перемещения в список подстрок. В списке отображаются все введенные для поиска подстроки.
Список подстрок для выбора	В этом поле отображаются все введенные подстроки, которые нужно использовать при поиске.
Отношение	Выберите из списка нужное логическое отношение для формирования условия.
Текст подстроки для выбора	В этом поле можно ввести подстроку для использования при поиске.
Удалить из списка	Если необходимо отменить условие, выберите его в списке и нажмите кнопку
и, или	Чтобы связать несколько условий логическим отношением, выберите нужный вариант.
Учитывать регистр символов	Если вы хотите, чтобы при поиске различался регистр символов, включите опцию.
Опции диалога

После задания условий поиска нажмите кнопку ОК. Для завершения диалога без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог задания диапазона значений в колонке

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Сменить пределы диалога Структура типа.

Позволяет задать или отредактировать интервал допустимых значений для ввода в колонке табличного атрибута.

В зависимости от типа данных поля ввода в диалоге могут быть различными. Например, для целочисленного типа задаются минимальное и максимальное значения, а для строки текста - ее допустимая длина.

Задайте нужные ограничения для данных в колонке и нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменения диапазона значений нажмите кнопку Отмена.


Диалог выбора объектов по атрибутам

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Выделить - По атрибутам....

Позволяет выбрать объекты в соответствии с указанными типами и значениями атрибутов.

Описание элементов управления

Типы, используемые в документе	В этом поле отображаются названия типов атрибутов, которые используются в документе.
Выбранные типы	В этом поле отображается список типов атрибутов, которые выбраны для поиска. Чтобы использовать тип атрибута для поиска, выберите его название в верхнем  списке, а затем нажмите кнопку со стрелкой. Выбранный тип отобразится в нижнем списке.
Редактирование условия	Если необходимо назначить или изменить условия поиска по значениям атрибута, выберите его название в нижнем списке и нажмите кнопку. На экране появится диалог, в котором можно задать нужные условия для поиска.
Очистка условия	Нажмите кнопку для сброса условия поиска.
После ввода нужных параметров для поиска нажмите кнопку ОК. Для завершения диалога без последующего поиска объектов по атрибутам нажмите кнопку Отмена.


Диалог выбора типа данных в колонке

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Сменить тип в диалоге Структура типа.

Позволяет установить тип данных для колонки табличного атрибута.

Описание элементов управления

- целое число - действительное число - строка текста - запись	Выберите нужный вариант типа данных для колонки.
Ключ поля	Вы можете задать число, являющееся ключевым значением для данной колонки. Допускаются целые числа не более 9999.
Заполнение из списка	Вы можете определить колонку как заполняемую из предварительно заданного списка значений (с запрещением ввода произвольного значения), если включите данную опцию. В дальнейшем можно в специальном диалоге ввести нужные значения в список. Для записей заполнение из списка невозможно. Если вы хотите изменить тип данных в колонке, для которой ранее было включено заполнение из списка, то предварительно выключите эту опцию. В результате созданный ранее список значений будет удален после подтверждения.
	В справочной строке диалога указано, какому типу данных в языке С соответствует выбранный тип данных в колонке (эта информация может потребоваться при разработке прикладных библиотек КОМПАС)
После выбора нужного типа данных колонки нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменения типа нажмите кнопку Отмена.


Диалог просмотра и редактирования характеристик типа атрибута
Диалог просмотра и редактирования
характеристик строкового или числового типа атрибута

Этот диалог позволяет просмотреть или отредактировать название и ключи числового или строкового типа атрибута и просмотреть значение уникального номера типа атрибута.

Для вызова диалога просмотра и редактирования ключей атрибута нажмите кнопку Ключи....

Изменив название типа атрибута и (или) его ключи, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения характеристик типа атрибута нажмите кнопку Отмена.

Если данный диалог вызван для просмотра характеристик, то изменение названия типа и его ключей невозможно, а кнопка OK недоступна.


Диалог описания структуры типа табличного атрибута
Диалог описания структуры атрибута типа Таблица

Этот диалог позволяет задать или отредактировать описание структуры для табличного типа атрибута.

Описание элементов управления

Название	В этом поле необходимо ввести или отредактировать название типа атрибута.
Уникальный номер типа	В этом поле отображается специальный номер, который система автоматически присваивает данному типу.
Постоянной длины Переменной длины	Выберите нужный вариант типа атрибута типа Таблица
Число строк	Введите нужное значение в поле. Доступно при выборе типа таблицы Переменной длины.
В нижней части диалога отображается таблица, с помощью которой создается или редактируется описание структуры типа. Каждая строка содержит сведения, определяющие способ формирования колонки в атрибуте.

Номер	Автоматически присваиваемый номер колонки
Название колонки	В этом поле задается название (заголовок) для колонки атрибута.
Тип колонки	В этом поле устанавливается тип данных в колонке. Для вызова диалога изменения типа данных щелкните левой кнопкой мыши на поле, а затем нажмите появившуюся кнопку Сменить тип.
Диапазон значений	В этом поле устанавливается диапазон  значений, допустимых для данных в колонке. Чтобы изменить диапазон значений, щелкните левой кнопкой мыши на поле, а затем нажмите появившуюся кнопку, название которой зависит от типа данных в колонке.
Значение по умолчанию	В этом поле можно ввести значение по умолчанию для колонки.
Добавить	Для добавления новой колонки типа атрибута нажмите кнопку.
Удалить	Чтобы удалить колонку, выберите ее и нажмите кнопку.
Переместить	Для изменения положения активной строки нажмите кнопку и укажите мышью новое положение строки.
Пароль	При необходимости вы можете установить пароль доступа к структуре типа атрибута (например, для защиты от несанкционированного редактирования структуры). Чтобы вызвать диалог назначения пароля, нажмите кнопку.
После того, как описание структуры табличного типа атрибута закончено, нажмите кнопку ОК. Чтобы выйти из диалога без внесения изменений в структуру, нажмите кнопку Отмена.


Диалог описания структуры записи

Этот диалог позволяет задать или отредактировать структуру записи для колонки табличного атрибута. Фактически запись представляет собой однострочную таблицу, вложенную в ячейку головной таблицы.

Описание элементов управления

В нижней части диалога отображается таблица, с помощью которой создается или редактируется описание структуры записи. Каждая строка содержит сведения, определяющие способ формирования колонки в записи.

Номер	Автоматически присваиваемый номер колонки
Название колонки	В этом поле задается название (заголовок) для колонки атрибута.
Тип колонки	В этом поле устанавливается тип данных в колонке. Для вызова диалога изменения типа данных щелкните левой кнопкой мыши на поле, а затем нажмите появившуюся кнопку Сменить тип.
Диапазон значений	В этом поле устанавливается диапазон  значений, допустимых для данных в колонке. Чтобы изменить диапазон значений, щелкните левой кнопкой мыши на поле, а затем нажмите появившуюся кнопку, название которой зависит от типа данных в колонке.
Значение по умолчанию	В этом поле можно ввести значение по умолчанию для колонки.
Добавить	Для добавления новой колонки типа атрибута нажмите кнопку.
Удалить	Чтобы удалить колонку, выберите ее и нажмите кнопку.
Переместить	Для изменения положения активной строки нажмите кнопку и укажите мышью новое положение строки.
После того, как редактирование структуры записи закончено, нажмите кнопку ОК. Чтобы выйти из диалога без внесения изменений в структуру, нажмите кнопку Отмена.


Диалог редактирования ключа поля атрибута

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Ключи диалога Структура типа. В этом диалоге вы можете ввести значение ключа указанного поля табличного атрибута.

Таким образом вы можете, например, сделать ключ поля атрибута отличающимся от установленного по умолчанию в типе этого атрибута.

После ввода нового значения ключа нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменения ключа нажмите кнопку Отмена.


Тип атрибута

Тип атрибута - это фактически описание того, какая информация будет храниться в атрибутах такого типа (число, текстовая строка, таблица). Можно сказать, что в типе атрибута описана структура данных этого атрибута. Каждый созданный пользователем тип атрибута имеет собственное название.

Если атрибут является таблицей, то в типе атрибута записано количество столбцов таблицы, а для каждого столбца - заголовок и комментарий, тип данных, диапазон значений данных (если он назначен) либо список разрешенных значений. Таблица атрибута организована таким образом, что в каждом ее столбце все ячейки содержат данные одного типа и имеют одинаковые ограничения на диапазон значений. Таким образом, таблица атрибута имеет регулярную структуру.

Когда какому-либо чертежному объекту назначается атрибут, то сначала выбирается либо создается нужный тип, а уже затем вводится непосредственно значение атрибута (та информация, которая будет в нем храниться).


Хранение данных в табличном атрибуте

Данные в каждой ячейке таблицы атрибута могут быть представлены в виде целых или действительных чисел, строки текста или записи.

Запись представляет собой строку другой таблицы, на которую ссылается столбец таблицы, содержащий данную ячейку. Например, если столбец имеет заголовок Характеристики насосов и содержит ячейки с записями, то при просмотре какой-нибудь из записей этого столбца на экране появится строка вложенной таблицы. В ней может содержаться масса насоса, его мощность и габаритные размеры.

Допускается только один уровень вложенности записи, то есть запись в записи создаваться не может.

Если для целых чисел не назначен диапазон значений, то по умолчанию назначается [0 ; 65535]. Предельный диапазон для целых чисел может быть [-2147483648 ; +2147483647].

Если для действительных чисел не назначен диапазон значений, то по умолчанию назначается {[-3.4e+37 ; -3.4e-38] , 0 , [+3.4e-38 ; +3.4e+37]}. Предельный диапазон для действительных чисел может быть {[-1.7e+307 ; -2.2e-308] , 0 , [+2.2e-308 ; +1.7e+307]}.

Для строки текста может быть установлено ограничение на длину.

Заполнение столбцов атрибутов, содержащих целые, действительные числа или строки текста, может быть организовано только из списка разрешенных значений. Например, если столбец таблицы содержит значения подач фрезерного станка, то при его заполнении из списка разрешенных значений можно будет выбрать только 0.3, 0.35, 0.4. Список разрешенных значений хранится в типе атрибута.


Работа с атрибутами

Для работы с самими атрибутами предназначен диалог, в рамках которого вы можете создать новый атрибут и новый тип атрибута, причем тип атрибута может сохраняться как в чертеже, так и в специальных библиотеках на диске. В диалоге вы сможете также просмотреть, отредактировать, удалить атрибуты объекта чертежа, скопировать или перенести их в буфер для создания аналогичных атрибутов у других объектов, а также добавить выделенному объекту атрибут из буфера.

Для работы с типами атрибутов предназначен другой диалог, в рамках которого вы можете в чертеже или библиотеке создать новый тип атрибута, отредактировать или удалить существующий, восстановить или уничтожить удаленный тип, копировать и переносить типы из чертежа в библиотеки и между библиотеками, а также создавать новые библиотеки на диске.

Для селектирования на чертеже объектов с одинаковыми типами или значениями атрибутов предусмотрен диалог, в котором вы можете сформировать набор необходимых типов из документа и различных библиотек, по которому и будет проведен поиск.


Атрибуты и буфер обмена
Атрибуты и буфер обмена (Clipboard)

Если объекты, которые копируются или переносятся через буфер обмена, имеют атрибуты, то происходит следующее. При копировании объектов в буфер обмена вместе с ними копируются и их атрибуты. При последующей вставке из буфера (а таких вставок может быть сделано несколько) для каждого нового экземпляра объекта создаются собственные экземпляры атрибутов, то есть выполняется дублирование.


Создание новых типов атрибутов

Чтобы присвоить значение атрибута чертежному объекту или группе объектов, необходимо сначала описать тип этого атрибута.

Для этого выполните следующее.

3.	Вызовите команду Сервис - Типы атрибутов. На экране появится диалог работы с типами атрибутов.

4.	Типы атрибутов могут храниться как непосредственно в документе (локальные типы), так и в специальных системных файлах - библиотеках атрибутов. Сейчас будем рассматривать создание нового типа в документе. Для перехода к созданию нового типа нажмите кнопку Новый.

5.	В следующем диалоге определяются параметры типа атрибута. Обязательным является ввод названия.

6.	Установите с помощью переключателей нужный тип атрибута. Поддерживаются следующие типы:

- строка

- число

- таблица фиксированной длины

- таблица переменной длины

В том случае, если выбран вариант таблицы переменной длины, появляется кнопка Назначить прототип, а в случае таблицы фиксированной длины - еще и поле ввода Число строк таблицы.

7.	В списке главного диалога теперь отображается название созданного типа атрибута. Нажмите кнопку Выход для завершения диалога.

Аналогичным образом создается новый числовой или табличный тип атрибута. Для таблицы выполняется описание данных, которые будут храниться в столбцах этой таблицы.


Присвоение атрибута объекту

После того как создан тип атрибута, можно присваивать этот атрибут объектам документа.

Чтобы присвоить атрибут, необходимо сделать следующее.

1.	Выделите любыми удобными способами объект (или несколько объектов), которому нужно присвоить атрибут.

2.	Вызовите команду Сервис - Атрибуты. На экране появится диалог работы с атрибутами.

3.	Если у выделенного объекта еще нет ни одного атрибута, то список имеющихся атрибутов пуст. Нажмите кнопку Новый для вызова диалога, в котором можно выбрать тип нового атрибута.

4.	Выберите нужный тип атрибута в списке и нажмите кнопку Выбрать.

5.	На экране появляется диалог, в котором нужно ввести значение атрибута. После ввода нажмите кнопку ОК.

6.	Для завершения основного диалога работы с атрибутами нажмите кнопку Выход.


Просмотр и редактирование значения атрибута

Пользователь может в любой момент просмотреть содержимое атрибута объекта и при необходимости отредактировать его.

Чтобы просмотреть значение атрибута, необходимо сделать следующее.

1.	Выделите нужный объект.

2.	Вызовите команду Сервис - Атрибуты. На экране появится диалог работы с атрибутами.

3.	Выберите нужное имя атрибута в списке имеющихся у объекта атрибутов.

4.	Для просмотра значения атрибута нажмите кнопку Просмотреть либо дважды щелкните левой кнопкой мыши на имени атрибута. Для перехода к редактированию значения необходимо нажать кнопку Редактировать. И в первом, и во втором случаях на экран выдается диалог со значением атрибута (при просмотре оно будет недоступно для изменения).


Удаление атрибута из объекта

Если атрибут объекта стал не нужен, вы можете быстро удалить его из этого объекта.

Для удаления атрибута выполните следующее.

1.	Выделите нужный объект.

2.	Вызовите команду Сервис - Атрибуты. На экране появится диалог работы с атрибутами.

3.	Выберите имя удаляемого атрибута в списке имеющихся у объекта атрибутов и затем нажмите кнопку Удалить.


Копирование атрибутов между объектами

Если нужно присвоить объекту чертежа атрибут, совпадающий с атрибутом, уже имеющимся у другого объекта, можно не создавать его заново, а скопировать аналог.

Для копирования атрибутов между объектами в КОМПАС-График используется специальный буфер (отличающийся от стандартного буфера обмена Windows). Значение скопированного атрибута можно впоследствии отредактировать.

Для копирования атрибутов между объектами необходимо сделать следующее.

1.	Выделите объект, у которого имеется нужный для копирования атрибут.

2.	Вызовите команду Сервис - Атрибуты. На экране появится диалог работы с атрибутами.

3.	Выберите из списка название атрибута, который вы хотите скопировать, и нажмите кнопку Копия в буфер. Если нажать кнопку Перенос в буфер, то атрибут будет скопирован в буфер и затем удален из объекта-источника.

4.	Завершите диалог работы с атрибутами, нажав кнопку Выход.

5.	Выделите объект, в который нужно скопировать атрибут.

6.	Выберите в меню Операции команду Атрибуты.

7.	Нажмите кнопку Взять из буфера. Атрибуты, находящиеся в буфере, будут скопированы в выделенный объект.

8.	При необходимости отредактируйте содержимое скопированного атрибута.


Поиск объектов с использованием атрибутов

Одна из основных целей применения атрибутов в чертежных документах - это хранение различной информации, связанной с объектами, и быстрый поиск с ее использованием. Вы можете быстро выделить все объекты, имеющие указанный тип атрибута или его значение (например, можно выделить на плане цеха все изображения станков одной модели).

Для поиска и выделения объектов по типу или значению атрибутов необходимо сделать следующее.

1.	Выберите в меню Выделить команду По атрибутам. На экране появится диалог назначения условий поиска.

2.	В диалоге отображается список всех типов атрибутов, используемых в документе. Для того, чтобы использовать тип атрибута при поиске, выберите его в списке и нажмите кнопку со стрелкой вниз. Выбранные для поиска типы атрибутов показываются в отдельном списке.

3.	Для того, чтобы отменить использование типа при поиске, установите на него подсветку (в списке выбранных типов) и нажмите кнопку со стрелкой вверх.

4.	Если вы хотите назначить условие поиска по содержимому атрибута, нажмите кнопку Редактировать условие. На экране появится диалог ввода условий поиска. Набор полей этого диалога зависит от типа атрибута (строка или число). После того, как условия поиска по значениям заданы, нажмите кнопку Выход для возврата в главный диалог.

5.	Если потребуется удалить условие поиска по значению атрибута , установите подсветку на нужное название атрибута в списке выбранных типов и нажмите кнопку Очистить условие.

6.	После того, как заданы все необходимые условия, нажмите кнопку ОК для начала поиска.

7.	Все найденные в соответствии с заданными условиями объекты будут выделены, и с ними можно выполнять различные операции (копирование, перемещение и т.д.).


Управление библиотеками атрибутов
Библиотеки атрибутов

Типы атрибутов могут создаваться и храниться как непосредственно в документе, так и во внешних файлах библиотек (файлы библиотек типов атрибутов имеют расширение *.lat).

КОМПАС-3D предоставляет удобные средства управления библиотеками типов атрибутов. В специальном диалоге вы можете копировать и переносить типы между разными библиотеками или между библиотекой и документом, удалять ненужные типы, создавать новые типы, редактировать их и т.д.

Для вызова диалога управления библиотеками типов атрибутов вызовите команду Сервис - Типы атрибутов.

Следует помнить, что если вы используете в чертеже типы атрибутов из внешних библиотек, то для корректной работы с данным чертежом на другом компьютере нужно будет скопировать туда и эти библиотеки типов (если их там нет).


Редактирование и удаление типов атрибутов

Описание типа атрибута, созданное пользователем, может быть впоследствии изменено. Чтобы отредактировать тип атрибута, выполните следующее.

1.	Вызовите команду Сервис - Типы атрибутов. На экране появится диалог управления библиотеками типов атрибутов.

2.	Если тип, который подлежит редактированию, хранится во внешней библиотеке, подключите эту библиотеку.

3.	Найдите в списке типов документа или библиотеки нужный тип атрибута и нажмите кнопку Редактировать.

Чтобы удалить ненужный тип атрибута, выберите его в списке и нажмите кнопку Удалить.

При выполнении различных операций с типами атрибутов следует обращать внимание на одно важное обстоятельство. Когда вы назначаете атрибут объекту, то выбираете определенный тип атрибута, в котором описана его структура. В КОМПАС-3D описание типа атрибута хранится отдельно от самого атрибута объекта, поэтому один и тот же тип могут использовать многие атрибуты объектов.

При изменении или удалении описания типа сразу же возникает проблема несоответствия структуры данных и самих данных в атрибутах. Для того, чтобы избежать возможных сбоев и нарушения целостности документов, предусмотрены следующие меры безопасности при работе с типами атрибутов.

При изменении параметров типа атрибута, не влияющих на структуру данных (название типа, заголовки и комментарии столбцов таблицы, списки разрешенных значений в ячейках), никаких дополнительных мер не принимается.

Если вносятся существенные изменения в описание структуры данных (перенос, удаление или добавление столбцов таблицы, изменение типа данных в столбце, изменение диапазона значений столбца, изменение таблицы с фиксированным числом строк на таблицу с переменным числом строк и т.п.), система автоматически помечает старый тип как удаленный. При этом в документ или библиотеку, где хранится тип, добавляется отредактированный тип.

В том случае, если вы уверены, что атрибуты старого типа не используются в документах и этот тип больше не потребуется, можно войти в диалог работы с удаленными типами (нажав для этого кнопку Удаленные типы), и уничтожить их. Если, напротив, вам потребовался для работы ранее удаленный тип, в этом же диалоге можно восстановить его.

Когда вы попытаетесь работать с атрибутом, тип которого помечен как удаленный, КОМПАС-3D предложит вам либо восстановить удаленный тип, либо не работать с этим атрибутом. Если тип атрибута был окончательно уничтожен, то система сможет показывать содержимое атрибутов данного типа, но работать с ними (изменять данные, выполнять поиск и т.п.) вы не сможете.


Назначение атрибута нескольким объектам

Атрибут можно назначить не только одиночному объекту, но и нескольким объектам одновременно. Например, вы можете присвоить общий атрибут с типом Модель станка сразу нескольким изображениям станков одной модели на плане цеха.

Чтобы назначить групповой атрибут, выделите нужные объекты и выполните действия, аналогичные назначению одиночного атрибута.

В общем случае, выделив объект на чертеже и вызвав команду Сервис - Атрибуты, вы увидите в списке как собственные (одиночные) атрибуты объекта, так и общие с другими объектами (групповые) атрибуты. Названия групповых атрибутов отделены от названий одиночных. Групповые атрибуты помечены звездочками.

Если выделены все объекты, которым был присвоен групповой атрибут, то звездочка рядом с именем атрибута показываться не будет.

Групповые атрибуты, так же как и одиночные, могут просматриваться, редактироваться, удаляться, копироваться, переноситься в буфер и т.д. При попытке удалить или отредактировать значение группового атрибута система выдаст предупреждающее сообщение.

Операции с групповыми атрибутами имеют ряд особенностей.

1.	Групповой атрибут уничтожается только после того, как он уничтожен в последнем объекте из группы, либо если он удаляется при выделении всех объектов группы.

2.	Перенос группового атрибута в буфер выполняется по тем же правилам, что и удаление.

3.	Если редактируется значение группового атрибута, то оно изменяется для всех объектов группы.

4.	Если был выделен один объект, и вы перенесли имевшийся у него групповой атрибут в буфер и затем извлекли из буфера, то этот атрибут будет сохранен как собственный атрибут объекта.


Команда Свойства...

Позволяет просмотреть и отредактировать справочную информацию, хранящуюся вместе с активным документом. При этом на экран выводится соответствующий диалог. На вкладках диалога вы можете просмотреть сведения об авторе, датах создания и изменения файла, комментарий к документу и его внешние ссылки (ссылки на библиотеки стилей, фрагментов, внешние вставки).

При просмотре сведений о графических документах и спецификациях в диалоге появляется специальная вкладка для просмотра и редактирования атрибутов, присвоенных текущему документу в целом.


Команда Закрыть все

Закрывает все открытые окна КОМПАС-документов. Если внесенные в какие-либо документы изменения не были сохранены, на экране будет появляться запрос на их сохранение.

Для быстрого закрытия всех документов, записи всех несохраненных документов и завершения сеанса работы вызовите команду Файл - Выход.


Команда Закрыть - Локальный фрагмент

Позволяет закрыть текущее окно редактирования типового фрагмента, хранящегося внутри документа (созданный непосредственно в документе или взятый в него) и вернуться в окно этого документа.

Если во время сеанса работы в типовой фрагмент были внесены какие-либо изменения и вы не сохраняли их, на экране появится запрос о сохранении фрагмента. Сохранение производится в чертежа (аналогично команде Файл - Сохранить - В документ-владелец). При закрытии окна фрагмента без сохранения все внесенные в него изменения будут утрачены.

Чтобы закрыть окно редактирования типового фрагмента, можно также нажать системную кнопку Закрыть в правом верхнем углу окна.

Если требуется сохранить типовой фрагмент и весь чертеж, используйте команду Файл - Сохранить-С владельцем в файл.


Команда Закрыть - Окно объектов

Позволяет закрыть окно подчиненного режима или окно работы с объектами таблицы изменений и вернуться в окно документа, содержащего редактируемые объекты спецификации или таблицы изменений.

Чтобы закрыть окно подчиненного режима, можно также нажать системную кнопку Закрыть в правом верхнем углу окна.

Так как объекты спецификации (таблицы изменений) сохраняются в документе сразу после их создания (или редактирования), запрос на сохранение сделанных в подчиненном режиме изменений не выдается.


Команда Закрыть - Технические требования

Позволяет закрыть текущее окно редактирования технических требований.

В том случае, если во время сеанса работы в технические требования были внесены какие-либо изменения и вы не сохраняли их, на экране появится запрос о сохранении технических требований. Сохранение производится в листе (аналогично команде Файл - Сохранить - В чертеж). При закрытии окна без сохранения технических требований все внесенные в них изменения будут утрачены.

Чтобы закрыть окно редактирования технических требований, можно также нажать системную кнопку Закрыть в правом верхнем углу окна.

Если требуется сохранить текст технических требований и весь чертеж, используйте команду Файл - Сохранить - С чертежом в файл.


Команда Сохранить как - Текстовый документ
Команда Сохранить как - Текстовый документ...

Сохраняет текст технических требований в отдельном файле *.txt или в файле текстового документа КОМПАС-3D (*.kdw).

После вызова команды на экране появляется диалог задания имени файла для записи.

После ввода или выбора нужного имени файла нажмите кнопку Сохранить для записи технических требований в этот файл. Для выхода из диалога без записи файла нажмите кнопку Отмена.


Команда Сохранить - В документ-владелец

Сохраняет редактируемый типовой фрагмент, хранящийся внутри документа (созданный непосредственно в документе или взятый в него) в этом документе.

Если необходимо сохранить документ-владелец под новым именем или в другом месте, используйте команду Файл - Сохранить с владельцем в файл как.


Команда Сохранить все

Сохраняет все открытые КОМПАС-документы . В том случае, если какой-либо из документов сохраняется впервые, на экране появится соответствующий диалог.


Команда Сохранить - В чертеж

Сохраняет текст технических требований в чертеже, которому они принадлежат. При этом полное сохранение чертежа в файл на диске не производится.

Если вы хотите сохранить текст технических требований и весь чертеж, используйте команду Файл - Сохранить - С чертежом в файл.


Команда Сохранить - С чертежом в файл

Сохраняет текст технических требований в чертеже, а затем записывает весь чертеж в файл на диске.

Если необходимо сохранить чертеж под новым именем или в другом месте, используйте команду Файл - Сохранить как - С листом в файл.

 Если вы хотите просто сохранить технические требования в чертеже без записи всего чертежа на диск, нажмите кнопку Сохранить на Стандартной панели или вызовите команду Файл - Сохранить - В чертеж.


Команда Сохранить как - С чертежом в файл...

Сохраняет чертеж, в котором редактируются технические требования, с изменением имени и расположения файла. При этом на экран выводится соответствующий диалог.


Диалог создания новых документов

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Файл - Создать.

В нем можно указать тип создаваемого документа или выбрать шаблон для нового документа.

Для выбора шаблона перейдите на вкладку Шаблоны. В правом окне просмотра отображается структура каталога \Templates, в котором хранятся шаблоны. Содержимое выделенного подкаталога показывается в левом окне просмотра.

Панель управления вкладки Шаблоны содержит кнопки, управляющие расположением элементов левого окна, а также кнопку Просмотр для включения и отключения просмотра шаблона, выделенного в левом окне. Если просмотр включен, то выбранный шаблон отображается в уменьшенном виде в правой нижней части вкладки.

Если использование шаблона не требуется, выберите тип документа на вкладке Новые документы.

Нажмите кнопку ОК для создания документа заданного типа или по заданному шаблону.


Запрос об изменении ссылки на компонент

В документе-сборке хранятся не сами компоненты, а лишь ссылки на содержащие их файлы (файлы-источники).

Если одновременно открыты файл сборки и файл-источник компонента этой сборки, то при попытке сохранить файл компонента под другим именем система запрашивает пользователя о том, на какой из файлов (прежний или переименованный) должна ссылаться сборка.

Если вы хотите, чтобы сборка ссылалась на файл с новым именем, нажмите кнопку Изменить ссылки. Это может понадобиться, например, для включения в сборку отредактированного компонента и сохранения его первоначального варианта.

Если вы хотите, чтобы сборка ссылалась на файл с прежним именем, нажмите кнопку Сохранить ссылки. Это может понадобиться, например, для сохранения отредактированного компонента без передачи его изменения в сборку.

Чтобы отказаться от сохранения файла под другим именем, нажмите кнопку Отмена.

Замечание. Ссылки изменяются лишь в открытых на данный момент сборках; в сборках, имеющих ссылки на этот же файл, но закрытых в момент его сохранения под другим именем, ссылки не изменяются.


Диалог задания параметров экспорта модели
Диалог задания параметров экспорта
файла трехмерной модели

В этом диалоге можно настроить некоторые параметры экспорта файла трехмерной модели в формат SAT, STL, IGES, ParaSolid, STEP или VRML.

Название выбранного для экспорта формата показано в заголовке диалога.

В диалоге требуется указать экспортируемый документ. По умолчанию включена опция Текущий и записывается текущий файл. Выключите опцию Текущий, если требуется экспортировать другой файл, и укажите в стандартном диалоге выбора файлов нужный документ (модель КОМПАС-3D). Если требуется указать другой файл для экспорта, нажмите кнопку Выбрать документ... и укажите файл заново.

Укажите итоговый файл. Для этого нажмите кнопку Выбрать файл... и в появившемся диалоге выберите файл, в который будет экспортирована трехмерная модель.

Если производится экспорт в формат STL, в диалоге требуется указать формат записи - текстовый или двоичный. Выбор текстового или двоичного формата STL определяется тем, как далее будет использоваться экспортированная модель (например, если она будет передаваться в программу, работающую с двоичным форматом STL, нужно выбрать запись именно в этом формате).

Если производится экспорт в формат IGES, Вы можете указать способ записи модели в итоговый файл. Он определяется состоянием опции Включить топологию. Если эта опция выключена, трехмерная модель записывается в виде набора поверхностей. Включенная опция означает, что модель будет записана как твердое тело.

Замечание 1. Следует иметь в виду, что модель, записанная в файл формата IGES как твердое тело, может быть прочитана лишь некоторыми целевыми системами. Модель же, записанную в виде набора поверхностей, можно прочитать в большинстве из них.

Совет. Перед экспортом файла трехмерной модели в формат IGES заранее выясните, какой способ записи должен использоваться, чтобы этот файл был корректно прочитан целевой системой. Если модель, записанная в файл формата IGES как твердое тело, не читается целевой системой, попробуйте записать модель еще раз - в виде набора поверхностей.

После выбора файлов нажмите кнопку Начать запись диалога. Указанная модель КОМПАС-3D будет записана в выбранном формате.

Замечание 2. При экспорте детали КОМПАС-3D в форматы SAT и IGES не передается информация о цвете граней детали.

Замечание 3. При экспорте файлов в формат ParaSolid ХТ используется стандартный файл-схема (schema file) №10004.

Замечание 4. При экспорте файлов в формат STEP в итоговый файл записывается следующая информация:

-	обозначения и наименования изделия и его составных частей,

-	описание изделия (комментарий, который задается в диалоге информации о документе),

-	автор.


Диалог выбора единиц измерения

Этот диалог появляется на экране при чтении файлов в формате SAT.

Позволяет выбрать единицы измерения длины в импортируемой модели, если она была создана в системе SolidWorks ранних версий (в файле такой модели нет информации о единицах измерения длины).

Выберите единицы длины: Миллиметры, Сантиметры или Метры. Если при создании модели использовались другие единицы (например, дюймы), выберите опцию Произвольные и введите величину единицы измерения в миллиметрах (для дюймов эта величина - 25.4).

После выбора единиц измерения нажмите кнопку OK диалога. Модель будет импортирована в КОМПАС-3D, в ней будут использованы указанные единицы измерения.

Для отказа от импорта модели нажмите кнопку Отмена.


Диалог записи в растровый формат (однолистовой чертеж, фрагмент)
Диалог задания параметров записи
в растровый файл

Этот диалог появляется на экране, если при сохранении КОМПАС-документа был выбран один из растровых форматов.

В диалоге можно настроить параметры записи в растровый файл.

Описание элементов управления

Размер, мм	Габариты изображения в миллиметрах - размер, который будет иметь изображение, напечатанное без изменения масштаба.
Цвет	Список, из которого можно выбрать цвет изображения. Доступны следующие варианты: Черный Установленный для объекта При записи графических документов доступны также варианты: Установленный для вида Установленный для слоя
Все линии тонкие	Опция, позволяющая записать все линии с толщиной, установленной для тонких линий в диалоге настройки системы. По умолчанию это значение составляет 0,18 мм. Замечание. Состояние опции Вывод тонкими линиями не влияет на толщину линий шрифта.
Масштаб	Поле для ввода масштаба изображения.
Цветность	Список, позволяющий выбрать количество цветов. Совет
Разрешение, точек на дюйм	Поле, в котором можно ввести или выбрать разрешение изображения. Совет
Оттенки серого	Опция, позволяющая записать цветные оттенки оттенками серого цвета.  Количество оттенков серого будет тем больше, чем большая цветность установлена. Поэтому включение этой опции не равносильно выбору черно-белого способа записи, при котором оттенки серого цвета создаются путем "смешения" черных и белых пикселов.
Размер изображения	Габариты изображения в точках. Эта величина зависит от заданного масштаба и разрешения.
После завершения настройки нажмите кнопку ОК, чтобы начать запись. Для отказа от записи нажмите кнопку Отмена.

Замечание. Запись в растровые форматы подчиняется настройке фильтров вывода на печать. Т.е. в созданном файле рисунка будут присутствовать только те объекты КОМПАС-документа, печать которых включена.

Если появилось сообщение о невозможности записи...


Так как размер растрового файла пропорционален количеству цветов, высокую цветность рекомендуется использовать только для записи трехмерных моделей - это позволит корректно передать цветовые переходы.

Записав файл, просмотрите его в соответствующем растровом редакторе. Если цветовые переходы выглядят недостаточно "гладкими", увеличьте цветность и запишите файл снова.


Так как размер растрового файла пропорционален разрешению, большое разрешение рекомендуется использовать для записи документов, содержащих мелкие детали и контуры значительной кривизны - это позволит передать их с минимальными потерями.

Записав файл, просмотрите его в соответствующем растровом редакторе. Если качество изображения вас не удовлетворит, увеличьте разрешение и запишите файл снова.


Выбор этого варианта означает, что все цветные оттенки будут записаны оттенками серого цвета.


Выбор этого варианта означает, что объекты будут иметь те цвета, которыми они отображаются на экране.


Выбор этого варианта означает, что объекты, расположенные в разных видах, будут иметь цвета, установленные для этих видов.


Выбор этого варианта означает, что объекты, расположенные на разных слоях, будут иметь цвета, установленные для этих слоев.


Диалог записи в растровый формат (многолистовой документ)
Диалог задания параметров записи
в растровый файл

Этот диалог появляется на экране, если при сохранении КОМПАС-документа был выбран один из растровых форматов.

В диалоге можно настроить параметры записи в растровый файл.

При сохранении во все форматы, кроме формата TIFF, для каждого листа документа формируется отдельный растровый файл. Способ сохранения в формат TIFF определяется состоянием опции Многостраничный TIFF.

Описание элементов управления

Группа Параметры документа

Размер страницы, мм	Габариты изображения страницы в миллиметрах - размер, который будет иметь изображение, напечатанное без изменения масштаба.
Количество страниц документа	Общее количество страниц документа.
Текущая страница	Порядковый номер страницы, которая была текущей перед вызовом команды сохранения.

Группа Диапазон

Все страницы	Опция, включение которой означает, что будут записаны все страницы документа.
Текущая	Опция, включение которой означает, что будет записана только текущая страница документа.
Страницы	Поле, в котором можно ввести номера и/или диапазоны номеров страниц для записи. Например, "1, 3-5"
Сохранять	Список, позволяющий указать, какие страницы диапазона требуется записать: все, только четные или только нечетные.
Многостраничный TIFF	Опция, позволяющая при сохранении документа в формате TIFF сформировать один многостраничный файл, на каждой странице которого будет расположен один лист документа. При выключенной опции для каждого листа создается отдельный файл формата TIFF. Для других форматов опция недоступна.
Группа Настройка

Цвет	Список, из которого можно выбрать цвет изображения. Доступны следующие варианты: Черный и Установленный для объекта.
Все линии тонкие	Опция, позволяющая записать все линии с толщиной, установленной для тонких линий в диалоге настройки системы. По умолчанию это значение составляет 0,18 мм. Замечание. Состояние опции Вывод тонкими линиями не влияет на толщину линий шрифта.
Масштаб	Поле для ввода масштаба изображения.

Группа Параметры растра

Цветность	Список, позволяющий выбрать количество цветов.
Разрешение, точек на дюйм	Поле, в котором можно ввести или выбрать разрешение изображения.
Оттенки серого	Опция, позволяющая записать цветные оттенки оттенками серого цвета.  Количество оттенков серого будет тем больше, чем большая цветность установлена. Поэтому включение этой опции не равносильно выбору черно-белого способа записи, при котором оттенки серого цвета создаются путем "смешения" черных и белых пикселов.
Размер изображения	Габариты изображения страницы в точках. Эта величина зависит от заданного масштаба и разрешения.
После завершения настройки нажмите кнопку ОК, чтобы начать запись. Для отказа от записи нажмите кнопку Отмена.

Замечание. Запись в растровые форматы подчиняется настройке фильтров вывода на печать. Т.е. в созданном файле рисунка будут присутствовать только те объекты КОМПАС-документа, печать которых включена.

Если появилось сообщение о невозможности записи...


Диалог выбора файла формата IGES

Этот диалог появляется на экране при попытке открытия файла *.igs.

В нем требуется указать, двухмерное или трехмерное изображение содержится в выбранном фале. Это необходимо для запуска конвертера соответствующего типа.

Для отказа от чтения нажмите кнопку Отмена.

Замечание. Трехмерные модели могут быть записаны в формат IGES с топологией или без топологии. Во время чтения указанного файла *.igs производится анализ, при котором определяется способ записи. Если файл не содержит топологию, на экране появится запрос на сшивку поверхностей. Положительный ответ означает, что после импорта образуется (если это возможно) ограниченное поверхностями тело. Отрицательный ответ означает, что импортированный файл будет содержать только поверхности. Если файл содержит топологию, то для создания тел сшивка не требуется.


Диалог информации о документе

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Файл - Свойства.... Кроме того, по умолчанию этот диалог автоматически появляется при первом сохранении КОМПАС-документа.

Позволяет просмотреть и отредактировать справочную информацию, хранящуюся вместе с документом.

Вкладка Общие сведения

Вкладка Внешние ссылки

Вкладка Атрибуты

Чтобы закрыть диалог, нажмите кнопку ОК.

Совет. Вы можете ввести умолчательные данные об авторе и организации, а также умолчательный комментарий. Для этого вызовите команду Сервис - Параметры... - Новые документы - Свойства документа. В появившемся диалоге можно ввести необходимые сведения, а также отключить автоматический вызов диалога свойств при первом сохранении документа.


Внешние файлы

-	вставленные фрагменты,

-	библиотеки фрагментов,

-	библиотеки стилей,

-	библиотеки типов атрибутов,

-	документы-спецификации, подключенные к текущему чертежу,

-	листы сборочного чертежа, подключенные к текущей спецификации,

-	документы, подключенные к объектам спецификации в текущем документе,

-	документы, к объектам спецификации в которых подключен текущий документ.


Вкладка Общие сведения

В окне просмотра этой вкладки показаны общие сведения об активном документе.

Описание элементов управления

Автор	Поле для ввода сведений об авторе документа.
Организация	Поле для ввода наименования организации.
Комментарий	Поле для ввода комментария к документу. Комментарий может состоять из нескольких строк.
Создан	Поле содержит дату и время создания документа. Это поле заполняется автоматически и не может быть изменено пользователем.
Последнее изменение	Поле содержит дату и время последнего сохранения документа. Это поле заполняется автоматически и не может быть изменено пользователем.


Вкладка Внешние ссылки

В окне просмотра этой вкладки перечислены все внешние файлы, на которые ссылается данный документ, и с которыми он связан

Описание элементов управления

Полный путь	Если полный путь и имя файла не помещаются в окне просмотра, происходит сжатие пути. Если нужно получить информацию о полном пути, вы можете включить опцию Полный путь и читать строки в окне просмотра, пользуясь линейкой прокрутки.
Записать в файл	При необходимости представленную в окне информацию о внешних связях документа можно записать в текстовый файл, воспользовавшись этой кнопкой


Вкладка Атрибуты

Вкладка появляется при просмотре сведений о графическом документе или спецификации КОМПАС-3D.

В окне просмотра этой вкладки показан структурированный список типов атрибутов, присвоенных текущему документу в целом. Атрибуты, присвоенные отдельным графическим объектам документа, здесь не отображаются.

Описание элементов управления

Новый	Для присвоения документу нового атрибута нажмите эту кнопку, выберите тип и введите значение атрибута.
Просмотреть...	Чтобы просмотреть значение существующего атрибута, выделите название его типа в списке и нажмите эту кнопку.
Редактировать...	Чтобы отредактировать значение существующего атрибута, выделите название его типа в списке и нажмите эту кнопку.
Удалить	Чтобы удалить атрибут документа, выделите его тип в списке и нажмите эту кнопку.
Копия в буфер	Чтобы скопировать в буфер обмена атрибуты объектов и документов, нажмите эту кнопку.
Перенос в буфер	Чтобы вырезать в буфер обмена атрибуты объектов и документов, нажмите эту кнопку.
Взять из буфера	Чтобы вставить из буфера обмена атрибуты объектов и документов, нажмите эту кнопку.
Замечание. Чертежу, содержащему ассоциативные виды трехмерной модели, автоматически присваиваются атрибуты, в которых содержатся сведения о массе модели. Если при создании модели ее материал был выбран из корпоративного справочника Материалы и сортаменты или Библиотеки материалов и сортаментов, то в чертеже формируется также атрибут, содержащий сведения о материале.


Команда Сохранить вставленный документ как
Команда Сохранить как

Позволяет сохранить вставленный КОМПАС-документ на диске под другим именем.


Команда Обновить изображение
Команда Обновить

Позволяет передать изменения, сделанные в КОМПАС-документе, в документ-контейнер.


Операции со строками таблиц

 Чтобы выделить текущую строку таблицы (строку, в ячейке которой находится курсор), нажмите кнопку Выделить строку или вызовите команду Таблица - Строка - Выделить.

 Чтобы добавить строку над текущей, нажмите кнопку Вставить строку сверху или вызовите команду Таблица - Строка - Вставить сверху.

 Чтобы добавить строку под текущей, нажмите кнопку Вставить строку снизу или вызовите команду Таблица - Строка - Вставить снизу.

Совет. Чтобы добавить строку внизу таблицы, установите курсор в крайнюю позицию нижней правой ячейки и нажмите клавишу <Tab>.

Форматирование текста в ячейках новых строк совпадает с форматированием текста в соответствующих ячейках исходной строки.

 Чтобы удалить текущую строку таблицы, нажмите кнопку Удалить строку или вызовите команду Таблица - Строка - Удалить.


Операции со столбцами таблиц

 Чтобы выделить текущий столбец таблицы (столбец, в ячейке которого находится курсор), нажмите кнопку Выделить столбец или вызовите команду Таблица - Столбец - Выделить.

 Чтобы добавить столбец справа от текущего, нажмите кнопку Вставить столбец справа или вызовите команду Таблица - Столбец - Вставить справа.

 Чтобы добавить столбец слева от текущего, нажмите кнопку Вставить столбец слева или вызовите команду Таблица - Столбец - Вставить слева.

Форматирование текста в ячейках новых столбцов совпадает с форматированием текста в соответствующих ячейках исходного столбца.

 Чтобы удалить текущий столбец таблицы, нажмите кнопку Удалить столбец или вызовите команду Таблица - Столбец - Удалить.


Элемент управления Текущий стиль линии границы
Текущий стиль линии границы

Элемент управления, позволяющий указать текущий стиль линии границы.

На Панели свойств и на панели Таблицы и границы данный элемент имеет вид списка, из которого можно выбрать нужный стиль.

 Если панель Таблицы и границы расположена вертикально, то данный элемент имеет вид кнопки Стиль линии. После нажатия на эту кнопку на экране появляется диалог, в котором можно указать нужный стиль линии.


Команда Внутренняя вертикальная граница

 Позволяет применить текущий стиль линии к внутренним вертикальным границам выделенного диапазона ячеек.

Для выбора текущего стиля линии границ служит элемент Текущий стиль линии границы.


Команда Правая граница

 Позволяет применить текущий стиль линии к правой границе текущей ячейки или выделенного диапазона ячеек.

Для выбора текущего стиля линии границ служит элемент Текущий стиль линии границы.


Команда Нижняя граница

 Позволяет применить текущий стиль линии к нижней границе текущей ячейки или выделенного диапазона ячеек.

Для выбора текущего стиля линии границ служит элемент Текущий стиль линии границы.


Команда Нет границ

 Позволяет отменить отображение границ текущей ячейки или выделенного диапазона ячеек.

Совет...


Команда Внутренние границы

 Позволяет применить текущий стиль линии к внутренним границам выделенного диапазона ячеек.

Для выбора текущего стиля линии границ служит элемент Текущий стиль линии границы.


Команда Внутренняя горизонтальная граница

 Позволяет применить текущий стиль линии к внутренним горизонтальным границам выделенного диапазона ячеек.

Для выбора текущего стиля линии границ служит элемент Текущий стиль линии границы.


Команда Левая граница

 Позволяет применить текущий стиль линии к левой границе текущей ячейки или выделенного диапазона ячеек.

Для выбора текущего стиля линии границ служит элемент Текущий стиль линии границы.


Команда Верхняя граница

 Позволяет применить текущий стиль линии к верхней границе текущей ячейки или выделенного диапазона ячеек.

Для выбора текущего стиля линии границ служит элемент Текущий стиль линии границы.


Команда Все границы

 Позволяет применить текущий стиль линии ко всем границам текущей ячейки или выделенного диапазона ячеек.

Для выбора текущего стиля линии границ служит элемент Текущий стиль линии границы.


Команда Внешние границы

 Позволяет применить текущий стиль линии к внешним границам текущей ячейки или выделенного диапазона ячеек.

Для выбора текущего стиля линии границ служит элемент Текущий стиль линии границы.


Команда Отображать сетку

Позволяет показать на экране выключенные границы ячеек в виде тонких серых линий.

Эти линии отображаются только в режиме редактирования таблицы и не выводятся на печать.


Диалог настройки границ ячеек
Диалог настройки границ

 Этот диалог появляется на экране после вызова команды Таблицы - Границы...

Он позволяет управлять отображением и стилем линии границ текущей ячейки или выделенного диапазона ячеек таблицы.

В списке Стиль линий границ перечислены системные стили линий, которые могут быть использованы для границ ячеек. Текущий стиль выделен.

В поле Образец схематично отображается выделенный диапазон ячеек. Слева от поля и под ним расположены кнопки, соответствующие границам. Если отображение границы включено, то кнопка нажата, а если выключено - отжата. Включенные границы показываются на образце установленным для них стилем линии, а выключенные - серыми линиями. Если граница выделенного диапазона состоит из линий разного стиля, то она показывается на образце в виде толстой серой линии.

Чтобы выключить отображение границ текущей ячейки (или выделенного диапазона ячеек), отожмите кнопки, соответствующие этим границам, в диалоге настройки границ.

Совет...

Чтобы изменить стиль линии границы, выберите нужный стиль в списке. Если граница, стиль которой требуется изменить, выключена, нажмите соответствующую ей кнопку. Если граница, стиль которой требуется изменить, включена, отожмите соответствующую ей кнопку, а затем вновь нажмите ее.

Завершив настройку границ, нажмите кнопку ОК диалога.


Команда Границы
Команда Границы...

Позволяет вызывать диалог настройки границ.

Этот диалог служит для управления отображением и стилем линии границ текущей ячейки (или выделенного диапазона ячеек) таблицы.


 Для удобства редактирования таблицы с выключенными границами вы можете включить их отображение на экране, активизировав переключатель Отображать сетку. Выключенные границы будут показаны в виде тонких серых линий. Эти линии отображаются на экране только в режиме редактирования таблицы и не выводятся на печать.


Разделение ячеек таблицы

 Чтобы разделить текущую ячейку (ячейку, в которой находится курсор) на две по горизонтали, нажмите кнопку Разделить ячейку по горизонтали или вызовите команду Таблица - Разделение ячейки - По горизонтали.

 Чтобы разделить текущую ячейку на две по вертикали, нажмите кнопку Разделить ячейку по вертикали или вызовите команду Таблица - Разделение ячейки - По вертикали.

Форматирование текста в новой ячейке совпадает с форматированием текста в исходной ячейке.


Слияние ячеек таблицы

 Чтобы объединить текущую ячейку (ячейку, в которой находится курсор) с ячейкой, расположенной слева от нее, нажмите кнопку Объединить с левой ячейкой или вызовите команду Таблица - Слияние ячеек - Слева.

 Чтобы объединить текущую ячейку с ячейкой, расположенной справа от нее, нажмите кнопку Объединить с правой ячейкой или вызовите команду Таблица - Слияние ячеек - Справа.

 Чтобы объединить текущую ячейку с ячейкой, расположенной сверху от нее, нажмите кнопку Объединить с верхней ячейкой или вызовите команду Таблица - Слияние ячеек - Сверху.

 Чтобы объединить текущую ячейку с ячейкой, расположенной снизу от нее, нажмите кнопку Объединить с нижней ячейкой или вызовите команду Таблица - Слияние ячеек - Снизу.

Если в каком-либо направлении от текущей отсутствует ячейка для слияния, то соответствующая команда объединения ячеек будет недоступна.

Замечание. При работе со спецификацией и таблицей изменений доступны команды слияния только с левой и правой ячейками.


Элемент управления Точка привязки таблицы
Точка привязки таблицы

Поля координат точки привязки таблицы.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.

Для вызова меню геометрического калькулятора щелкните в поле правой кнопкой мыши.


Команда Сохранить таблицу основной надписи

Позволяет сохранить текущую таблицу, входящую в состав редактируемой основной надписи. Сохранение происходит не в файле на диске, а в открытой для редактирования основной надписи.

 Для вызова команды нажмите кнопку Сохранить таблицу или выберите ее название из меню Файл.

Чтобы сохранить основную надпись в файле библиотеки *.lyt на диске, следует выйти из диалога редактирования основной надписи, нажав кнопку OK.


Команда Сохранить таблицу в файл
Команда Сохранить таблицу в файл...

Позволяет сохранить текущую таблицу в специальном формате в файл *.tbl.

 Для вызова команды нажмите кнопку Сохранить таблицу в файл или выберите ее название из меню Файл.

Таблицы, хранящиеся в файлах *.tbl, могут впоследствии использоваться для вставки в графические и текстовые документы, а также при создании таблиц основных надписей.


Команда Завершить редактирование таблицы

Позволяет закрыть окно редактирования таблицы, входящей в состав основной надписи и вернуться в диалог создания основной надписи.

Для вызова команды нажмите кнопку Завершить редактирование таблицы или выберите ее название из меню Файл.

Если внесенные в таблицу изменения не были сохранены в основной надписи, система выдаст запрос о необходимости их сохранения.


Команда Расширенный формат ячейки

Позволяет установить дополнительные параметры для ячейки таблицы. Эти параметры нужны только при настройке таблицы основной надписи, поэтому команда доступна только в режиме создания или редактирования таблицы основной надписи.

 Для вызова команды нажмите кнопку Расширенный формат ячейки или выберите ее название из меню Таблица.

После вызова команды на экране появляется диалог настройки расширенного формата ячейки таблицы. Другим способом вызова этого диалога является нажатие на кнопку Далее... диалога Формат ячейки.

Установите в диалоге нужный тип ячейки (графы основной надписи) и введите текст, который будет отображаться в Строке сообщений при вводе содержимого в данную ячейку основной надписи.

После установки параметров расширенного формата ячейки нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Команда Формат ячейки

Позволяет изменить габариты текущей ячейки и методы форматирования текста в ней.

 Для вызова команды нажмите кнопку Формат ячейки или выберите ее название из меню Таблица.

После вызова команды на экране появляется диалог, в котором можно установить габариты ячейки и указать стиль текста в ячейке по умолчанию, запретить или разрешить изменение текста в ячейке, задать отступы текста от границ ячейки и правила отслеживания размеров ячейки (должен ли текст в ячейке подгоняться под заданные габариты или границы ячейки должны передвигаться при вводе не помещающегося в них текста).


Команда Блокировка
Команда Блокировка размеров

Позволяет установить блокировку размеров и структуры текущей таблицы.

 Для вызова команды нажмите кнопку Блокировка размеров таблицы или выберите ее название из меню Таблица.

После этого на экране появится диалог настройки блокировки.

Описание элементов управления

Зафиксировать габариты ячеек	Включите эту опцию, чтобы размеры ячеек таблицы нельзя было изменить.
Запретить изменять число строк	Включите эту опцию для фиксации текущего количества строк таблицы.
Запретить изменять число столбцов	Включите эту опцию для фиксации текущего количества колонок таблицы.
После завершения настройки блокировки таблицы нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Команда Проверка идентификаторов

Эта команда расположена в меню Сервис в режиме просмотра и редактирования таблицы основной надписи.

Она позволяет проконтролировать, в каких ячейках текущей таблицы не были введены числовые идентификаторы и какие ячейки имеют одинаковые идентификаторы.

После вызова команды на экране появляется диалог контроля идентификаторов таблицы. В нем условно (без соблюдения размеров ячеек и отображения текстов в них) показана текущая таблица основной надписи. В ней розовым цветом отмечены ячейки, для которых не задан идентификатор, а сиреневым - ячейки с одинаковыми идентификаторами.

Вообще говоря, в корректно сформированной таблице основной надписи не может быть ячеек без идентификаторов (не считая уже заполненных ячеек, в которые пользователю не нужно вводить данные) и ячеек с одинаковыми идентификаторами.

Редактирование ячеек (в том числе изменение их формата) в диалоге контроля невозможно. Для исправления идентификаторов запомните ячейки, которые требуется отредактировать, выйдите из диалога и измените расширенный формат нужных ячеек. Вновь вызовите диалог контроля и убедитесь, что "розовые" и "сиреневые" ячейки в таблице отсутствуют.


Диалог контроля идентификаторов таблицы

Этот диалог позволяет проконтролировать, в каких ячейках текущей таблицы основной надписи не были введены числовые идентификаторы и какие ячейки имеют одинаковые идентификаторы.

Он появляется на экране после вызова команды Сервис - Проверка идентификаторов.

В нем условно (без соблюдения размеров ячеек и отображения текстов в них) показана текущая таблица основной надписи. В таблице розовым цветом отмечены ячейки, для которых не задан идентификатор, а сиреневым - ячейки с одинаковыми идентификаторами.

Вообще говоря, в корректно сформированной таблице основной надписи не может быть ячеек без идентификаторов (не считая уже заполненных ячеек, в которые пользователю не нужно вводить данные) и ячеек с одинаковыми идентификаторами.

Редактирование ячеек (в том числе изменение их формата) в диалоге контроля невозможно. Для исправления идентификаторов запомните ячейки, которые требуется отредактировать, выйдите из диалога и измените расширенный формат нужных ячеек.


Диалог создания основной надписи

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Редактировать... в диалоге работы с основными надписями.

Позволяет создать новую или отредактировать уже существующую основную надпись (штамп) для оформления документов. Штамп создается как набор обычных таблиц, для которых установлены правила размещения на листе.

Описания основных надписей хранятся в специальных системных библиотеках - файлах с расширением *.lyt.

Описание элементов управления

Наименование	В этом поле можно ввести или отредактировать название основной надписи.
Номер	В этом поле можно ввести или отредактировать номер основной надписи.
Состав основной надписи	В этом поле отображается список названий таблиц, из которых состоит штамп.
Наименование таблицы	В этом поле отображается название текущей таблицы в списке.
Привязка	В этом разделе устанавливаются правила размещения на листе текущей таблицы из списка. В окне просмотра в правой части диалога условно (без соблюдения размеров) показана настраиваемая основная надпись. Текущая (выделенная в списке) таблица подсвечена в окне просмотра. Указанная в диалоге опорная точка на листе также подсвечена. При изменении перечисленных ниже параметров привязки изменяется начертание основной надписи в окне просмотра.
Опорная точка на листе	Список для выбора точки привязки таблицы на листе.
Опорная точка в таблице	Список для выбора точки в таблице, которая будет совмещаться с опорной точкой на листе.
Сдвиг по горизонтали	Поле для ввода смещения по горизонтали опорной точки таблицы относительно опорной точки на листе.
Сдвиг по вертикали	Поле для ввода смещения по вертикали опорной точки таблицы относительно опорной точки на листе.
Поворот таблицы	Выберите из списка угол поворота таблицы против часовой стрелки (кратный 90 градусам) относительно ее опорной точки. Опция Относительно длинной стороны используется в особых случаях (для описания граф, аналогичных графе 26 штампа первого листа графических конструкторских документов).
Редактировать	Нажмите эту кнопку, чтобы внести изменения в выделенную в списке таблицу основной надписи.
Добавить	Нажмите эту кнопку для создания новой таблицы, входящей в штамп.
Удалить	Нажмите эту кнопку, чтобы исключить выделенную в списке таблицу из состава основной надписи.
Использовать для спецификаций	Включите эту опцию, когда в списке Состав основной надписи выделена таблица, которую нужно использовать для спецификации. Опция может быть включена только для одной таблицы из этого списка.
Завершить работу в диалоге можно нажатием кнопки ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог блокировки размеров таблицы

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Таблица - Блокировка.

Позволяет установить ограничения на перестроение таблицы, то есть сделать ее структуру и размеры жесткими.

Описание элементов управления

Зафиксировать габариты ячеек	Включите эту опцию, чтобы размеры ячеек таблицы нельзя было изменить.
Запретить изменять число строк	Включите эту опцию для фиксации текущего количества строк таблицы.
Запретить изменять число столбцов	Включите эту опцию для фиксации текущего количества колонок таблицы.
После завершения настройки атрибутов таблицы нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки расширенного формата ячейки

Позволяет установить дополнительные параметры для ячейки таблицы. Эти параметры нужны только при создании или редактировании таблиц основной надписи, поэтому диалог можно вызвать на экран только в данном режиме.

Он появляется на экране после вызова команды Расширенный формат ячейки или после нажатия на кнопку Далее... в диалоге настройки формата ячейки.

Описание элементов управления

Тип ячейки	В этом разделе диалога устанавливается нужный тип ячейки (графы основной надписи).
Тип не определен	Эта опция - информационная. Она включена по умолчанию для ячейки, настройка которой еще не производилась. При настройке ячейки нужно обязательно выбрать один из следующих типов. Если тип ячейки оставить неопределенным, то ввод данных в нее при заполнении штампа будет невозможен.
Системный	Включите эту опцию, чтобы текст в ячейке появлялся автоматически. Система может определять и размещать в ячейке номер листа, количество листов, формат листа, имя файла (полное), имя файла (короткое), строка обозначения и дефис. Выберите один из указанных типов данных из списка, который становится доступным при включении опции Системный тип. Список содержит также строку Пользовательский. Выберите ее, если ячейка будет содержать данные, тип которых отсутствует в списке. Автоматическое заполнение такой ячейки невозможно, поэтому ее нужно будет заполнять вручную.
Общий для документа	Обычно эту опцию используют при настройке ячеек штампа многолистового документа (текстового документа или спецификации). Содержимое ячеек этого типа с одинаковым типом данных (например, "Масштаб" или "Наименование изделия") одинаково во всех листах документа. Тип данных в ячейке выбирается из списка. Ячейки с пользовательским типом данных
Общий для листа	Если на одном и том же листе есть несколько ячеек этого типа, имеющих одинаковые идентификаторы, содержимое всех ячеек будет совпадать (то есть достаточно ввести текст в одну из ячеек, чтобы он появился в других ячейках). После выбора этого типа ячейки требуется ввести ее числовой идентификатор.
Для таблицы спецификации	Ячейка этого типа предназначена для таблицы спецификации. Из списка требуется выбрать тип данных (Формат, Позиция и т.д.), которые будут вноситься в данную ячейку. Необходимо также указать номер строки таблицы спецификации, в которой находится настраиваемая ячейка (при определении номера строки не учитываются строки "шапки спецификации"). Если вы выбрали пользовательский тип данных в ячейке, требуется указать ее числовой идентификатор (чтобы данные в этой ячейке не конфликтовали с данными в других ячейках с пользовательским типом). Все ячейки одной колонки таблицы спецификации (не считая ячеек "шапки") должны быть настроены под одинаковый тип данных и отличаться только номером строки. Чтобы произвести такую настройку автоматически, включите опцию Сформировать идентификаторы для всех нижележащих ячеек столбца. В этом случае после выхода из диалога настройки ячейки потребуется подтвердить изменение идентификаторов последующих ячеек.
Запрос при вводе текста в ячейку	Текст, набранный в этом поле, будет отображаться в Строке сообщений при вводе содержимого в данную ячейку основной надписи. Если после текста запроса ввести "|" (символ вертикальной черты) и номер пользовательского меню из файла Graphic.pmn, то по двойному щелчку мышью в этой ячейке будет возникать соответствующее пользовательское меню. Подробнее о пользовательских меню можно прочитать в разделе Пользовательские меню при вводе текста.
После установки параметров расширенного формата ячейки нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Ячейки с пользовательским типом данных

При настройке таблицы основной надписи необходимо указать тип каждой ее ячейки. При выборе Системного типа ячейки, Общего для документа, а также Для таблицы спецификации требуется указать также тип данных в этой ячейке (он выбирается из списка). В системе для каждого типа ячеек предусмотрено несколько типов данных.

Например, задав для ячейки тип Общий для документа, вы можете указать, что в нее будут вводиться данные типа Наименование изделия, или Обозначение документа, или Обозначение материала, или Масса изделия, или Масштаб и т.д.

В том случае, если в ячейку предполагается вводить данные, тип которых не предусмотрен системой, установите для ячейки Пользовательский тип данных.

Для ячеек с пользовательским типом данных требуется дополнительно задать идентификатор ячейки - целое число, которое должно быть уникально для этого типа основной надписи.

Подобно тому, как одинаковые идентификаторы связывают ячейки листа, имеющие тип Общий для листа, одинаковые идентификаторы ячеек с пользовательским типом данных связывают ячейки одинаковых типов в разных основных надписях.

Например, для корректной передачи содержимого ячейки с пользовательским типом данных между ячейками основных надписей многолистового документа (в том числе основных надписей дополнительных листов) все ячейки должны иметь тип Общий для документа и одинаковый идентификатор.

В листе постоянно хранится информация о типе ячеек основной надписи, типе данных в них и их идентификаторах, а также содержимое ячеек. Благодаря этому при смене оформления возможна передача данных между аналогичными ячейками основных надписей. Чтобы между ячейками с пользовательским типом данных происходила корректная передача информации, эти ячейки должны иметь одинаковый тип и одинаковый идентификатор.

Совет. Внимательно следить за тем, чтобы аналогичным ячейкам с пользовательским типом данных были присвоены одинаковые идентификаторы, необходимо лишь при создании оформлений, вероятность замены которых друг на друга достаточно велика.

Во избежание случайного совпадения идентификатора, назначенного пользователем, с уже имеющимся в системе (понятно, что это приведет к "смешению" данных в ячейках) рекомендуется использовать следующие номера идентификаторов:

для ячеек, имеющих тип Общий для документа и Общий для листа - от 1000 до 16383;

для ячеек, имеющих тип Для спецификации - от 100 до 150.


Номер листа

Ячейка будет содержать текущий номер листа.


Количество листов

Ячейка будет содержать количество листов текущего документа.


Формат листа

Ячейка будет содержать обозначение формата листа (листов) текущего документа.

Замечание. Заполнение ячейки возможно, если для документа выбран стандартный формат: А4, А3 и т.д.


Имя файла (полное)

Ячейка будет содержать имя файла текущего документа с указанием полного пути к этому файлу.


Имя файла (короткое)

Ячейка будет содержать имя файла текущего документа без указания полного пути к этому файлу.


Строка обозначения и дефис

В ячейку будет передано обозначение текущего документа (из ячейки типа Общий для документа с типом данных Обозначение документа), после обозначения будет добавлен дефис.


Диалог настройки форма ячейки штампа
Диалог настройки формата ячейки штампа

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Таблица - Формат ячейки... при создании или редактировании таблиц основной надписи

В нем можно установить параметры размещения текста в выделенных ячейках таблицы.

Описание элементов управления

Стиль текста по умолчанию	В этом поле отображается имя стиля, назначенного для всего текста в ячейке.
Изменить...	Для назначения другого стиля текста нажмите эту кнопку, а затем в появившемся диалоге выберите нужный стиль или создайте новый.
Однострочный текст	Устанавливает, что текст в ячейке всегда состоит только из одной строки. При этом переносы строк игнорируются.
Слева	Устанавливает величину отступа от границы ячейки до текста слева.
Справа	Устанавливает величину отступа от границы ячейки до текста справа.
Сверху	Устанавливает величину отступа от границы ячейки до текста сверху.
Снизу	Устанавливает величину отступа от границы ячейки до текста снизу.
Ширина столбца	Устанавливает ширину столбца, в котором находится ячейка.
Высота строки	Устанавливает высоту строки, в которой находится ячейка.
Отслеживание размера по горизонтали	В этом разделе устанавливается способ форматирования текста в ячейке по ширине.
Перенос правой границы	Форматирование текста по мере его ввода выполняется за счет перемещения правой границы ячейки.
Изменение сужения текста	Форматирование текста по мере его ввода выполняется за счет пересчета сужения символов. Таким образом, текст вписывается в габариты ячейки с учетом назначенных отступов слева и справа.
Форматирование строк	Форматирование текста по мере его ввода выполняется за счет автоматического переноса слова на новую строку при достижении границы ячейки.
Отслеживание размера по вертикали	В этом разделе устанавливается способ форматирования текста в ячейке по высоте.
Перенос нижней границы	По мере ввода текста выполняется перемещение нижней границы ячейки.
Изменение шага строк	По мере ввода текста изменяется шаг строк. Таким образом, текст вписывается в габариты ячейки с учетом назначенных отступов снизу и сверху.
Далее...	При нажатии этой кнопки на экран выдается диалог расширенной настройки формата ячейки основной надписи.
После завершения настройки нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки форма ячейки таблицы
Диалог настройки формата ячейки таблицы

Позволяет установить параметры размещения текста в выделенных или создаваемых заново ячейках таблицы.

Описание элементов управления

Стиль всего текста по умолчанию	В этом поле отображается имя стиля, назначенного для всего текста в ячейке.
Изменить	Для назначения другого стиля текста нажмите кнопку, а затем в появившемся диалоге выберите нужный стиль или создайте новый
Запретить изменение текста в ячейке	Включите эту опцию, чтобы текст в ячейке был в дальнейшем недоступен для редактирования.
Однострочный текст	Устанавливает, что текст в ячейке всегда состоит только из одной строки. При этом переносы строк будут игнорироваться.
Слева	Устанавливает величину отступа от границы ячейки до текста слева.
Справа	Устанавливает величину отступа от границы ячейки до текста справа.
Сверху	Устанавливает величину отступа от границы ячейки до текста сверху.
Снизу	Устанавливает величину отступа от границы ячейки до текста снизу.
Ширина столбца	Устанавливает ширину столбца, в котором находится ячейка.
Высота строки	Устанавливает высоту строки, в которой находится ячейка.
Отслеживание размера по горизонтали	В этом разделе устанавливается способ форматирования текста в ячейке по ширине.
Перенос правой границы	Форматирование текста по мере его ввода выполняется за счет перемещения правой границы ячейки.
Изменение сужения текста	Форматирование текста по мере его ввода выполняется за счет пересчета сужения символов. Таким образом, текст вписывается в габариты ячейки с учетом назначенных отступов слева и справа.
Форматирование строк	Форматирование текста по мере его ввода выполняется за счет автоматического переноса слова на новую строку при достижении границы ячейки.
Отслеживание размера по вертикали	В этом разделе устанавливается способ форматирования текста в ячейке по высоте.
Перенос нижней границы	По мере ввода текста выполняется перемещение нижней границы ячейки.
Изменение шага строк	По мере ввода текста изменяется шаг строк. Таким образом, текст вписывается в габариты ячейки с учетом назначенных отступов снизу и сверху.
После завершения настройки нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог создания новой таблицы

Этот диалог появляется на экране после вызова команды вставки таблицы в графический или текстовый документ.

В нем можно установить параметры для вновь создаваемой таблицы.

Описание элементов управления

Число столбцов	В этом поле можно ввести количество столбцов новой таблицы.
Число строк	В этом поле можно ввести количество строк новой таблицы.
Ширина столбца	В этом поле можно назначить ширину столбцов новой таблицы (в миллиметрах).
Высота строки	В этом поле можно назначить высоту строк новой таблицы (в миллиметрах).
Располагать заголовок	Выберите с помощью переключателей, в каком месте таблицы будет находиться ее шапка (заголовок). Для ячеек заголовка автоматически устанавливается соответствующий стиль текста. Шапку можно разместить в первой строке или первом столбце. Можно также отказаться от ее создания.
Из файла	При создании таблицы можно использовать в качестве прототипа ранее созданную и сохраненную в отдельном файле таблицу. Для чтения таблицы нажмите кнопку и в появившемся меню выберите нужную команду.
Загрузить из файла таблиц...	Команда позволяет загрузить таблицу, сохраненную в специальном формате в файле *.tbl. После вызова команды на экране появляется диалог, в котором можно выбрать нужный файл *.tbl.
Создать из графического фрагмента...	Команда позволяет создать таблицу из файла графического КОМПАС-документа. После вызова команды на экране появляется диалог, в котором можно выбрать файл *.frw или *.cdw , содержащий изображение таблицы, составленное из отрезков и текстов. При автоматической генерации таблицы из графического документа учитываются все существующие в нем тексты, горизонтальные отрезки и вертикальные отрезки. Другие объекты в формировании таблицы не участвуют. Стили текстов и отрезков сохраняются в получившейся таблице (в виде стилей текстов ячеек и стилей обрамления ячеек).
После задания всех параметров нажмите кнопку ОК для продолжения работы с таблицей. Для выхода из диалога без создания новой таблицы нажмите кнопку Отмена.


Диалог параметров создания таблицы
Параметры создания таблицы

Этот диалог появляется после вызова команды Создать из графического фрагмента... при работе с диалогом создания новой таблицы.

В нем можно назначить параметры для создаваемой из графического фрагмента таблицы.

Описание элементов управления

Использовать привязку к сетке	Включите эту опцию, если значения габаритов ячеек должны быть дискретными (кратными какому-либо числу). В этом случае при формировании таблицы габариты ячеек изображенной во фрагменте таблицы будут округлены до ближайшего кратного указанному шагу числа. Если опция выключена, габариты ячеек получившейся таблицы будут совпадать с габаритами ячеек в графическом фрагменте.
Шаг сетки для привязки габаритов ячеек	Эта группа опций доступна, если включена опция Использовать привязку по сетке. Вы можете задать значение шага по горизонтали и по вертикали. Габариты ячеек сформированной таблицы будут кратны указанным значениям.
Стиль текста для незаполненных ячеек таблицы	В этом поле отображается имя стиля, назначенного для текста в незаполненных во фрагменте ячейках таблицы (стиль текста заполненных ячеек при формировании таблицы из фрагмента сохраняется). Для назначения другого стиля текста нажмите кнопку Изменить..., а затем в появившемся диалоге выберите нужный стиль или создайте новый.
После задания всех параметров нажмите кнопку ОК для создания таблицы. Для выхода из диалога без создания новой таблицы нажмите кнопку Отмена.


Команда Загрузить из файла таблиц...

Позволяет загрузить таблицу КОМПАС, сохраненную в специальном формате в файле *.tbl.

После вызова команды на экране появляется диалог, в котором можно указать нужный файл *.tbl.

Выбрав файл, нажмите кнопку Открыть, после чего произойдет загрузка указанной таблицы.

Для выхода из диалога без создания таблицы нажмите кнопку Отмена.


Команда Создать из графического фрагмента...

Позволяет создать таблицу из файла, содержащего фрагмент.

После вызова команды на экране появляется диалог, в котором можно выбрать файл *.frw, содержащий изображение таблицы.

Выбрав файл, нажмите кнопку Открыть, после чего начнется автоматическое формирование таблицы из указанного фрагмента.

Для выхода из диалога без создания таблицы нажмите кнопку Отмена.

При автоматической генерации таблицы из графического фрагмента учитываются все существующие в нем тексты, горизонтальные отрезки и вертикальные отрезки. Другие объекты в формировании таблицы не участвуют. Стили текстов и отрезков сохраняются в получившейся таблице (в виде стилей текстов ячеек и стилей обрамления ячеек).


Диалог выбора стиля линий границ

Появляется на экране после нажатия кнопки Текущий стиль.

Позволяет установить текущий стиль линии границы.

Диалог содержит опции, соответствующие системным стилям линии, которые могут быть использованы для границ ячеек:

-	основная,

-	тонкая,

-	осевая,

-	штриховая,

-	утолщенная,

-	пунктир 2,

-	осевая основная,

-	штриховая основная.

Для указания стиля включите нужную опцию и нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменений стиля нажмите кнопку Отмена.


Окно Дерева построения

Окно, содержащее Дерево построения документа.

Окно Дерева построения может размещаться только внутри окна документа.

Для включения и выключения этого окна служит команда Вид - Дерево построения. Если около названия команды отображается "галочка", то окно Дерева построения находится на экране.

Управление состоянием окна Дерева построения


Дерево построения документа

Структурированный список ("дерево") объектов, отражающий последовательность создания документа.

Отображение значка "+" рядом с объектом означает, что он имеет подчиненные объекты. Чтобы развернуть их список, щелкните мышью на значке.

Контекстные меню объектов Дерева построения облегчают доступ к командам, которые наиболее часто используются при работе с объектами данного типа.

Дерево построения модели

Дерево построения чертежа


Активизация вкладки Панели свойств

Команда позволяет активизировать соответствующую вкладку Панели свойств.

Если рядом с названием команды в меню находится "галочка", это означает, что вкладка отображается на экране.


Команда Переменные

Позволяет включить или отключить отображение на экране окна работы с уравнениями и переменными.

 Для вызова команды нажмите кнопку Переменные на панели Стандартная или выберите ее название из меню Вид - Панели инструментов.


Команда Панель свойств

Позволяет включить или отключить отображение на экране Панели свойств.


Команда Менеджер библиотек...
Команда Менеджер библиотек

Позволяет включить или отключить отображение на экране Менеджера библиотек - систему управления КОМПАС-библиотеками.

 Для вызова команды нажмите кнопку Менеджер библиотек на панели Стандартная или выберите ее название из меню Сервис.


Команда Зафиксировать

Управляет фиксацией на экране окна Информации.

При вызове команды рядом с ее названием в меню появляется "галочка". При этом окно фиксируется на экране, т.е. остается развернутым до завершения команды.

Повторный вызов команды удаляет "галочку" и отключает фиксацию окна. Незафиксированное окно автоматически сворачивается до заголовка, если работа с ним не ведется. Чтобы развернуть окно и продолжить работу в нем, поместите курсор на его заголовок.

Фиксацией окна Информации можно управлять также с помощью кнопки Фиксация, расположенной в заголовке окна. Изображение на кнопке после нажатия изменяется, являясь индикатором фиксации:

 - фиксация включена,

 - фиксация выключена.

Результаты измерений добавляются в окно Информации вне зависимости от его состояния.


Команда Объемные корешки вкладок
Команда Объемные "корешки" вкладок

Позволяет включить объемное отображение "корешков" вкладок. При вызове команды рядом с ее названием в меню появляется "галочка".

Когда включено объемное отображение "корешков", то:

-	кроме надписей на них отображаются пиктограммы, символизирующие назначение вкладок,

-	ширина "корешков" изменяется в соответствии с шириной Панели свойств, благодаря чему отпадает необходимость в прокрутке "корешков", поэтому кнопки прокрутки не отображаются.


Команда Размещение вверху

Позволяет расположить Панель свойств вдоль верхней границы окна программы. При вызове команды рядом с ее названием в меню появляется "галочка".


Команда Размещение внизу

Позволяет расположить Панель свойств вдоль нижней границы окна программы. При вызове команды рядом с ее названием в меню появляется "галочка".


Команда Размещение слева

Позволяет расположить Панель свойств вдоль левой границы окна программы. При вызове команды рядом с ее названием в меню появляется "галочка".


Команда Размещение справа

Позволяет расположить Панель свойств вдоль правой границы окна программы. При вызове команды рядом с ее названием в меню появляется "галочка".


Команда Плоские корешки вкладок

Позволяет включить плоское отображение корешков вкладок. При вызове команды рядом с ее названием в меню появляется "галочка".


Команда Не показывать имена параметров

Позволяет отменить отображение названий элементов управления на Панели свойств. При вызове команды рядом с ее названием в меню появляется "галочка".


Команда Закрыть

Позволяет закрыть окно Информации, т.е. завершить текущую команду измерения.


Команда Показывать все имена параметров

Позволяет включить отображение названий всех элементов управления на Панели свойств. При вызове команды рядом с ее названием в меню появляется "галочка".


Команда
Показывать оптимальный набор параметров

Позволяет выключить отображение на Панели свойств названий некоторых элементов управления. Благодаря этому все элементы становятся одновременно видны на экране, и прокрутка Панели свойств не требуется.

Обычно после вызова команды Показывать оптимальный набор параметров перестают отображаться наименования групп переключателей, а названия полей остаются видны.

Замечание. Показ оптимального набора параметров возможен, если Панель свойств зафиксирована горизонтально - около верхней или нижней границы окна системы. При других вариантах расположения Панели свойств на ней отображаются названия всех параметров.


Команда Оформление Панели свойств

Позволяет вызвать на экран диалог настройки оформления Панели свойств.


Команда Радианы

Позволяет выбрать в качестве единиц измерения углов радианы.

После вызова команды величины углов в полях Панели свойств отображаются в формате хх,хххрад с заданной точностью.

Замечание...


Команда Градусы, минуты, секунды

Позволяет выбрать в качестве единиц измерения углов градусы, минуты и секунды.

После вызова команды величины углов в полях Панели свойств отображаются в формате хх°хх'хх,ххх" с заданной точностью.

Замечание...

Обратите внимание на то, что значение угла с количеством секунд 59,999 округляется до минут. Например, величина 30°29'59,999", введенная в поле Панели свойств, превратится в 30°30'.


Команда Десятичная система счисления

Позволяет выбрать в качестве единиц измерения углов градусы.

После вызова команды величины углов в полях Панели свойств отображаются в формате хх,ххх° с заданной точностью.

Замечание...


При простановке угловых размеров в графических документах углы измеряются - в зависимости от установленной точности - в градусах, в градусах и минутах или в градусах, минутах и секундах.


Диалог оформления Панели свойств

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Экран – Панель свойств, а также после вызова команды Оформление панели свойств из контекстного меню Панели свойств.

Позволяет установить параметры отображения Панели свойств.

Описание элементов управления

Группа  "Корешки" вкладок	Позволяет задавать параметры отображения "корешков" вкладок.
Шрифт	Выберите из раскрывающегося списка название шрифта. Список содержит все шрифты, подключенные в Windows.
Цвет	Нажмите эту кнопку, чтобы вызвать диалог изменения цвета символов для названия активной вкладки. Названия неактивных вкладок отображаются черным цветом.
Размер в пикселях	Введите в это поле значение высоты символов (в пикселах) или задайте счетчиком.
Курсив	Включите эту опцию, чтобы задать курсивное начертание символов.
Жирный	Включите эту опцию, чтобы задать утолщенное начертание символов для названия активной вкладки.
Плоские Объемные	Выберите вариант отображения "корешков" вкладок в группе Вид. При выборе варианта Объемные: - кроме надписей на "корешках" будут отображаться пиктограммы, символизирующие назначение вкладок, - ширина "корешков" будет изменяться в соответствии с шириной Панели свойств (благодаря этому отпадает необходимость в прокрутке "корешков"). При выборе варианта Плоские на "корешках" будут отображаться лишь надписи, а ширина "корешков" меняться не будет.
Показывать имена параметров	Включите эту опцию, чтобы рядом с элементами управления отображались их названия.
При оптимальном размещении Всегда	Выберите нужный вариант отображения имен параметров. Варианты доступны при включенной опции Показывать имена параметров.
Сброс	Нажмите эту кнопку, чтобы восстановить умолчательные параметры отображения Панели свойств.
Внешний вид настраиваемых объектов показывается окне просмотра. Это позволяет оценить сделанные изменения.

После завершения настройки параметров отображения Панели свойств нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Панель свойств

Панель свойств служит для управления процессом выполнения команды.
В состав Панели свойств входят:
Заголовок
Панель специального управления
Вкладки
Область выбора вкладки
Включение и отключение Панели свойств производится командой Вид - Панели инструментов - Панель свойств.
Управление состоянием Панели свойств
Настройка оформления Панели свойств
________________
Смотрите также
      Приемы работы с Панелью свойств


Заголовок Панели свойств

Заголовок Панели свойств содержит название активной команды.

Когда Панель свойств зафиксирована в горизонтальном положении - около нижней или верхней границы окна, роль заголовка играет рельефная вертикальная линия у левого края Панели.


Вкладки Панели свойств

На вкладках Панели свойств расположены элементы управления
процессом выполнения команды. Количество вкладок зависит от конкретной команды.

Для активизации нужной вкладки щелкните мышью на ее "корешке" в нижней части Панели.

Если "корешки" всех вкладок не видны одновременно, воспользуйтесь кнопками прокрутки, расположенными слева от "корешков". Кроме того, для выбора нужной вкладки можно вызвать соответствующую команду контекстного меню на свободном месте вкладки.


Область выбора вкладки

Область выбора вкладки предназначена для активизации нужной вкладки Панели свойств. Эта область содержит "корешки" вкладок и кнопки прокрутки "корешков".

Область выбора вкладки

Если включено объемное отображение "корешков", то:

-	кроме надписей на них отображаются пиктограммы, символизирующие назначение вкладок,

-	ширина "корешков" изменяется в соответствии с шириной Панели свойств, благодаря чему отпадает необходимость в прокрутке "корешков", поэтому кнопки прокрутки не отображаются.


Управление состоянием панелей и окон

Панель свойств, Окно переменных, Менеджер библиотек и Дерево построения (далее - "панель") могут отображаться на экране в одном из двух состояний: "плавающем" или зафиксированном.

Чтобы зафиксировать панель рядом с какой-либо границей окна, "перетащите" ее за заголовок к этой границе. Чтобы вернуть Панель в "плавающее" состояние, выполните обратное действие - "перетащите" ее в направлении центра окна.

Совет. Для быстрого переключения между "плавающим" и зафиксированным состоянием панели можно дважды щелкнуть по ее заголовку.

Панель, зафиксированная около границы окна, может автоматически сворачиваться к этой границе. Это позволяет более эффективно использовать рабочее поле: если работа с панелью не ведется, она автоматически исчезает с экрана, а на границе окна остается название панели. Чтобы вернуть панель на экран и продолжить работу с ней, следует поместить курсор в область названия.

Замечание. Панель свойств может автоматически сворачиваться, только если она зафиксирована около вертикальной - левой или правой - границы окна. Сворачивание горизонтально зафиксированной Панели невозможно.

Для управления состоянием панели служат команды:

-	Плавающая,

-	Зафиксированная,

-	Свернуть,

-	Закрыть.

Они доступны в контекстном меню заголовка панели. Если Панель свойств зафиксирована горизонтально (у верхней или нижней границы окна), то роль заголовка играет рельефная вертикальная линия у левого края Панели.

Замечание. Если в диалоге выбора вида приложения включена опция Microsoft® Visual Studio® 2005 ("Whidbey"), то в заголовках зафиксированных панелей появляется специальная кнопка Состояние, вызывающая меню с командами управления состоянием.


Команда "Плавающее" состояние панели
Команда Плавающая

Позволяет перевести зафиксированную панель в "плавающее" состояние.

Если включено автоматическое сворачивание панели, то команда Плавающая недоступна.


Команда Зафиксированное состояние панели
Команда Зафиксированная

Позволяет перевести "плавающую" панель в зафиксированное состояние.

Если включено автоматическое сворачивание панели, то команда Зафиксированная недоступна.


Команда Свернуть

Позволяет включить автоматическое сворачивание зафиксированной панели.

Чтобы отключить автоматическое сворачивание, вызовите команду повторно.

Сворачиванием зафиксированной панели можно управлять также с помощью кнопки Фиксация, расположенной в заголовке панели. Изображение на кнопке после нажатия изменяется, что является индикацией режима автоматического сворачивания:

 - автоматическое сворачивание панели включено,

 - автоматическое сворачивание панели выключено.


Команда Закрыть панель
Команда Закрыть

Позволяет закрыть Панель свойств, окно Менеджера библиотек, Переменных или Дерева построения.

После закрытия панели она исчезает с экрана. Чтобы вернуть ее, необходимо вызвать соответствующую команду.


Настройка оформления Панели свойств

Вы можете настроить различные параметры Панели свойств: тип "корешков", шрифт надписей на них и т.п. в специальном диалоге. Для его вызова служит команда Оформление Панели свойств... контекстного меню Панели.

Чтобы настроить оформление отдельных элементов Панели свойств без вызова диалога, воспользуйтесь командами контекстного меню Показывать имена параметров - Оптимальный набор, Все, Не показывать, а также Вид корешков вкладок - Плоские, Объемные.


Инструментальная панель Измерения (2D)

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд измерений.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Измерения 2D.

 Для активизации этой панели на компактной инструментальной панели служит кнопка Измерения 2D.

Кнопки вычисления МЦХ объединены в группу. На панели отображается только одна кнопка из группы. Чтобы увидеть остальные кнопки и выбрать одну из них, нужно нажать на видимую кнопку группы и не отпускать кнопку мыши.

Через секунду рядом с курсором появится панель, содержащая остальные кнопки для вызова команд вычисления МЦХ (расширенная панель команд). По-прежнему не отпуская кнопку мыши, переместите курсор на кнопку вызова нужной команды. Отпустите кнопку мыши. При этом выбранная кнопка появится на Инструментальной панели, а соответствующая ей команда будет активизирована.Кнопки, позволяющие вызвать расширенную панель команд, отмечены маленьким черным треугольником в правом нижнем углу.


Инструментальная панель Обозначения

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд простановки обозначений.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Обозначения.

 Для активизации этой панели на компактной инструментальной панели служит кнопка Обозначения.

Некоторые кнопки сгруппированы по типам команд, которые они вызывают, например, группа кнопок для построения линий-выносок. На панели отображается только одна кнопка из группы. Чтобы увидеть остальные кнопки группы и выбрать одну из них, нужно нажать на видимую кнопку группы и не отпускать кнопку мыши.

Через секунду рядом с курсором появится панель, содержащая остальные кнопки для вызова команд выбранного типа (расширенная панель команд). По-прежнему не отпуская кнопку мыши, переместите курсор на кнопку вызова нужной команды. Отпустите кнопку мыши. При этом выбранная кнопка появится на Инструментальной панели, а соответствующая ей команда будет активизирована.Кнопки, позволяющие вызвать расширенную панель команд, отмечены маленьким черным треугольником в правом нижнем углу.


Инструментальная панель Размеры

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд простановки размеров.

Для включения отображения ее на экране служит команда
Вид - Панели инструментов - Размеры.

 Для активизации этой панели на компактной инструментальной
панели служит кнопка Размеры.

Некоторые кнопки сгруппированы по типам команд, которые они вызывают, например, группа кнопок для построения линейных размеров. На панели отображается только одна кнопка из группы. Чтобы увидеть остальные кнопки группы и выбрать одну из них, нужно нажать на видимую кнопку группы и не отпускать кнопку мыши.

Через секунду рядом с курсором появится панель, содержащая остальные кнопки для вызова команд выбранного типа (расширенная панель команд). По-прежнему не отпуская кнопку мыши, переместите курсор на кнопку вызова нужной команды. Отпустите кнопку мыши. При этом выбранная кнопка появится на Инструментальной панели, а соответствующая ей команда будет активизирована.Кнопки, позволяющие вызвать расширенную панель команд, отмечены маленьким черным треугольником в правом нижнем углу.


Инструментальная панель Параметризация

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд наложения связей и ограничений на геометрические объекты.

Для включения отображения ее на экране служит команда
Вид - Панели инструментов - Параметризация.

 Для активизации этой панели на компактной инструментальной
панели служит кнопка Параметризация.

Некоторые кнопки сгруппированы по типам команд, которые они вызывают, например, группа кнопок для параметризации точек. На панели отображается только одна кнопка из группы. Чтобы увидеть остальные кнопки группы и выбрать одну из них, нужно нажать на видимую кнопку группы и не отпускать кнопку мыши.

Через секунду рядом с курсором появится панель, содержащая остальные кнопки для вызова команд выбранного типа (расширенная панель команд). По-прежнему не отпуская кнопку мыши, переместите курсор на кнопку вызова нужной команды. Отпустите кнопку мыши. При этом выбранная кнопка появится на Инструментальной панели, а соответствующая ей команда будет активизирована.Кнопки, позволяющие вызвать расширенную панель команд, отмечены маленьким черным треугольником в правом нижнем углу.


Инструментальная панель Ассоциативные виды

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд создания видов.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Ассоциативные виды.

 Для активизации этой панели на компактной инструментальной панели служит кнопка Ассоциативные виды.


Инструментальная панель Выделение

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд выделения объектов и исключения из числа выделенных.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Выделение.

 Для активизации этой панели на компактной инструментальной панели служит кнопка Выделение.

Кнопки панели Выделение доступны, если в документе уже созданы какие-либо объекты.

Кнопки сгруппированы по способам выделения и исключения, например, группа кнопок для выделения/исключения по стилю кривой. На панели отображается только одна кнопка из группы. Чтобы увидеть другую кнопку, нужно нажать на видимую кнопку группы и не отпускать кнопку мыши.

Через секунду рядом с курсором появится панель, содержащая остальные кнопки для вызова команд выбранного типа (расширенная панель команд). По-прежнему не отпуская кнопку мыши, переместите курсор на кнопку вызова нужной команды. Отпустите кнопку мыши. При этом выбранная кнопка появится на Инструментальной панели, а соответствующая ей команда будет активизирована.Кнопки, позволяющие вызвать расширенную панель команд, отмечены маленьким черным треугольником в правом нижнем углу.


Инструментальная панель Редактирование сборки

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд редактирования сборочных моделей.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Редактирование сборки.

 Для активизации этой панели на компактной инструментальной панели служит кнопка Редактирование сборки.

Кнопки сгруппированы по типам команд, которые они вызывают, например, группа кнопок для поворота компонента. На панели отображается только одна кнопка из группы. Чтобы увидеть остальные кнопки, нужно нажать на видимую кнопку группы и не отпускать кнопку мыши.

Через секунду рядом с курсором появится панель, содержащая остальные кнопки для вызова команд выбранного типа (расширенная панель команд). По-прежнему не отпуская кнопку мыши, переместите курсор на кнопку вызова нужной команды. Отпустите кнопку мыши. При этом выбранная кнопка появится на Инструментальной панели, а соответствующая ей команда будет активизирована.Кнопки, позволяющие вызвать расширенную панель команд, отмечены маленьким черным треугольником в правом нижнем углу.


Инструментальная панель Сопряжения

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд сопряжения компонентов сборки.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Сопряжения.

 Для активизации этой панели на компактной инструментальной панели служит кнопка Сопряжения.


Инструментальная панель Глобальные привязки

Панель, на которой расположены кнопки управления глобальными привязками в текущем окне.

Для включения отображе	ния ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Глобальные привязки.


Инструментальная панель Локальные привязки

Панель, на которой расположены кнопки управления локальными привязками при построении текущего графического объекта.

Эта панель образуется автоматически при перемещении мышью меню кнопки Локальная привязка, находящейся на панели Глобальные привязки.


Инструментальная панель Вспомогательная геометрия

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд построения вспомогательных прямых и плоскостей.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Вспомогательная геометрия.

 Для активизации этой панели на компактной инструментальной панели служит кнопка Вспомогательная геометрия.

Кнопки сгруппированы по типам команд, которые они вызывают, например, группа кнопок для построения осей. На панели отображается только одна кнопка из группы. Чтобы увидеть остальные кнопки, нужно нажать на видимую кнопку группы и не отпускать кнопку мыши.

Через секунду рядом с курсором появится панель, содержащая остальные кнопки для вызова команд выбранного типа (расширенная панель команд). По-прежнему не отпуская кнопку мыши, переместите курсор на кнопку вызова нужной команды. Отпустите кнопку мыши. При этом выбранная кнопка появится на Инструментальной панели, а соответствующая ей команда будет активизирована.Кнопки, позволяющие вызвать расширенную панель команд, отмечены маленьким черным треугольником в правом нижнем углу.


Инструментальная панель Измерения (3D)

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд измерений.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Измерения (3D).

 Для активизации этой панели на компактной инструментальной панели служит кнопка Измерения (3D).


Инструментальная панель Пространственные кривые

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд построения пространственных кривых.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Пространственные кривые.

 Для активизации этой панели на компактной инструментальной панели служит кнопка Пространственные кривые.


Инструментальная панель Геометрия

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд построения геометрических объектов.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Геометрия.

 Для активизации этой панели на компактной инструментальной панели служит кнопка Геометрия.

Кнопки сгруппированы по типам команд, которые они вызывают, например, группа кнопок для построения отрезка. На панели отображается только одна кнопка из группы. Чтобы увидеть остальные кнопки, нужно нажать на видимую кнопку группы и не отпускать кнопку мыши.

Через секунду рядом с курсором появится панель, содержащая остальные кнопки для вызова команд выбранного типа (расширенная панель команд). По-прежнему не отпуская кнопку мыши, переместите курсор на кнопку вызова нужной команды. Отпустите кнопку мыши. При этом выбранная кнопка появится на Инструментальной панели, а соответствующая ей команда будет активизирована.Кнопки, позволяющие вызвать расширенную панель команд, отмечены маленьким черным треугольником в правом нижнем углу.


Инструментальная панель Поверхности

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд построения поверхностей.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Поверхности.

 Для активизации этой панели на компактной инструментальной панели служит кнопка Поверхности.


Инструментальная панель Фильтры

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд фильтров объектов.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Фильтры.

 Для активизации этой панели на компактной инструментальной панели служит кнопка Фильтры.


Инструментальная панель Редактирование детали

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд редактирования моделей деталей.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Редактирование детали.

 Для активизации этой панели на компактной инструментальной панели служит кнопка Редактирование детали.

Кнопки сгруппированы по типам команд, которые они вызывают, например, группа кнопок для построения массивов. На панели отображается только одна кнопка из группы. Чтобы увидеть остальные кнопки, нужно нажать на видимую кнопку группы и не отпускать кнопку мыши.

Через секунду рядом с курсором появится панель, содержащая остальные кнопки для вызова команд выбранного типа (расширенная панель команд). По-прежнему не отпуская кнопку мыши, переместите курсор на кнопку вызова нужной команды. Отпустите кнопку мыши. При этом выбранная кнопка появится на Инструментальной панели, а соответствующая ей команда будет активизирована.Кнопки, позволяющие вызвать расширенную панель команд, отмечены маленьким черным треугольником в правом нижнем углу.


Инструментальная панель Редактирование

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд редактирования геометрических объектов.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Редактирование.

 Для активизации этой панели на компактной инструментальной панели служит кнопка Редактирование.

Кнопки сгруппированы по типам команд, которые они вызывают, например, группа кнопок для копирования объектов. На панели отображается только одна кнопка из группы. Чтобы увидеть остальные кнопки, нужно нажать на видимую кнопку группы и не отпускать кнопку мыши.

Через секунду рядом с курсором появится панель, содержащая остальные кнопки для вызова команд выбранного типа (расширенная панель команд). По-прежнему не отпуская кнопку мыши, переместите курсор на кнопку вызова нужной команды. Отпустите кнопку мыши. При этом выбранная кнопка появится на Инструментальной панели, а соответствующая ей команда будет активизирована.Кнопки, позволяющие вызвать расширенную панель команд, отмечены маленьким черным треугольником в правом нижнем углу.


Инструментальная панель Форматирование

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд форматирования текста.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Форматирование.

 Для активизации этой панели на компактной инструментальной панели служит кнопка Форматирование.


Инструментальная панель Таблицы и границы

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд оформления таблицы и редактирования ее конфигурации.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Таблицы и границы.

 Для активизации этой панели на компактной инструментальной панели служит кнопка Таблицы и границы.


Инструментальная панель Вставка в текст

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд вставки в текст различных объектов.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Вставка в текст.

 Для активизации этой панели на компактной инструментальной панели служит кнопка Вставка в текст.


Инструментальная панель Спецификация

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд работы со спецификацией.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Спецификация.

 Для активизации этой панели на компактной инструментальной панели служит кнопка Спецификация.


Инструментальная панель Условные обозначения

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд создания условных обозначений.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Условные обозначения.

 Для активизации этой панели на компактной инструментальной панели служит кнопка Условные обозначения.


Инструментальная панель Элементы листового тела

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд построения листового тела и листовых элементов.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Элементы листового тела.

 Для активизации этой панели на компактной инструментальной панели служит кнопка Элементы листового тела.


Панель текущего состояния

Панель, на которой отображаются параметры текущего состояния активного документа.

Набор полей и кнопок Панели текущего состояния зависит от того, какой документ активен.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Текущее состояние.

Панель текущего состояния при работе с графическими документами


Стандартная панель

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд стандартных операций с файлами и объектами.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Стандартная.


Панель Вид

Панель, на которой расположены кнопки вызова команд настройки отображения активного документа.

Набор полей и кнопок Панели Вид зависит от того, какой документ активен.

Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов - Вид.

Панель Вид при работе с моделями


Компактная панель (определение)
Компактная панель

Панель, на которой расположены кнопки переключения между Инструментальными панелями и кнопки самих Инструментальных панелей. Состав Компактной инструментальной панели зависит от типа активного документа.

Компактная панель в режиме редактирования детали

Подробнее...


Компактная панель
Компактная инструментальная панель

Если вы имеете опыт работы в системе КОМПАС-3D 5.Х, то использование Компактной инструментальной панели в КОМПАС-3D 6.Х и старше не вызовет у вас никаких затруднений.

Состав Компактной панели зависит от типа активного документа.

Активизация Инструментальных панелей производится с помощью кнопок переключения.

Замечание. Активизация Инструментальных панелей, входящих в состав Компактной, с помощью меню невозможна.

Вы можете изменять состав Компактной панели. Рядом с кнопками переключения находятся маркеры перемещения. Чтобы извлечь из Компактной панели какую-либо Инструментальную панель, "перетащите" соответствующий ей маркер мышью за пределы Компактной панели.

Отпустите кнопку мыши. На экране появится выбранная Инструментальная панель. Соответствующая ей кнопка переключения на Компактной панели исчезнет. Обратите внимание на то, что теперь активизация этой Инструментальной панели возможна с помощью меню.

Чтобы вернуть или добавить Инструментальную панель в состав Компактной панели, нажмите и удерживайте клавишу <Alt>. Затем мышью "перетащите" заголовок Инструментальной панели так, чтобы "наложить" ее на Компактную панель. Когда рядом с курсором появится знак "плюс", отпустите кнопку мыши и клавишу <Alt>. Инструментальная панель будет включена в Компактную.

________________

Смотрите также

Пользовательские компактные панели


Пользовательские компактные панели

Любые Инструментальные панели, кроме панелей Стандартная, Вид, Текущее состояние, а также компактных панелей, можно объединить в пользовательскую компактную панель.

Для этого нажмите и удерживайте клавишу <Alt>. Затем мышью "перетащите" за заголовок одну Инструментальную панель на другую. Когда рядом с курсором появится знак "плюс", отпустите кнопку мыши и клавишу <Alt>.

Будет сформирована пользовательская компактная панель. Ей автоматически присваивается название Компактная панель № N, где N - порядковый номер пользовательской компактной панели.

Активизация Инструментальных панелей, входящих в состав пользовательских компактных панелей, с помощью меню невозможна.

Чтобы извлечь из пользовательской компактной панели какую-либо Инструментальную панель, "перетащите" соответствующий ей маркер мышью за пределы компактной панели.


Меню панелей

Меню панелей позволяет управлять отображением на экране Инструментальных панелей, Панели свойств, Менеджера библиотек.

Это меню появляется на экране после вызова команды Вид - Панели инструментов.

Чтобы нужная панель была показана в окне программы, щелкните мышью по ее названию в Меню панелей. Слева от названия панели появится "галочка". Чтобы убрать панель с экрана, щелкните по этой "галочке" или названию панели. Можно также нажать стандартную кнопку Закрыть на панели.


Главное меню

Главное меню системы служит для вызова команд. Вызов некоторых из них возможен также с помощью кнопок Инструментальных панелей.

По умолчанию Главное меню располагается в верхней части окна.

При выборе пункта меню раскрывается перечень команд этого пункта.
Некоторые из команд имеют собственные подменю.

Для вызова команды (выполнения соответствующего ей действия)
щелкните мышью на ее названии.


ААА

"отсутствующие возможности в LT"


ААА

стартовая страница для LT


ААА

DLG_CHOICE_TEXT_STYLE_LOCAL_LIGHT

- диалог выбора текстового стиля для light c пользовательскими стилями


ААА

DLG_CHOICE_HATCH_STYLE_LOCAL_LIGHT

- диалог выбора стиля штриховки для light c пользовательскими стилями


ААА

DLG_CHOICE_STYLE_LOCAL_LIGHT

диалог выбора стиля для light c пользовательскими стилями


ААА

DLG_CHOICE_TEXT_STYLE_LIGHT

- диалог выбора текстового стиля для light


ААА

DLG_CHOICE_HATCH_STYLE_LIGHT

- диалог выбора стиля штриховки для light


Диалог выбора стиля линии

Позволяет установить стиль для отрисовки линии.

Диалог содержит таблицу системных стилей линий КОМПАС-3D.

Стили в списке могут быть отсортированы по именам или по номерам. Чтобы изменить сортировку, щелкните мышью по заголовку нужного столбца. В заголовке столбца, по которому сортируются стили, отображается треугольник. Его положение показывает направление сортировки - по возрастанию или по убыванию.

Образец стиля, название которого выделено в списке, отображается в поле просмотра.

Выделив в списке нужный стиль, нажмите кнопку Выбрать, чтобы установить для линии указанный стиль. Чтобы отказаться от изменения стиля линии, нажмите кнопку Отмена.


Команда Последующий масштаб

Позволяет вернуться к последующему масштабу отображения графического документа в активном окне. Команда доступна в том случае, если перед этим был выполнен возврат к предыдущему масштабу.

Для вызова команды нажмите кнопку Последующий масштаб или выберите ее название из меню Вид.

_________________

Смотрите также

Управление изображением документа в окне


Команда Предыдущий масштаб

Позволяет возвратиться к предыдущему масштабу отображения графического документа в активном окне.

Для вызова команды нажмите кнопку Предыдущий масштаб или выберите ее название из меню Вид.

_________________

Смотрите также

Управление изображением документа в окне


Команда Приблизить/отдалить избражение
Команда Приблизить/отдалить изображение

Позволяет плавно менять масштаб, приближая или отдаляя изображение.

 Для вызова команды нажмите кнопку Увеличить масштаб на панели Вид или выберите ее название из меню Вид.

Нажмите левую кнопку мыши и перемещайте курсор в вертикальном направлении. При движении курсора вверх изображение будет плавно увеличиваться, в обратном направлении - уменьшаться.

Центром панорамирования является центральная точка экрана.

Чтобы центр панорамирования находился в точке, в которой была нажата левая кнопка мыши, удерживайте нажатой клавишу <Shift>.

Если вы пользуетесь мышью с колесом, то для панорамирования изображения вращайте колесо мыши. Для панорамирования изображений в текстовых документах и документах-спецификациях следует дополнительно удерживать нажатой клавишу <Ctrl>.

Центром панорамирования является центральная точка экрана.

Чтобы центр панорамирования изображений графических и трехмерных объектов находился в точке, в которой было начато вращение колеса мыши, удерживайте нажатой клавишу <Shift>.

_________________

Смотрите также

Управление изображением документа в окне


Команда Масштаб по выделенным объектам

Позволяет автоматически изменить масштаб отображения в активном окне таким образом, чтобы в нем полностью помещались все выделенные объекты в максимально возможном масштабе.

Если ни один объект не выделен, команда недоступна.

Для вызова команды нажмите кнопку Масштаб по выделенным объектам или выберите ее название из меню Вид.

Замечание. Выделенные вспомогательные прямые и пустые (не содержащие ни одного объекта) виды при выполнении команды не учитываются. Не учитывается также единственная выделенная точка.

_________________

Смотрите также

Управление изображением документа в окне


Команда Показать все

Изменяет масштаб отображения в активном окне таким образом, чтобы в нем был виден полностью весь документ.

Для вызова команды нажмите кнопку Показать все на панели Вид или выберите ее название из меню Вид. Можно также нажать клавишу <F9>.

_________________

Смотрите также

Управление изображением документа в окне


Текущий масштаб

В этом поле, расположенном на панели Вид, показан масштаб отображения в активном окне.

Если панель расположена вертикально, для вызова этого поля нажмите кнопку Текущий масштаб.

Чтобы изменить масштаб, разверните список и выберите нужное значение. Можно также ввести значение с клавиатуры.

_________________

Смотрите также

Управление изображением документа в окне


Команда Уменьшить масштаб

Позволяет уменьшить масштаб отображения в активном окне в определенное количество раз.

Для вызова команды нажмите кнопку Уменьшить масштаб на панели Вид или выберите ее название из меню Вид. Можно также нажать комбинацию клавиш <Shift>+<->.

Замечание. Умолчательное значение коэффициента масштабирования в графических документах можно изменить в диалоге настройки редактирования, в текстовых документах - в диалоге настройки редактирования текста, а в документах-моделях - в диалоге настройки параметров управления изображением.

_________________

Смотрите также

Управление изображением документа в окне


Команда Увеличить масштаб

Позволяет увеличить масштаб отображения в активном окне в определенное количество раз.

Для вызова команды нажмите кнопку Увеличить масштаб на панели Вид или выберите ее название из меню Вид. Можно также нажать комбинацию клавиш <Shift>+<+>.

Замечание. Умолчательное значение коэффициента масштабирования в графических документах можно изменить в диалоге настройки редактирования, в текстовых документах - в диалоге настройки редактирования текста, а в документах-моделях - в диалоге настройки параметров управления изображением.

_________________

Смотрите также

Управление изображением документа в окне


Команда Увеличить масштаб рамкой

Позволяет изменить масштаб отображения в активном окне с помощью прямоугольной рамки.

Для вызова команды нажмите кнопку Увеличить масштаб рамкой на панели Вид или выберите ее название из меню Вид.

После этого внешний вид курсора изменится: он превратится в перекрестье. Укажите первый угол, затем перемещайте курсор для достижения нужного размера рамки. На экране будет отображаться фантом рамки. Укажите второй угол рамки.

Масштаб изображения увеличится так, чтобы область, ограниченная рамкой, полностью умещалась в окне документа.

_________________

Смотрите также

Управление изображением документа в окне


Управление отображением документа в окне

Команды управления отображением расположены в группе команд Вид - Масштаб. В зависимости от типа активного документа набор этих команд может быть различным. Основные из них можно вызвать с помощью кнопок панели Вид.

 Увеличить масштаб

 Уменьшить масштаб

 Текущий масштаб

Вы можете управлять коэффициентом изменения масштаба, использующимся при выполнении команд Увеличить масштаб и Уменьшить масштаб

При работе с документами-моделями и графическими документами доступны также следующие команды:

 Увеличить масштаб рамкой

 Масштаб по выделенным объектам

 Приблизить/отдалить

 Показать все

При работе с текстовыми документами и спецификациями возможно использование следующих команд:

 Масштаб по ширине листа

 Масштаб по высоте листа

_______________

Смотрите также

Переход к предыдущему или последующему масштабу

Использование линеек прокрутки

Обновление изображения


Увеличение масштаба изображения с помощью рамки

Если вам понадобилось увеличить изображение какой-либо области документа, нажмите кнопку Увеличить масштаб рамкой на панели Вид.

Щелкните мышью в точке первого угла рамки, которая должна охватить увеличиваемую область. Затем перемещайте курсор для достижения нужного размера рамки. На экране при этом будет отображаться фантом рамки.

После фиксации второго угла рамки изображение будет увеличено таким образом, чтобы область документа, ограниченная рамкой, занимала всю площадь окна.


Увеличение масштаба изображения

Вы можете увеличить масштаб изображения в фиксированное число раз (по умолчанию в системе установлен коэффициент 1,2).

Для этого нажмите кнопку Увеличить масштаб на панели Вид.

При изменении масштаба положение центра изображения не изменится.


Уменьшение масштаба изображения

Вы можете уменьшить масштаб изображения в фиксированное число раз (по умолчанию в системе установлен коэффициент 1,2).

Для этого нажмите кнопку Уменьшить масштаб на панели Вид.

При изменении масштаба положение центра изображения не изменится.


Подгонка масштаба изображения
к габаритам выделенных объектов

Вы можете изменить масштаб изображения таким образом, чтобы на экране полностью разместились все выделенные в документе объекты.

Для этого нажмите кнопку Масштаб по выделенным объектам или вызовите соответствующую команду из меню Вид - Масштаб.

Выделенные вспомогательные прямые и пустые (не содержащие ни одного объекта) виды при выполнении команды не учитываются. Не учитывается также единственная выделенная точка.

Команда Масштаб по выделенным объектам недоступна, если ни один объект не выделен.


Панорамирование изображения

Вы можете плавно менять масштаб, приближая или отдаляя изображение.

Для этого нажмите кнопку Приблизить/отдалить на панели Вид.

Нажмите левую кнопку мыши и перемещайте курсор в вертикальном направлении. При движении курсора вверх изображение будет плавно увеличиваться, в обратном направлении - уменьшаться.

Центром панорамирования является центральная точка экрана.

Чтобы центр панорамирования находился в точке, в которой была нажата левая кнопка мыши, удерживайте нажатой клавишу <Shift>.

Если вы пользуетесь мышью с колесом, то для панорамирования изображения вращайте колесо мыши. Для панорамирования изображений в текстовых документах и документах-спецификациях следует дополнительно удерживать нажатой клавишу <Ctrl>.

Центром панорамирования является центральная точка экрана.

Чтобы центр панорамирования изображений графических и трехмерных объектов находился в точке, в которой было начато вращение колеса мыши, удерживайте нажатой клавишу <Shift>.


Изменение коэффициента масштабирования

Когда вы используете команды увеличения или уменьшения масштаба изображения, применяется единый коэффициент масштабирования. По умолчанию его значение равно 1,2.

Чтобы изменить данный коэффициент для документов-моделей, вызовите команду Сервис - Параметры... - Система - Редактор моделей - Параметры управления изображением.

Чтобы изменить данный коэффициент для графических документов, вызовите команду Сервис - Параметры... - Система - Графический редактор - Редактирование.

Чтобы изменить данный коэффициент для текстовых документов, вызовите команду Сервис - Параметры... - Система - Текстовый редактор - Редактирование.

В правой части появившегося диалога введите или выберите из списка нужное значение коэффициента изменения масштаба.


Явное задание масштаба изображения

В поле Текущий масштаб, расположенном на панели Вид показан масштаб отображения в активном окне.

Чтобы изменить масштаб, разверните список и выберите нужное значение. Можно также ввести значение с клавиатуры.

Если панель расположена вертикально, для вызова этого поля нажмите кнопку Текущий масштаб.

В качестве центра нового изображения будет принят центр предыдущего (то есть центр окна).


Переход к предыдущему или последующему
масштабу отображения

При работе с графическими документами можно вернуться к одному из предыдущих масштабов отображения в окне.

Чтобы вернуться к предыдущему масштабу, нажмите кнопку Предыдущий масштаб или вызовите соответствующую команду из меню Вид - Масштаб.

Чтобы вновь перейти к следующему масштабу окна, нажмите кнопку Последующий масштаб или вызовите соответствующую команду из меню Вид - Масштаб.

Количество переходов к предыдущим и последующим масштабам не ограничено.


Сдвиг изображения в окне

В том случае, если вам по какой-то причине необходимо сдвинуть изображение документа в окне (по аналогии с перемещением листа бумаги при обычном рисовании), выполните это одним из двух способов.

Способ 1.

1.	Нажмите одновременно клавиши <Ctrl> и <Shift>, а затем левую кнопку мыши, при этом курсор изменит свою форму на четырехстороннюю стрелку

Внешний вид курсора при прокрутке изображения

2.	Удерживая клавиши и кнопку мыши нажатыми, перемещайте курсор. Вслед за движением курсора будет прокручиваться рабочее поле документа. Если достигнут край экрана и необходимо продвинуть рабочее поле еще дальше, отпустите кнопку мыши, переместите курсор в нужное положение, а затем вновь нажмите левую кнопку мыши и выполняйте прокрутку рабочего поля.

3.	После того, как рабочее поле сдвинуто в нужное положение, отпустите кнопку мыши и клавиши.

Способ 2.

Аналогичен первому, но вместо нажатия и удерживания клавиш достаточно лишь нажать кнопку Сдвинуть изображение на панели Вид.

Если вы пользуетесь трехкнопочной мышью или мышью с колесом, то для сдвига изображения в графическом, текстовом документе и документе-спецификации можно перемещать мышь с нажатой средней кнопкой (колесом). Для сдвига изображения в документе-модели следует дополнительно удерживать нажатой клавишу <Shift>.

Можно сказать, что с помощью описанных способов сдвига изображения мы увеличиваем размер поля рисования. Такой прием удобно использовать в тех случаях, когда не хватает диапазона действия линеек прокрутки.

_______________

Смотрите также

Использование линеек прокрутки


Сдвиг рабочего поля
Использование линеек прокрутки

Если вам нужно работать с объектами документа, которые в данный момент находятся за пределами текущего окна изображения, используйте вертикальную и горизонтальную линейки прокрутки. Они отображаются в окне документа внизу и справа.

Для прокрутки изображения в окне нажимайте кнопки со стрелками, расположенные по краям линеек. Можно также перемещать бегунок, имеющийся на линейке.

Если вы пользуетесь мышью с колесом, то для прокрутки изображения при работе с текстовыми документами и документами-спцификациями можно вращать колесо мыши. Для постраничной прокрутки следует дополнительно удерживать нажатой клавишу <Shift>.


Отображение документа целиком

Вы можете быстро отобразить в окне весь редактируемый документ.

Для этого выберите в меню Сервис команду Показать все или нажмите кнопку Показать все на панели Вид.


Обновление изображения

В процессе выполнения различных команд ввода и редактирования на экране могут появляться вспомогательные линии и символы. В большинстве случаев после завершения команды КОМПАС-3D автоматически удаляет эти временные объекты. Однако иногда возникает необходимость в принудительном удалении с экрана оставшегося "мусора".

Чтобы обновить изображение на экране, выберите в меню Сервис команду Обновить изображение либо нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<F9> или кнопку Обновить изображение на панели Вид.

Изображение документа в окне будет немедленно обновлено. При этом масштаб отображения в окне не изменится.


Список окон открытых документов

В этом списке отображаются названия открытых в данный момент документов. Название активного документа отмечено в этом списке "галочкой". Щелчок мышью на названии любого документа в списке делает этот документ активным.


Команда Мозаика - Окна одного документа
Команда Мозаика для текущего документа

Размещает все открытые окна активного документа таким образом, чтобы они прилегали друг к другу и все были видимыми.

Замечание. Вызов команды Мозаика для текущего документа отключает показ закладок документов (если он был включен), так как использование закладок возможно только при развернутых окнах документов.


Команда Мозаика вертикально

Позволяет вертикально разместить открытые окна всех документов таким образом, чтобы они прилегали друг к другу и все были видимыми.

Для вызова команды выберите ее название из меню Окно.

Чтобы разместить мозаикой только окна активного документа, используйте команду Мозаика для текущего документа.

Замечание. Вызов команды Мозаика вертикально отключает показ закладок документов (если он был включен), так как использование закладок возможно только при развернутых окнах документов.


Команда Мозаика горизонтально

Позволяет горизонтально разместить открытые окна всех документов таким образом, чтобы они прилегали друг к другу и все были видимыми.

Для вызова команды выберите ее название из меню Окно.

Чтобы разместить мозаикой только окна активного документа, используйте команду Мозаика для одного документа.

Замечание. Вызов команды Мозаика горизонтально отключает показ закладок документов (если он был включен), так как использование закладок возможно только при развернутых окнах документов.


Команда Каскад

Позволяет разместить открытые окна документов таким образом, чтобы они последовательно перекрывали друг друга, а заголовок каждого окна оставался видимым.

Для вызова команды выберите ее название из меню Окно.

Замечание. Вызов команды Каскад отключает показ закладок документов (если он был включен), так как использование закладок возможно только при развернутых окнах документов.


Команда Показать закладки

Управляет отображением на экране закладок документов.

Для вызова команды выберите ее название из меню Окно или из контекстного меню закладки.

Использование закладок возможно только при развернутых (максимизированных) окнах документов. Поэтому при включении отображения закладок все открытые окна автоматически разворачиваются. Системные кнопки Свернуть и Восстановить у окон исчезают, а кнопка Закрыть помещается справка от закладок.


Команда Закладки вверху

Позволяет разместить закладки документов над окном текущего документа.

Для вызова команды выберите ее название из контекстного меню закладки.


Команда Закладки внизу

Позволяет разместить закладки документов под окном текущего документа.

Для вызова команды выберите ее название из контекстного меню закладки.


Команда Сдвинуть

Позволяет сдвинуть изображение в активном окне.

 Для вызова команды нажмите кнопку Сдвинуть на панели Вид или выберите ее название из меню Вид.

После этого форма курсора изменится: он превратится в четырехстороннюю стрелку.

Удерживая кнопку мыши нажатой, перемещайте курсор. Вслед за движением курсора будет прокручиваться рабочее поле документа. Если достигнут край экрана и необходимо продвинуть рабочее поле еще дальше, отпустите кнопку мыши, переместите курсор в нужное положение, а затем вновь нажмите левую кнопку мыши и продолжайте прокрутку рабочего поля.

Можно сказать, что с помощью описанного способа сдвига изображения можно увеличить размер поля чертежа. Такой прием удобно использовать в тех случаях, когда не хватает диапазона действия линеек прокрутки.

Если вы пользуетесь трехкнопочной мышью или мышью с колесом, то для сдвига изображения в графическом, текстовом документе и документе-спецификации можно перемещать мышь с нажатой средней кнопкой (колесом). Для сдвига изображения в документе-модели следует дополнительно удерживать нажатой клавишу <Shift>.

_________________

Смотрите также

Управление изображением документа в окне


Команда Обновить
Команда Обновить изображение

Позволяет обновить изображение в активном окне.

При обновлении масштаб отображения документа в окне не изменяется.

 Для вызова команды нажмите кнопку Обновить изображение на панели Вид или выберите ее название из меню Вид. Можно также нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<F9>.


Команда Отображение - Перспектива

Позволяет включить или выключить отображение модели в перспективной проекции.

 Для вызова команды нажмите кнопку Перспектива на панели Вид или выберите ее название из меню Вид.

Точка схода перспективы расположена посередине окна модели.

Все типы отображения (каркасное, полутоновое, без невидимых линий и с тонкими невидимыми линиями) можно сочетать с перспективной проекцией.

_________________

Смотрите также

Настройка параметров перспективной проекции


Настройка параметров перспективной проекции

Степень вносимого перспективой искажения изображения можно настроить.

Если требуется настроить перспективу только в текущем окне, вызовите команду Сервис - Параметры - Текущее окно - Параметры перспективной проекции.

Если требуется настроить перспективу во всех вновь открываемых окнах, вызовите команду Сервис - Параметры - Система - Редактор моделей - Параметры перспективной проекции.

В диалоге находится единственная опция - Расстояние в габаритах модели. Она показывает, во сколько раз расстояние от детали до плоскости изображения больше, чем максимальный габарит детали. Другими словами, на экране показывается такое изображение детали, которое получил бы оптический прибор, находящийся на указанном расстоянии от детали.

Чем меньше указанное расстояние, тем сильнее заметно искажение изображения.

Введите нужное значение расстояния и закройте диалог, нажав кнопку OK. После этого перспективная проекция в текущем окне (или в новых окнах) будет отображаться с учетом сделанной вами настройки.


Команда Отображение - Полутоновое

Позволяет получить полутоновое изображение модели.

 Для вызова команды нажмите кнопку Полутоновое отображение на панели Вид или выберите ее название из меню Вид.

Сразу после вызова команды в активном окне появится полутоновое изображение модели.

При полутоновом отображении модели учитываются оптические свойства ее поверхности (цвет, блеск, диффузия и т.д.).

_________________

Смотрите также

Команда Отображение - Каркас

Команда Отображение - Без невидимых линий

Команда Отображение - Невидимые линии тонкие

Команда Отображение - Полутоновое с каркасом


Команда Отображение - Невидимые линии тонкие

Позволяет отобразить линии невидимого контура (невидимые ребрами и части ребер) модели более светлыми, чем видимые линии.

 Для вызова команды нажмите кнопку Невидимые линии тонкие на панели Вид или выберите ее название из меню Вид.

Сразу после вызова команды модель в активном окне отобразится с невидимыми линиями, отличающимися от видимых линий.

Отображение модели с тонкими невидимыми линиями

_________________

Смотрите также

Команда Отображение - Каркас

Команда Отображение - Без невидимых линий

Команда Отображение - Полутоновое

Команда Отображение - Полутоновое с каркасом


Команда Отображение - Без невидимых линий

Позволяет отобразить модель без линий невидимого контура.

Отображение модели без невидимых линий представляет собой совокупность видимых (в текущей ориентации модели) ребер, видимых частей ребер и линии очерка модели.

 Для вызова команды нажмите кнопку Без невидимых линий на панели Вид или выберите ее название из меню Вид.

Сразу после вызова команды модель в активном окне отобразится без невидимых линий.

Отображение модели без невидимых линий

_________________

Смотрите также

Команда Отображение - Каркас

Команда Отображение - Невидимые линии тонкие

Команда Отображение - Полутоновое

Команда Отображение - Полутоновое с каркасом


Команда Отображение - Каркас

Позволяет отобразить модель в виде каркаса.

Каркас представляет собой совокупность всех ребер и линии очерка модели.

 Для вызова команды нажмите кнопку Каркас на панели Вид или выберите ее название из меню Вид.

Сразу после вызова команды модель в активном окне отобразится в виде каркаса.

Отображение модели в виде каркаса

_________________

Смотрите также

Команда Отображение - Без невидимых линий

Команда Отображение - Невидимые линии тонкие

Команда Отображение - Полутоновое

Команда Отображение - Полутоновое с каркасом


Команда Отображение - Полутоновое с каркасом

Позволяет добавить к полутоновому отображению модели изображения видимых (в текущей ориентации модели) ребер и линий очерка.

 Для вызова команды нажмите кнопку Полутоновое с каркасом на панели Вид или выберите ее название из меню Вид.

Цвет линий каркаса - черный.

_________________

Смотрите также

Команда Отображение - Каркас

Команда Отображение - Без невидимых линий

Команда Отображение - Невидимые линии тонкие

Команда Отображение - Полутоновое


Команда Быстрое отображение линий

Управляет режимом быстрого отображения линий модели.

При включенном режиме ускоряется отрисовка линий, изображающих модель без невидимых линий, с тонкими невидимыми линиями или в каркасном отображении.

Ускорение прорисовки модели достигается благодаря применению так называемого графического способа расчета линий модели. При отключенном режиме быстрого отображения этот расчет ведется математически. Математический расчет дает несколько более точный результат, но требует гораздо больше времени.

Ускорение отрисовки особенно заметно во время сдвига или поворота модели: он становится быстрее и выглядит более "плавным", т.е. приближается к перемещению в реальном времени. Благодаря этому становится удобнее контролировать перемещения, например, при создании сопряжений между компонентами сборки.


Команда Ориентация

Позволяет изменить текущую ориентацию модели.

Для вызова команды выберите ее название из меню Вид или нажмите кнопку Ориентация на панели Вид.

На экране появится диалог ориентаций модели, в котором можно изменить текущую ориентацию на стандартную или пользовательскую ориентацию из списка, а также сохранить текущую ориентацию в списке.

Другим способом задания нужной ориентации модели является выбор нужной команды из меню кнопки Ориентация.

Команды меню кнопки Ориентация можно расположить в виде набора кнопок на отдельной панели и поместить ее в любом удобном месте. Для этого "перетащите" меню кнопки Ориентация мышью за заголовок в любом направлении. Будет сформирована панель Ориентация.

Замечание. Панель Ориентация не содержит кнопки для задания пользовательских ориентаций модели.

Обратите внимание на отличие панели Ориентация от остальных инструментальных панелей: состав и порядок кнопок на ней изменить невозможно.

После вызова команды смены ориентации модель поворачивается так, чтобы направление взгляда соответствовало указанному.

Вы можете настроить изображение модели при смене ориентации - изменить плавность поворота или выключить оптимизацию в диалоге настройки параметров управления изображением.

_________________

Смотрите также

Команда Нормально к

Команда Повернуть


Команда Во весь экран

Позволяет отключить отображение большинства элементов управления, что увеличивает видимую часть документа.


Процесс ввода и редактирования таблиц и текстовых надписей

Во время создания текстов и таблиц в графических документах, заполнения текстовой части объектов спецификации и таблицы изменений, ввода надписей для специальных знаков и других подобных процессов работа ведется в специальном окне или диалоге.

Настройка создаваемых объектов (форматирование символов и абзацев, задание параметров объектов спецификации, редактирование конфигурации таблиц) производится с помощью вкладок Панели свойств.


Окно редактирования таблицы основной надписи
Окно редактирования
изображения основной надписи (штампа)

При работе в окне редактирования изображения основной надписи пользователю доступны команды создания и редактирования текстов и таблиц.

________________

Смотрите также

Как получить справку во время работы


Окно предварительного просмотра для печати

В режиме предварительного просмотра команды меню и изображение в главном окне системы изменяются.

На экране показывается условное поле вывода (лист бумаги). На этом поле реалистично отображаются те документы, которые выбраны для печати. Вы можете перемещать, поворачивать, масштабировать документы для достижения наилучшего их размещения на поле вывода.


Окно графического документа

При работе в окне графического документа пользователю доступны команды страниц Главного меню, а также команды ввода и редактирования геометрических объектов, простановки размеров и технологических обозначений, измерений, наложения параметрических связей и ограничений, кнопки для быстрого вызова которых расположены на Компактной панели.

________________

Смотрите также

Как получить справку во время работы


Окно текстового документа

При работе в окне текстового документа пользователю доступны команды страниц Главного меню, а также команды ввода и редактирования текстов, кнопки для быстрого вызова которых расположены на Компактной панели.

________________

Смотрите также

Как получить справку во время работы


Окно спецификации

При работе в окне документа-спецификации пользователю доступны команды страниц Главного меню, а также команды ввода и редактирования объектов спецификации и их дополнительных параметров, синхронизации данных сборочного чертежа и спецификации и другие сервисные возможности.

Кнопки для быстрого вызова многих из этих команд расположены на Компактной панели.

________________

Смотрите также

Общие сведения о спецификации КОМПАС

Как получить справку во время работы


Окно технических требований

При работе в окне ввода и редактирования технических требований пользователю доступны команды ввода и редактирования текстов, кнопки для быстрого вызова которых расположены на Компактной панели.

Кроме произвольных текстов в технические требования можно вставлять заранее составленные пункты из файла шаблонов текстов. Для того чтобы открыть файл шаблонов, вызовите команду Вставка - Текстовый шаблон.

________________

Смотрите также

Как получить справку во время работы


Окно спецификации в подчиненном режиме

При работе в окне спецификации в подчиненном режиме пользователю доступны те же команды работы со спецификацией и ее объектами, что и в окне документа-спецификации (кроме команд синхронизации данных и подключения документов к спецификации). Вы можете создавать и редактировать объекты спецификации, подключать к ним документы и задавать другие дополнительные параметры объектов (например, массу детали), проставлять позиции, размещать спецификацию на листе чертежа, которому она подчинена.

________________

Смотрите также

Общие сведения о спецификации КОМПАС

Как получить справку во время работы


Окно редактирования объектов таблицы изменений

При работе в окне редактирования объектов таблицы изменений пользователю команды, аналогичные командам работы с объектами спецификации. Вы можете создавать и редактировать объекты таблицы изменений, подключать к ним документы, проставлять позиции.

________________

Смотрите также

Общие сведения о спецификации КОМПАС

Как получить справку во время работы


Окно документа детали

При работе в окне документа детали пользователю доступны команды страниц Главного меню, а также команды ввода объемных элементов и измерений, кнопки для быстрого вызова которых расположены на Компактной панели.

________________

Смотрите также

Как получить справку во время работы


Окно документа сборки

При работе в окне документа сборки пользователю доступны команды страниц Главного меню, а также команды вставки, создания и перемещения компонентов сборки, команды ввода вспомогательных элементов, измерений и наложения сопряжений, кнопки для быстрого вызова которых расположены на Компактной панели.

________________

Смотрите также

Как получить справку во время работы


Режим эскиза

При работе в режиме эскиза пользователю доступны команды страниц Главного меню, а также команды ввода и редактирования геометрических объектов, простановки размеров, измерения, наложения параметрических связей и ограничений, кнопки для быстрого вызова которых расположены на Компактной панели.

________________

Смотрите также

Как получить справку во время работы


Окно Стартовой страницы

Окно, содержащее Стартовую страницу КОМПАС-3D.

Управление окном Стартовой страницы не отличается от управления окнами документов: вы можете открывать и закрыть его, сворачивать и восстанавливать. Оно так же подчиняется командам меню Окно, как и остальные окна.

Если в диалоге настройки сохранения конфигурации включено сохранение состояния открытых документов, то в файл *.dsk записывается также информация о состоянии окна Стартовой страницы.

Состав Главного меню при работе со Стартовой страницей аналогичен составу меню при отсутствии открытых документов.

________________

Смотрите также

Как получить справку во время работы


Диалог ввода нового имени ориентации модели

Введите в поле этого диалога имя, под которым требуется запомнить текущую ориентацию модели. Это имя будет отображаться в списке ориентаций.

После ввода нового имени нажмите кнопку OK диалога.

Для выхода из диалога без создания новой ориентации нажмите кнопку Отмена.


Диалог выбора ориентации модели

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Ориентация.

В нем можно изменить текущую ориентацию модели на стандартную или пользовательскую ориентацию из списка или сохранить текущую ориентацию в списке.

Описание элементов управления

Список названий ориентаций	В этом списке перечислены названия ориентаций, существующих в текущей модели.
Добавить	Если требуется сохранить текущую ориентацию, нажмите эту кнопку и в появившемся диалоге введите имя новой ориентации.
Удалить	Если требуется удалить какую-либо ориентацию из списка, выберите ее имя и нажмите эту кнопку. Удаление возможно только для пользовательских ориентаций. Стандартные ориентации (их названия начинаются с символа "#") удалить нельзя.
Установить	Если требуется установить какую-либо ориентацию из списка в качестве текущей, выберите ее имя и нажмите эту кнопку.
Для закрытия диалога нажмите кнопку Выход.


Кнопка Закрыть

Позволяет закрыть активное окно.

Закрытие Главного окна системы эквивалентно выходу из нее. Закрыть Главное окно можно также при помощи комбинации клавиш <Alt>+<F4>.

Закрытие единственного окна документа эквивалентно закрытию этого документа. Закрыть активное окно документа можно также при помощи комбинации клавиш <Ctrl>+<F4>.

Если перед выходом из системы или закрытием документа не были сохранены внесенные в него изменения, будет выдан запрос на их сохранение.


Кнопка Свернуть

Позволяет свернуть активное окно до пиктограммы (минимизирует окно). Если команда была вызвана в Главном окне системы, то пиктограмма помещается на Панель задач Windows. Пиктограмма свернутого окна документа помещается в нижнюю часть Главного окна системы.

Для восстановления размера окна или его максимизации (разворачивания на весь экран) пользуйтесь командами Восстановить и Развернуть из системного меню.


Кнопка Развернуть

Эта команда доступна в Главном окне системы, если оно не развернуто на весь экран, и в окне документа, если оно не развернуто на все окно системы.

Позволяет развернуть активное окно окно программы на весь экран, а окно документа - на все окно программы.

 После вызова команды на месте кнопки Развернуть возникает кнопка Восстановить, которая вызывает противоположное действие - команду восстановления прежнего размера и положения окна.

Для изменения размеров окна пользуйтесь командой Размер из системного меню.


Кнопка Восстановить

Эта команда доступна в Главном окне системы, если оно развернуто на весь экран, и в окне документа, если оно развернуто на все окно системы (то есть если окно максимизировано).

После вызова команды размер окна изменяется: оно занимает часть экрана, а его габариты и положение на экране соответствуют габаритам и положению, которые были установлены перед тем, как окно было развернуто на весь экран (то есть восстанавливается прежний размер окна).

 После вызова команды на месте кнопки Восстановить возникает кнопка Развернуть, которая вызывает противоположное действие - команду разворачивания окна на весь экран.


Линейки прокрутки

При работе с документом системы КОМПАС-3D вы можете задать масштаб изображения объекта, что оно превысит размеры окна. При этом на правой и нижней рамках окна автоматически (если это было задано при настройке системы) появятся линейки прокрутки.

     Линейки прокрутки позволяют переместить нужную часть изображения объекта в поле зрения. Для этого нажмите и удерживайте нажатой кнопку с изображением стрелки с нужного края линейки прокрутки или перемещайте мышью "бегунок".


Команда Восстановить
(Системное меню)

Эта команда доступна в Главном окне системы, если оно развернуто на весь экран, и в окне документа, если оно развернуто на все окно системы (то есть если окно максимизировано).

После вызова команды размер окна изменяется: оно занимает часть экрана, а его габариты и положение на экране соответствуют габаритам и положению, которые были установлены перед тем, как окно было развернуто на весь экран (то есть восстанавливается прежний размер окна).

 Для восстановления размеров окна можно также нажать системную кнопку Восстановить в правом верхнем углу окна.

 После вызова команды на месте кнопки Восстановить возникает кнопка Развернуть, которая вызывает противоположное действие - разворачивание окна на весь экран.

Для изменения размеров окна пользуйтесь командой Размер из системного меню.


Команда Переместить
(Системное меню)

Эта команда доступна в Главном окне системы, если оно занимает часть экрана, и в окне документа, если оно занимает часть Главного окна. Она позволяет изменить положение окна на экране.

После вызова команды курсор превращается в четырехстороннюю стрелку. Подведите его к заголовку окна, нажмите левую кнопку мыши и перемещайте окно, не отпуская кнопку мыши. Когда нужное положение окна будет достигнуто, отпустите кнопку.

Переместить окно можно и без вызова команды. Для этого в любом режиме работы подведите курсор к заголовку окна, зафиксируйте на нем и перемещайте окно, как описано выше.

Такой способ изменения положения окна называется перетаскиванием окна за заголовок.

Для изменения размеров окна пользуйтесь командой Размер из системного меню.


Команда Размер
(Системное меню)

Эта команда доступна в Главном окне системы, если оно занимает часть экрана, и в окне документа, если оно занимает часть Главного окна. Она позволяет изменить размеры окна.

После вызова команды курсор превращается в четырехстороннюю стрелку. Подведите его к границе или углу окна. Курсор превратится в двустороннюю стрелку, указывающую направление, в котором можно переместить границу окна. Нажмите левую кнопку мыши и перемещайте границу или угол окна, не отпуская кнопку мыши. Когда нужный размер окна будет достигнут, отпустите кнопку.

Изменить размер окна можно и без вызова команды. Для этого в любом режиме работы подведите курсор к границе или углу окна, зафиксируйте на нем и изменяйте размер окна, как описано выше.

Такой способ изменения размера окна называется перетаскиванием границ окна.

Для изменения положения окна пользуйтесь командой Переместить из системного меню.


Команда Свернуть
(Системное меню)

Эта команда сворачивает окно до пиктограммы (минимизирует окно). Если она была вызвана в Главном окне системы, то пиктограмма помещается на Панель задач Windows. Пиктограмма свернутого окна документа помещается в нижнюю часть Главного окна системы.

 Для сворачивания окна можно также нажать системную кнопку Свернуть в правом верхнем углу окна.

Для восстановления размера окна или его максимизации (разворачивания на весь экран) пользуйтесь командами Восстановить и Развернуть из системного меню.


Команда Развернуть
(Системное меню)

Эта команда доступна в Главном окне системы, если оно не развернуто на весь экран, и в окне документа, если оно не развернуто на все окно системы.

После вызова команды Главное окно системы разворачивается на весь экран, а окно документа разворачивается на все Главное окно системы.

 Для разворачивания (максимизации) окна можно также нажать системную кнопку Развернуть в правом верхнем углу окна.

 После вызова команды на месте кнопки Развернуть возникает кнопка Восстановить, которая вызывает противоположное действие - команду восстановления прежнего размера и положения окна.

Для изменения размеров окна пользуйтесь командой Размер из системного меню.


Команда Закрыть
(Системное меню)

Закрывает окно, из системного меню которого команда была вызвана.

Закрытие Главного окна системы эквивалентно выходу из нее. Закрыть Главное окно можно также при помощи комбинации клавиш <Alt>+<F4>.

Закрытие единственного окна документа эквивалентно закрытию этого документа. Закрыть активное окно документа можно также при помощи комбинации клавиш <Ctrl>+<F4>.

 Для закрытия окна можно нажать системную кнопку Закрыть в его правом верхнем углу.

Если перед выходом из системы или закрытием документа не были сохранены внесенные в него изменения, будет выдан запрос на их сохранение.


Команда Следующее

Эта команда доступна в системном меню окна документа, если это окно - не единственное в Главном окне системы.

Команда активизирует следующее в списке открытых окон окно документа.

Переключиться на следующее окно (активизировать его) можно также при помощи комбинаций клавиш <Ctrl>+<F6> или <Ctrl>+<Tab>.


Команда вызова внешней утилиты

Позволяет запустить внешний файл (*.exe, *.com, *.pdf или *.bat).

Подключение утилит - задание названия команды вызова и указание файла для запуска - производится на вкладке Утилиты диалога настройки интерфейса.


Команда Стили штриховок...

Позволяет создать новые или отредактировать уже имеющиеся стили штриховок, а также выполнять различные операции с наборами и библиотеками стилей.

После вызова команды на экран выводится диалог работы со стилями штриховок.


Команда Оформление чертежей...

Позволяет создать новые или отредактировать уже имеющиеся стили оформления чертежей. В состав оформления входят внешняя и внутренняя рамки документа, а также основная надпись.

После вызова команды на экран выводится диалог работы со стилями оформления.


Команда Оформление текстовых документов...

Позволяет создать новые или отредактировать уже имеющиеся стили оформления текстовых документов. В состав оформления входят внешняя и внутренняя рамки документа, размер полей, а также основная надпись.

После вызова команды на экран выводится диалог работы со стилями оформления.


Команда Типы основных надписей...

Позволяет создать новые или отредактировать уже имеющиеся основные надписи (штампы) для оформления документов.

После вызова команды на экран выводится диалог работы с основными надписями.


Команда Стили текстов...

Позволяет создать новые или отредактировать уже имеющиеся стили для различных текстовых надписей.

После вызова команды на экран выводится диалог работы со стилями текстов.


Команда Стили линий...

Позволяет создать новые или отредактировать уже имеющиеся стили линий, а также выполнять различные операции с наборами и библиотеками стилей.

После вызова команды на экран выводится диалог работы со стилями линий.


Диалог создания стиля линии
Диалог создания или редактирования
стиля линии

Позволяет создать новый или отредактировать существующий пользовательский стиль линии для отрисовки геометрических объектов. Стили можно хранить непосредственно в документе, в наборе или библиотеке стилей.

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Новый... или Редактировать... в диалоге Работа с наборами и библиотеками стилей.

Описание элементов управления

Название	В этом поле необходимо ввести или отредактировать имя стиля.
Тип кривой	Установите переключателями нужный тип линии (сплошная или прерывистая).
Назначить прототип	Для того чтобы выбрать в качестве шаблона какой-либо из уже существующих стилей, нажмите кнопку.
Параметры пера	В этом разделе задаются параметры отрисовки линии на экране и при выводе на печать.
Является границей для штриховки	Включите опцию, чтобы линия служила границей области штриховки.
Назначаемые	Если вы хотите назначить свои собственные параметры, включите опцию. Если же параметры линии должны совпадать с параметрами стандартных линий (основной, тонкой или утолщенной), включите опцию с названием нужного стандартного типа.
Толщина на бумаге	Задает толщину отрисовки линии при выводе на бумагу (в миллиметрах). Поле доступно только в том случае, если выбрана опция Назначаемые.
Толщина на экране	Задает толщину отрисовки линии на экране (в пикселях). Поле доступно только в том случае, если выбрана опция Назначаемые.
Цвет	Для вызова диалога выбора цвета линии нажмите кнопку
Описание прерывистой кривой	Поля этого раздела доступны только в том случае, если был выбран тип прерывистой кривой.
Штрих-промежуток	В этом поле отображается список заданных сочетаний длин штрихов и промежутков. Линия может состоять из последовательности таких сочетаний.
Длина (мм) штриха	Задает длину штриха линии в миллиметрах.
Длина (мм) промежутка	Задает длину промежутка линии в миллиметрах.
Фрагмент	Позволяет добавить к сочетанию штриха и промежутка произвольный фрагмент КОМПАС-График. После нажатия на эту кнопку на экране появляется стандартный диалог выбора файлов, в котором требуется указать включаемый в стиль линии фрагмент.
Поля X и Y	В этих полях задается смещение начала координат фрагмента относительно начала штриха. Поле X соответствует смещению в направлении штрихов (вдоль линии), а поле Y - смещению перпендикулярно направлению штрихов (В каждое сочетание штриха и промежутка можно включать один фрагмент перпендикулярно линии).
Добавить	Для ввода нового сочетания штриха и промежутка нажмите кнопку.
Удалить	Для удаления сочетания штриха и промежутка выберите его в списке и нажмите кнопку.
Просмотр	В этом поле отображается внешний вид стиля линии, что позволяет немедленно оценить внесенные изменения.
Кривая всегда заканчивается штрихом	Чтобы линия с обеих сторон заканчивалась штрихом, включите соответствующую опцию. Замечание. Состояние опции Кривая всегда заканчивается штрихом учитывается при отрисовке линии, только если штрихи имеют ненулевую длину.
После завершения ввода или изменения всех параметров стиля линии нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения стиля нажмите кнопку Отмена.


Диалог установки параметров линии штриховки

Позволяет настроить параметры линии, входящей в состав пользовательского стиля штриховки.

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Добавить в группе Линии для штриховки диалога Создание нового стиля штриховки.

Описание элементов управления

Выбор стиля линии	Стиль линии можно выбрать из перечня системных (допускаются стили основная, тонкая и утолщенная). Системные стили нельзя редактировать или удалять из списка. Кроме того, можно создавать пользовательские стили линий, которые будут доступны только внутри данного стиля штриховки. Внешний вид текущей линии отображается в окне просмотра.
Новый...	Для создания нового пользовательского стиля линии нажмите кнопку
Редактировать...	Для редактирования пользовательского стиля выберите его из списка и нажмите кнопку.
Удалить	Чтобы удалить пользовательский стиль линии, выберите его из списка и нажмите кнопку. При удалении пользовательского стиля все линии данной штриховки, для которых применялся этот стиль, будут отрисовываться системным основным стилем линии.
Угол,гр.	Устанавливает угол наклона данной линии в штриховке (в градусах).
X	Задает координату X начальной точки линии относительно базовой точки штриховки. Отсчет выполняется в системе координат штриховки.
Y	Задает координату Y начальной точки линии относительно базовой точки штриховки. Отсчет выполняется в системе координат штриховки.
deltaX	Задает смещение следующей линии в штриховке относительно предыдущей. Отсчет выполняется по направлению линии.
deltaY	Задает смещение следующей линии в штриховке относительно предыдущей. Отсчет выполняется перпендикулярно направлению линии.
После настройки всех параметров линии нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог создания стиля штриховки
Диалог создания или редактирования
стиля штриховки

Позволяет создать новый или отредактировать существующий пользовательский стиль штриховки. Стили можно хранить непосредственно в документе, в наборе или библиотеке стилей.

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Новый или Редактировать диалога Работа с библиотеками стилей штриховки.

Описание элементов управления

Название	В этом поле необходимо ввести или отредактировать имя стиля.
	В окне просмотра отображается текущий внешний вид редактируемой штриховки, причем любое изменение параметров немедленно учитывается.
Номер	В этом поле необходимо ввести или отредактировать номер стиля. Номер является уникальным признаком стиля, поэтому два различных стиля штриховки не могут иметь совпадающие номера.
Линии для штриховки	В списке показаны названия линий, образующих штриховку. В окне просмотра рядом со списком отображается внешний вид текущей линии.
Добавить	Для перехода к созданию новой линии нажмите кнопку. Новая линия всегда добавляется в конец списка.
Редактировать	Для редактирования существующей линии выберите ее в списке и нажмите кнопку.
Удалить	Чтобы удалить линию, выберите ее в списке и нажмите кнопку.
Масштаб	Устанавливает масштаб изображения штриховки.
Не изменять	Чтобы масштаб изображения данного стиля штриховки не зависел от масштаба вида чертежа, включите опцию.
Угол наклона	Устанавливает угол наклона при изображении штриховки.
Не изменять	Чтобы угол наклона данного стиля штриховки не зависел от угла наклона вида чертежа, включите опцию.
Ширина полосы	Устанавливает ширину полосы, которая будет заполняться (относительно границы штриховки). Для того чтобы область заштриховывалась полностью, задайте в этом поле значение, равное нулю.
После завершения ввода всех параметров стиля штриховки нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения стиля нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки оформления документа

Позволяет создать или отредактировать стиль оформления графического документа. В оформление входят внешняя и внутренняя рамки документа, а также основная надпись.

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Новый или Редактировать диалога Работа со стилями оформлений чертежей.

Описание элементов управления

Имя	В этом поле вы можете ввести название, под которым будет храниться стиль оформления.
Номер	В этом поле вы можете ввести уникальный номер стиля оформления.
Внешняя рамка	В этом разделе настраиваются параметры внешней рамки. Если отрисовывать ее не нужно, выключите опцию.
Линия	Выберите из списка нужный стиль отрисовки линий внешней рамки.
Внутренняя рамка	В этом разделе настраиваются параметры внутренней рамки. Если отрисовывать ее не нужно, выключите опцию
Линия	Выберите из списка нужный стиль отрисовки линий внешней рамки.
Отступы от внешней рамки	Задайте величины отступов линий, образующих внутреннюю рамку, от внешней рамки документа.
Основная надпись	В этом разделе выбирается основная надпись для документа. В поле отображается название текущей основной надписи. Чтобы подключить к оформлению другую основную надпись, нажмите кнопку с многоточием справа от поля. На экране появится диалог со списком основных надписей, содержащихся в текущей библиотеке оформлений. Выберите нужное оформление и нажмите кнопку ОК диалога. Если основную надпись отрисовывать не нужно, выключите опцию.
Таблица изменений	Активизируйте эту опцию, чтобы включить работу с таблицей изменений. Замечание. Работа с таблицей изменений возможна при наличии лицензии на работу со спецификацией.
Стиль	В этом поле отображается текущий стиль таблицы изменений. Чтобы выбрать другой стиль, нажмите кнопку с многоточием справа от поля. На экране появится диалог со списком стилей спецификаций, содержащихся в текущей библиотеке оформлений. Выберите стиль, соответствующий таблице изменений, и нажмите кнопку ОК диалога. В составе системы КОМПАС поставляются два стиля таблицы изменений: Таблица изменений. ГОСТ 2.104-68 и Таблица изменений с зонами. ГОСТ 2.104-68.
Сдвиг таблицы относительно главной таблицы основной надписи	В полях этой группы вы можете задать смещение нижнего правого угла таблицы изменений относительно верхнего левого угла таблицы основной надписи.
Количество строк в первом блоке	В этом поле вы можете ввести количество записей об изменениях в первом блоке таблицы. Чтобы таблица изменений не выходила за пределы таблицы основной надписи, например, первого листа конструкторского чертежа, в первом блоке должно быть не более четырех строк.
Количество строк в последующих блоках	В этом поле вы можете ввести количество записей об изменениях в последующих блоках таблицы. Чтобы последующие блоки таблицы изменений по высоте были равны таблице основной надписи, например, первого листа конструкторского чертежа, количество строк в них должно быть равно десяти.
Последующий блок располагать справа от предыдущего	Включите эту опцию, чтобы последующий блок изменений располагался справа от предыдущего. Если опция выключена, то последующие блоки располагаются слева от предыдущих.
После завершения настройки оформления нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки оформления текстового документа

Позволяет создать или отредактировать стиль оформления текстового документа. В оформление входят внешняя и внутренняя рамки документа, а также основная надпись.

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Новый или Редактировать диалога Работа со стилями оформлений текстовых документов.

Описание элементов управления

Имя	В этом поле вы можете ввести название, под которым будет храниться стиль оформления.
Номер	В этом поле вы можете ввести уникальный номер стиля оформления.
Внешняя рамка	В этом разделе настраиваются параметры внешней рамки. Если отрисовывать ее не нужно, выключите опцию.
Линия	Выберите из списка нужный стиль отрисовки линий внешней рамки.
Внутренняя рамка	В этом разделе настраиваются параметры внутренней рамки. Если отрисовывать ее не нужно, выключите опцию
Линия	Выберите из списка нужный стиль отрисовки линий внешней рамки.
Отступы от внешней рамки	Задайте величины отступов линий, образующих внутреннюю рамку, от внешней рамки документа.
Поля текста	В этой группе задаются расстояния между соответствующими сторонами внутренней рамки и границами поля ввода. От границы поля ввода отсчитываются значения отступов и красной строки текста
Основная надпись	В этом разделе выбирается основная надпись для документа. В поле отображается название текущей основной надписи. Чтобы подключить к оформлению другую основную надпись, нажмите кнопку с многоточием справа от поля. На экране появится диалог со списком основных надписей, содержащихся в текущей библиотеке оформлений. Выберите нужное оформление и нажмите кнопку ОК диалога. Если основную надпись отрисовывать не нужно, выключите опцию.
После завершения настройки оформления нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог работы с основными надписями

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Типы основных надписей....

В нем можно создать новые или отредактировать уже имеющиеся основные надписи документов, а также выполнять различные операции с библиотеками основных надписей (они хранятся в файлах с расширением lyt).

Описание элементов управления

На панелях в левой и правой частях диалога можно отобразить списки основных надписей, хранящихся в двух разных библиотеках. Для активизации нужной панели щелкните на ней левой кнопкой мыши. Признаком того, что панель активна, является отображение вокруг нее рамки.

Основные надписи в списках могут быть отсортированы по именам или по номерам. Чтобы изменить сортировку, щелкните мышью по заголовку нужного столбца. В заголовке столбца, по которому сортируются основные надписи, отображается треугольник. Его положение показывает направление сортировки - по возрастанию или по убыванию.

	Для подключения другой библиотеки основных надписей нажмите кнопку Показать библиотеку.
	Для перехода к диалогу создания новой основной надписи нажмите кнопку Новый.
	Для перехода к диалогу редактирования основной надписи выберите ее название из списка и нажмите кнопку Редактировать.
	Вы можете обмениваться основными надписями между различными библиотеками. Для этого откройте нужные библиотеки, выберите элемент и нажмите кнопку копирования.
	Для удаления одной или нескольких основных надписей из библиотеки выберите их имена в списке и нажмите кнопку Удалить.
Чтобы завершить диалог, нажмите кнопку Выход.


Диалог работы с оформлениями текстовых документов

Позволяет создать новые или отредактировать уже имеющиеся оформления текстовых документов, а также выполнять различные операции с библиотеками оформлений (они хранятся в файлах с расширением *.lyt).

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Оформление чертежей....

Описание элементов управления

На панелях в левой и правой частях диалога можно отобразить списки оформлений, хранящихся в двух разных библиотеках. Для активизации нужной панели щелкните на ней левой кнопкой мыши. Признаком того, что панель активна, является отображение вокруг нее рамки.

Оформления в списках могут быть отсортированы по именам или по номерам. Чтобы изменить сортировку, щелкните мышью по заголовку нужного столбца. В заголовке столбца, по которому сортируются оформления, отображается треугольник. Его положение показывает направление сортировки - по возрастанию или по убыванию.

	Для подключения другой библиотеки оформлений нажмите кнопку Показать библиотеку.
	Для перехода к диалогу создания нового оформления нажмите кнопку Новый.
	Для перехода к диалогу редактирования оформления выберите его название из списка и нажмите кнопку Редактировать.
	Вы можете обмениваться основными надписями между различными библиотеками. Для этого откройте нужные библиотеки, выберите элемент и нажмите кнопку копирования.
	Для удаления одного или нескольких элементов из библиотеки выберите их имена в списке и нажмите кнопку Удалить.
Чтобы завершить диалог, нажмите кнопку Выход.


Диалог работы с наборами и библиотеками стилей штриховок

Позволяет создать новые или отредактировать уже имеющиеся стили штриховок, а также выполнять различные операции с наборами и библиотеками стилей.

Этот диалог появляется на экране после выполнения команды Стили штриховок... меню Сервис.

Описание элементов управления

На панелях в левой и правой частях диалога можно отобразить списки стилей штриховок, хранящихся в разных местах: в библиотеке, наборе или документе. Для активизации нужной панели щелкните на ней левой кнопкой мыши. Признаком того, что панель активна, является отображение вокруг нее рамки.

Стили штриховок в списках могут быть отсортированы по именам или по номерам. Чтобы изменить сортировку, щелкните мышью по заголовку нужного столбца. В заголовке столбца, по которому сортируются стили, отображается треугольник. Его положение показывает направление сортировки - по возрастанию или по убыванию.

В памяти/Из библиотек	При переключении между закладками соответственно отображается либо список стилей, хранящихся внутри документа или набора, либо список стилей, взятых из внешних библиотек в документ или набор.
	Для подключения внешней библиотеки стилей нажмите кнопку Показать библиотеку.
	Для подключения созданного ранее набора стилей нажмите кнопку Показать набор.
	Чтобы просмотреть список стилей, уже использованных в активном документе, нажмите кнопку Показать документ.
	Для перехода к диалогу создания нового стиля штриховки нажмите кнопку Новый.
	Для перехода к диалогу редактирования стиля выберите его из списка и нажмите кнопку Редактировать.
	Вы можете обмениваться стилями штриховки между различными библиотеками и наборами. Для этого откройте нужные библиотеки или наборы, выберите один или несколько стилей и нажмите кнопку копирования.
	Для удаления одного или нескольких стилей из набора, документа или библиотеки выберите имена стилей в списке и нажмите кнопку Удалить.
	Для удобства поиска и выбора внешний вид стиля штриховки отображается в специальном окне просмотра.
Чтобы закрыть диалог, нажмите кнопку Выход.


Диалог выбора стиля штриховки

Позволяет выбрать текущий стиль отрисовки штриховки.

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Стиль штриховок... из контекстного меню при создании штриховки.

Описание элементов управления

Системные В памяти Из библиотек	При переключении между закладками отображается список системных (всегда доступных в любом документе) стилей штриховки либо список стилей штриховки, хранящихся непосредственно внутри документа (или набора, если он подключен), либо список стилей, взятых в документ или набор из внешних библиотек. Стили в списках могут быть отсортированы по именам или по номерам. Чтобы изменить сортировку, щелкните мышью по заголовку нужного столбца. В заголовке столбца, по которому сортируются стили, отображается треугольник. Его положение показывает направление сортировки - по возрастанию или по убыванию.
Набор...	Для подключения созданного ранее набора стилей нажмите кнопку.
Библиотеку...	Для подключения внешней библиотеки стилей нажмите кнопку.
Документ...	Чтобы просмотреть список стилей, уже использованных в активном документе, нажмите кнопку.
Новый	Чтобы перейти к диалогу создания нового стиля штриховки, нажмите кнопку.
Выбрать	После выбора нужного стиля штриховки нажмите кнопку.
Отмена	Для выхода из диалога без изменения текущего стиля нажмите кнопку.
	Для удобства поиска и выбора внешний вид стиля отображается в специальном окне просмотра.
Для изменения параметров уже существующих стилей штриховки используйте команду Стили штриховок (меню Сервис).


Диалог работы с библиотеками оформлений

Позволяет создать новые или отредактировать уже имеющиеся стили оформления графических документов, а также выполнять различные операции с библиотеками оформлений (они хранятся в файлах с расширением *.lyt).

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Оформление чертежей... меню Сервис.

Описание элементов управления

На панелях в левой и правой частях диалога можно отобразить списки оформлений, хранящихся в двух разных библиотеках. Для активизации нужной панели щелкните на ней левой кнопкой мыши. Признаком того, что панель активна, является отображение вокруг нее рамки.

Оформления в списках могут быть отсортированы по именам или по номерам. Чтобы изменить сортировку, щелкните мышью по заголовку нужного столбца. В заголовке столбца, по которому сортируются оформления, отображается треугольник. Его положение показывает направление сортировки - по возрастанию или по убыванию.

	Для подключения другой библиотеки оформлений нажмите кнопку Показать библиотеку.
	Для перехода к диалогу создания нового оформления нажмите кнопку Новый.
	Для перехода к диалогу редактирования оформления выберите его из списка и нажмите кнопку Редактировать.
	Вы можете обмениваться оформлениями между различными библиотеками. Для этого откройте нужные библиотеки, выберите элемент и нажмите кнопку копирования.
	Для удаления одного или нескольких элементов из библиотеки выберите их имена в списке и нажмите кнопку Удалить.
Чтобы закрыть диалог, нажмите кнопку Выход.


Диалог ввода имени набора стилей

Описание элементов управления

Задайте или отредактируйте имя набора стилей.

После ввода имени набора нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения имени набора нажмите кнопку Отмена.


Диалог работы с наборами и библиотеками стилей

Позволяет создать новые или отредактировать уже имеющиеся стили линий или текстов, а также выполнять различные операции с наборами и библиотеками стилей.

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Стили линий... или Стили текстов меню Сервис.

Описание элементов управления

На панелях в левой и правой частях диалога можно отобразить списки стилей, хранящихся в разных местах: в библиотеке, наборе или документе. Для активизации нужной панели щелкните на ней левой кнопкой мыши. Признаком того, что панель активна, является отображение вокруг нее рамки.

Стили в списках могут быть отсортированы по именам или по номерам. Чтобы изменить сортировку, щелкните мышью по заголовку нужного столбца. В заголовке столбца, по которому сортируются стили, отображается треугольник. Его положение показывает направление сортировки - по возрастанию или по убыванию.

В памяти/ Из библиотек	Если на панели показан список стилей текста из документа или набора, то он представлен в виде закладок. При переключении между закладками соответственно отображается либо список стилей, хранящихся внутри документа или набора, либо список стилей, взятых из внешних библиотек в документ или набор.
	Для подключения внешней библиотеки стилей нажмите кнопку Показать библиотеку.
	Для подключения созданного ранее набора стилей нажмите кнопку Показать набор.
	Чтобы просмотреть список стилей, имеющихся в активном документе, нажмите кнопку Показать документ.
	Для перехода к диалогу создания нового стиля нажмите кнопку Новый.
	Для перехода к диалогу редактирования стиля выберите его из списка и нажмите кнопку Редактировать.
	Вы можете обмениваться стилями между различными библиотеками и наборами. Для этого откройте нужные библиотеки или наборы, выберите один или несколько стилей и нажмите кнопку копирования.
	Для удаления одного или нескольких стилей из набора, документа или библиотеки выберите имена стилей в списке и нажмите кнопку Удалить.
	Для удобства поиска и выбора внешний вид стиля линии отображается в специальном окне просмотра.
Чтобы закрыть диалог, нажмите кнопку Выход.


Диалог работы с наборами стилей

Позволяет подключить, создать новые или отредактировать уже имеющиеся наборы стилей (линий, текстов и т.п.).

Этот диалог появляется на экране после нажатия кнопки Набор... диалога Работа с наборами и библиотеками стилей.

Описание элементов управления

	В списке отображаются имена существующих наборов стилей (линий, текстов и т.п.) для их указания и подключения.
Новый	Для создания нового набора стилей нажмите кнопку.
Переименовать	Чтобы изменить имя набора, выберите его из списка и нажмите кнопку.
Удалить	Для удаления набора выберите его из списка и нажмите кнопку.
Выбрать	Для закрытия диалога с подключением нужного набора нажмите кнопку.
Отмена	Для выхода без подключения набора нажмите кнопку.


Диалог выбора стиля линии

Позволяет выбрать стиль линии для отрисовки настраиваемого объекта.

Описание элементов управления

Системные В памяти Из библиотек	При переключении между закладками отображается список системных (всегда доступных в любом документе) стилей штриховки либо список стилей штриховки, хранящихся непосредственно внутри документа (или набора, если он подключен), либо список стилей, взятых в документ или набор из внешних библиотек. Стили в списках могут быть отсортированы по именам или по номерам. Чтобы изменить сортировку, щелкните мышью по заголовку нужного столбца. В заголовке столбца, по которому сортируются стили, отображается треугольник. Его положение показывает направление сортировки - по возрастанию или по убыванию.
Набор...	Для подключения созданного ранее набора стилей нажмите кнопку.
Библиотеку...	Для подключения внешней библиотеки стилей нажмите кнопку.
Документ	Чтобы просмотреть список стилей, уже использованных в активном документе, нажмите кнопку.
Новый...	Чтобы перейти к диалогу создания нового стиля линии, нажмите кнопку.
Выбрать	После выбора нужного стиля нажмите кнопку.
Отмена	Для выхода из диалога без изменения текущего стиля нажмите кнопку.
	Для удобства поиска и выбора внешний вид стиля отображается в специальном окне просмотра.
Для изменения параметров уже существующих стилей линий используйте команду Сервис - Стили линий....


Диалог изменения стилей выделенных объектов

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Изменить стиль.

В нем можно указать, какие стили выделенных объектов (кривых, точек, текстов и штриховок) должны быть заменены, а также выбрать стили, на которые их нужно заменить.

Описание элементов управления

	Диалог содержит вкладки, соответствующие типам выделенных объектов.
Символы	Содержит элементы управления, позволяющие изменить стиль точек.
Кривые	Содержит элементы управления, позволяющие изменить стиль кривых.
Штриховки	Содержит элементы управления, позволяющие изменить стиль штриховок.
Тексты	Содержит элементы управления, позволяющие изменить стиль текста.
Что заменять	Выберите из списка стиль, который необходимо заменить. Если требуется заменить стиль на единый для всех выделенных объектов данного типа, хотя перед этим они имели разные стили, выберите в списке вариант Для всех стилей.
	В поле просмотра показан образец начертания заменяемого стиля.
Чем заменять	Список имеющихся в документе стилей. Вы можете выбрать из этого списка стиль для замены.
Кнопка >>	Позволяет выбрать стиль, отсутствующий в активном документе. После нажатия кнопки на экране появится диалог выбора стиля объекта.
Дополнительно на вкладке Штриховка
Шаг Угол	Вы можете изменить значения соответствующих параметров штриховки.
Цвет	Позволяет выбрать цвет штриховки. После нажатия кнопки на экране появится диалог выбора цвета.
Не изменять стиль штриховки в случае вырождения Удалять штриховку в случае вырождения	Выберите вариант отображения штриховки в случае ее вырождения при изменении стиля.
	Стили (кроме стилей текста) отображаются в полях просмотра, что позволяет быстро подобрать нужный вариант замены.
После задания всех параметров для замены стилей нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без замены стилей нажмите кнопку Отмена.


Диалог работы со стилями спецификаций

Диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Стили спецификаций....

Позволяет создать новые или отредактировать уже имеющиеся стили спецификаций, а также выполнять различные операции с библиотеками стилей спецификаций (файлы библиотек стилей спецификаций имеют расширение lyt).

Описание элементов управления

На панелях в левой и правой частях диалога можно отобразить списки стилей спецификаций, хранящихся в двух разных библиотеках. Для активизации нужной панели щелкните на ней левой кнопкой мыши. Признаком того, что панель активна, является отображение вокруг нее рамки.

Стили спецификаций в списках могут быть отсортированы по именам или по номерам. Чтобы изменить сортировку, щелкните мышью по заголовку нужного столбца. В заголовке столбца, по которому сортируются стили, отображается треугольник. Его положение показывает направление сортировки - по возрастанию или по убыванию.

	Чтобы подключить другую библиотеку стилей спецификаций, нажмите кнопку Показать библиотеку.
	Чтобы создать новый стиль спецификации, нажмите кнопку Новый.
	Чтобы изменить стиль спецификации, выберите его из списка и нажмите кнопку Редактировать.
	Вы можете обмениваться стилями спецификаций между библиотеками, показанными на левой и правой панелях диалога. Для этого откройте нужные библиотеки, выберите название стиля и нажмите кнопку для копирования. Стиль будет скопирован на соседнюю панель.
	Чтобы удалить один или несколько стилей из библиотеки, выберите их имена в списке и нажмите кнопку Удалить.
Для завершения работы с диалогом нажмите кнопку Выход.


Диалог выбора стиля оформления

Диалог появляется на экране после нажатия кнопки с многоточием для выбора оформления или стиля спецификации (в диалоге настройки оформления документа, в диалоге настройки стиля спецификации и т.п.).

В диалоге выбора стиля оформления отображается список оформлений или стилей спецификаций, содержащихся в текущей библиотеке *.lyt.

Оформления или стили в списке могут быть отсортированы по именам или по номерам. Чтобы изменить сортировку, щелкните мышью по заголовку нужного столбца. В заголовке столбца, по которому сортируются оформления (стили), отображается треугольник. Его положение показывает направление сортировки - по возрастанию или по убыванию.

Выбрав нужное оформление документа или нужный стиль спецификации, нажмите кнопку ОК диалога.


Диалог удаления объектов

Этот диалог появляется на экране при удалении различных объектов (стиля из библиотеки стиля, документа из списка подключенных к спецификации и т.п.).

Диалог содержит название удаляемого объекта и кнопки для управления процессом удаления.

Описание элементов управления

Удалить	Удаление объекта, название которого отображается в диалоге. После нажатия этой кнопки происходит переход к следующему объекту (если для удаления было выбрано несколько объектов).
Удалить все	Удаление всех выделенных объектов.
Пропустить	Отмена удаления объекта, название которого отображается в диалоге. После нажатия этой кнопки происходит переход к следующему объекту.
Отмена	Прерывание операции удаления.
Замечание. При отключении документа от спецификации из нее удаляются также объекты, которые были переданы из этого документа.


Редактирование библиотечной модели

После вызова команды редактирования библиотечной модели на Панели свойств появляются те же элементы, что и при вставке модели из библиотеки.

С помощью элементов, расположенных на вкладке Свойства, вы можете настроить свойства вставленной модели

Если вставленная модель имеет внешние переменные, то на вкладке Параметры появляется панель работы с переменными.

Поля координат точки вставки позволяют изменить положение модели в сборке.

Вы можете ввести в эти поля значения с клавиатуры.

Чтобы задать положение модели мышью, расфиксируйте поля координат и укажите нужную точку в окне модели. Координаты выбранной точки будут определены автоматически и занесены в соответствующие поля.

 Закончив настройку и задав положение модели, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.


Вставка в сборку детали из библиотеки

После выбора библиотечной детали на Панели свойств появляются элементы, позволяющие управлять вставкой.

С помощью элементов, расположенных на вкладке Свойства, вы можете настроить свойства вставляемой детали

Если для вставки выбрана деталь, имеющая внешние переменные, то на вкладке Параметры появляется панель работы с переменными.

Для изменения размещения модели в сборке введите нужные значения координат в поля на Панели свойств.

Чтобы задать положение модели мышью, расфиксируйте поля координат и укажите нужную точку в окне модели. Координаты выбранной точки будут определены автоматически и занесены в соответствующие поля.

 Закончив настройку свойств модели и задав ее положение, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.


Команда Спираль коническая

Позволяет создать коническую спираль.

Перед вызовом команды требуется выделить плоскую грань или плоскость, на которой должна располагаться спираль.

 Для вызова команды нажмите кнопку Спираль коническая на панели Пространственные кривые или выберите ее название из меню Операции - Пространственные кривые.

Выберите способ построения спирали из соответствующего списка на Панели свойств.

При использовании способа По числу витков и шагу введите нужные значения в поля Шаг и Число витков.

При использовании способов По числу витков и высоте или По шагу витков и высоте введите число или шаг витков и задайте высоту спирали.

  Укажите направление построения спирали: Прямое или Обратное. Если высота спирали определяется по объекту, то изменение направления невозможно.

  Выберите направление навивки спирали: Левое или Правое.

Задайте диаметры спирали на вкладке Диаметр.

Введите начальный угол спирали в градусах в соответствующее поле.

Фантом конической спирали с заданными параметрами отображается в окне модели. Точка привязки спирали по умолчанию располагается в начале локальной системы координат грани или плоскости, на которой создается эта спираль.

Чтобы разместить спираль в нужном месте грани или плоскости, расфиксируйте поле т на Панели свойств. Укажите положение спирали мышью или введите координаты центра спирали в поле т.

Количество и шаг витков, а также другие параметры спирали можно задать с помощью характерных точек.

Вы можете задать название и цвет спирали на вкладке Свойства Панели свойств.

 Чтобы подтвердить создание спирали, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

При создании спирали в детали автоматически формируется эскиз. Он располагается на плоскости или грани, указанной для построения спирали, и содержит вспомогательную точку со стилем "Конверт", находящуюся на оси спирали.

 Отказаться от построения спирали можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Определение диаметров спирали

    Выберите способ определения диаметра спирали: По размеру или По объекту.

При выборе варианта По размеру в поле Диаметр следует ввести диаметр спирали в миллиметрах.

Выбор варианта По объекту означает, что диаметр спирали определяется автоматически по положению или размеру указанного пользователем объекта.

При этом необходимо выбрать нужный объект в Дереве построения или в окне модели.

В качестве объекта может быть указана точка (вершина детали, начало координат, конец отрезка или точка в эскизе и т.п.). В этом случае диаметр спирали принимается равным расстоянию от цента спирали до проекции указанной точки на опорную плоскость спирали.

В качестве объекта может быть указано ребро детали или изображение в эскизе, имеющее форму окружности или дуги. В этом случае диаметр спирали принимается равным диаметру выбранной окружности или дуги.

  Название объекта, выбранного для определения диаметра спирали, отображается в справочном поле под переключателем Объект.

 Конечный диаметр спирали может быть также определен По наклону образующей.

  После активизации этого переключателя укажите, какой наклон должна иметь образующая - наружу (в направлении построения спирали ее диаметр будет увеличиваться) или внутрь (в направлении построения спирали ее диаметр будет уменьшаться).

Введите в поле Угол значение угла наклона образующей к оси спирали.


Команда Спираль цилиндрическая

Позволяет создать цилиндрическую спираль.

Перед вызовом команды требуется выделить плоскую грань или плоскость, на которой должна располагаться спираль.

 Для вызова команды нажмите кнопку Спираль цилиндрическая на панели Пространственные кривые или выберите ее название из меню Операции - Пространственные кривые.

Выберите способ построения спирали из соответствующего списка на Панели свойств.

При использовании способа По числу витков и шагу введите нужные значения в поля Шаг и Число витков.

При использовании способов По числу витков и высоте или По шагу витков и высоте введите число или шаг витков и задайте высоту спирали.

  Укажите направление построения спирали: Прямое или Обратное. Если высота спирали определяется по объекту, то изменение направления невозможно.

  Выберите направление навивки спирали: Левое или Правое.

Задайте диаметр спирали на вкладке Диаметр.

Введите начальный угол спирали в градусах в соответствующее поле.

Фантом цилиндрической спирали с заданными параметрами отображается в окне модели. Точка привязки спирали по умолчанию располагается в начале локальной системы координат грани или плоскости, на которой создается эта спираль.

Чтобы разместить спираль в нужном месте грани или плоскости, расфиксируйте поле т на Панели свойств. Укажите положение спирали мышью или введите координаты центра спирали в поле т.

Количество и шаг витков, а также другие параметры спирали можно задать с помощью характерных точек.

Вы можете задать название и цвет спирали на вкладке Свойства Панели свойств.

 Чтобы подтвердить создание спирали, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

При создании спирали в детали автоматически формируется эскиз. Он располагается на плоскости или грани, указанной для построения спирали, и содержит вспомогательную точку со стилем "Конверт", находящуюся на оси спирали.

 Отказаться от построения спирали можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Определение диаметра спирали

  Выберите способ определения диаметра спирали: По размеру или По объекту.

При выборе варианта По размеру в поле Диаметр следует ввести диаметр спирали в миллиметрах.

Выбор варианта По объекту означает, что диаметр спирали определяется автоматически по положению или размеру указанного пользователем объекта.

При этом необходимо выбрать нужный объект в Дереве построения или в окне модели.

В качестве объекта может быть указана точка (вершина детали, начало координат, конец отрезка или точка в эскизе и т.п.). В этом случае диаметр спирали принимается равным расстоянию от цента спирали до проекции указанной точки на опорную плоскость спирали.

В качестве объекта может быть указано ребро детали или изображение в эскизе, имеющее форму окружности или дуги. В этом случае диаметр спирали принимается равным диаметру выбранной окружности или дуги.

 Название объекта, выбранного для определения диаметра спирали, отображается в справочном поле под переключателем Объект.


Определение высоты спирали

  Выберите способ определения высоты спирали: По размеру или По объекту.

При выборе варианта По размеру в поле Размер следует ввести высоту спирали в миллиметрах.

Выбор варианта По объекту означает, что высота спирали определяется автоматически по положению указанного пользователем объекта (грани, плоскости, или точки). При этом необходимо выбрать нужный объект в Дереве построения или в окне модели.

 Название объекта, выбранного для определения высоты спирали, отображается в справочном поле под переключателем Объект.

Вы можете построить спираль, высота которой отличается от расстояния между ее опорной плоскостью и указанным объектом на определенную величину. Для этого введите требуемую величину (в миллиметрах) в поле Размер.

  Затем с помощью переключателя Тип укажите, должна ли спираль "не доходить" до объекта или "выходить" за объект на заданное расстояние.


Элемент управления Способ построения спирали
Способ построения спирали

Список, позволяющий выбрать способ построения спирали: По числу витков и шагу, По числу витков и высоте или По шагу витков и высоте.


Элемент управления Объект, определяющий высоту спирали
Объект, определяющий высоту

Переключатель, позволяющий перейти к указанию объекта, определяющего высоту спирали.

После активизации переключателя выберите нужный объект в Дереве построения или в окне модели.

Название указанного объекта отображается в справочном поле под переключателем.

Переключатель доступен, если высота спирали определяется по объекту.


Элемент управления Диаметр спирали
Диаметр

Поле для задания диаметра цилиндрической спирали.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение диаметра немедленно отображается на фантоме спирали.

Поле доступно, если диаметр спирали определяется по размеру.


Элемент управления Объект, определяющий диаметр спирали
Объект, определяющий диаметр

Переключатель, позволяющий перейти к указанию объекта, определяющего диаметр цилиндрической спирали.

После активизации переключателя выберите нужный объект в Дереве построения или в окне модели.

Название указанного объекта отображается в справочном поле под переключателем.

Переключатель доступен, если диаметр спирали определяется по объекту.


Объект, определяющий диаметр спирали

Если в качестве объекта указана точка (вершина детали, начало координат, конец отрезка или точка в эскизе и т.п.), то диаметр спирали принимается равным расстоянию от цента спирали до проекции указанной точки на опорную плоскость спирали.

Если в качестве объекта указано ребро детали или кривая в эскизе, имеющее форму окружности (дуги), то диаметр спирали принимается равным диаметру выбранной окружности или дуги.


Элемент управления Угол наклона образующей
Угол наклона образующей

Поле для задания конечного диаметра конической спирали.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение угла наклона образующей немедленно отображается на фантоме спирали.

Поле Угол доступно, если конечный диаметр спирали определяется по наклону образующей.


Элемент управления Объект, определяющий конечный диаметр
Объект, определяющий конечный диаметр

Переключатель, позволяющий перейти к указанию объекта, определяющего конечный диаметр конической спирали.

После активизации переключателя выберите нужный объект в Дереве построения или в окне модели.

Название указанного объекта отображается в справочном поле под переключателем.

Переключатель доступен, если конечный диаметр спирали определяется по объекту.


Элемент управления Способ определения диаметра
Диаметр

Переключатель, позволяющий выбрать способ определения диаметра цилиндрической спирали.


Элемент управления Диаметр конечный
Диаметр конечный

Поле для задания конечного диаметра конической спирали.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение диаметра немедленно отображается на фантоме спирали.

Поле доступно, если конечный диаметр спирали определяется по размеру.


Элемент управления Способ определения конечного диаметра
Диаметр конечный

Переключатель, позволяющий выбрать способ определения конечного диаметра конической спирали.


Элемент управления Объект, определяющий начальный диаметр
Объект, определяющий начальный диаметр

Переключатель, позволяющий перейти к указанию объекта, определяющего начальный диаметр конической спирали.

После активизации переключателя выберите нужный объект в Дереве построения или в окне модели.

Название указанного объекта отображается в справочном поле под переключателем.

Переключатель доступен, если начальный диаметр спирали определяется по объекту.


Элемент управления Диаметр начальный
Диаметр начальный

Поле для задания начального диаметра конической спирали.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение диаметра немедленно отображается на фантоме спирали.

Поле доступно, если начальный диаметр спирали определяется по размеру.


Элемент управления Способ определения начального диаметра
Диаметр начальный

Переключатель, позволяющий выбрать способ определения начального диаметра конической спирали.


Элемент управления Точка привязки спирали
Точка привязки

Поля координат точки привязки спирали в системе координат плоскости или плоской грани, на которой создается эта спираль.

По умолчанию значения координат равны нулю.

Вы можете ввести в эти поля значения с клавиатуры.

Чтобы указать положение спирали мышью, расфиксируйте поля координат и укажите нужную точку в окне модели. Координаты выбранной точки будут определены автоматически и занесены в соответствующие поля.


Элемент управления Начальный угол спирали
Начальный угол

Поле для задания начального угла спирали.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение начального угла немедленно отображается на фантоме спирали.


Элемент управления Направление построения спирали
Направление построения

Переключатель, позволяющий выбрать направление построения спирали относительно ее опорной плоскости.

Изменение направления немедленно отображается на фантоме спирали.

Если высота спирали определяется по объекту, то изменение направления невозможно.


Элемент управления Направление навивки спирали
Направление навивки

Переключатель, позволяющий выбрать направление навивки спирали.

Изменение направления немедленно отображается на фантоме спирали.


Элемент управления Количество витков спирали
Количество витков

Поле для задания количества витков спирали.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Поле Количество витков доступно, если выбран соответствующий способ построения.


Элемент управления Шаг витков спирали
Шаг витков

Поле для задания шага витков спирали.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Поле Шаг витков доступно, если выбран соответствующий способ построения.


Элемент управления Размер
Размер

Значение, введенное в поле Размер, воспринимается системой по-разному в зависимости от выбранного способа определения высоты спирали.

Если был выбран вариант По размеру, введите в это поле высоту спирали.

Если был выбран вариант По объекту, введите в это поле расстояние между указанным объектом и второй опорной плоскостью спирали. Если нужно построить спираль с высотой, равной расстоянию от ее первой опорной плоскости до объекта, введите нулевое значение.

Если расстояние до объекта не нулевое, оно может быть отложено как в направлении построения (в этом случае спираль будет выше объекта на указанную величину), так и против направления построения (в этом случае спираль будет ниже объекта на указанную величину).

  Чтобы изменить направление отсчета расстояния до объекта, воспользуйтесь переключателем Тип. Изменение направления построения немедленно отражается в фантоме спирали.


Элемент управления Тип построения спирали
Тип

Переключатель, позволяющий указать направление отсчета расстояния до объекта.

Изменение типа построения немедленно отражается на фантоме спирали в окне модели.


Элемент управления Способ определения высоты спирали
Высота

Переключатель, позволяющий указать способ определения высоты спирали: по размеру или по объекту.


Элемент управления Угол наклона образующей спирали
Наклон образующей

Переключатель, позволяющий задать направление наклона образующей конической спирали.

При выборе варианта Наружу диаметр спирали будет увеличиваться в направлении ее построения.

При выборе варианта Внутрь диаметр спирали будет уменьшаться в направлении ее построения.

Изменение направления наклона образующей немедленно отображается на фантоме спирали.

Переключатель доступен, если конечный диаметр спирали определяется по наклону образующей.


Команда Свойства компонента

Позволяет задать наименование компонента сборки (детали или подсборки), включить или выключить фиксацию компонента, включить этот компонент в расчет или исключить из расчета, изменить цвет и оптические свойства, а также изменить ссылку на файл-источник этого компонента.

После вызова команды на Панели свойств появятся элементы управления для настройки объектов.

Изменения настроек будут действовать только для документа, в котором они были сделаны. Во вновь создаваемых документах объекты будут иметь умолчательные свойства.


Команда Свойства
Команда Свойства сборки (детали)

Позволяет задать обозначение, наименование сборки (детали), изменить ее цвет и оптические свойства. Для детали можно задать материал и его плотность.

После вызова команды на Панели свойств появятся элементы управления для настройки объектов.

Изменения настроек будут действовать только для документа, в котором они были сделаны. Во вновь создаваемых документах объекты будут иметь умолчательные свойства.


Команда Свойства объекта
Команда Свойства проекционных плоскостей,
операций, эскизов, пространственных кривых
и начала координат

Позволяет задать наименование, цвет, оптические свойства и состояние объектов на чертеже. После вызова команды на Панели свойств появятся элементы управления для настройки.

Изменения свойств будут действовать только для документа, в котором они были сделаны. Во вновь создаваемых документах объекты будут иметь умолчательные свойства.


Команда Свойства исходного элемента

Позволяет установить некоторые параметры отображения формообразующего элемента, которому принадлежит выделенный объект - вершина, ребро или грань.

После вызова команды на Панели свойств появятся элементы управления для настройки свойств элемента.


Свойства сборки

Набор элементов управления позволяет настроить свойства сборки.

Описание элементов управления

Обозначение	Введите в это поле обозначение объекта.
Наименование	Введите в это поле наименование объекта. Оно будет отображаться в Дереве построения.
Цвет	Выберите из раскрывающегося списка цвет объекта.
Оптические свойства	Используйте элементы управления панели для задания свойств объекта.
 Чтобы сделанные изменения вступили в силу, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления. Изображение сборки будет перерисовано.

 Чтобы выйти из режима настроек без фиксации сделанных изменений, нажмите кнопку Прервать команду.


Свойства компонента

Набор элементов управления позволяет настроить свойства компонента сборки (детали или подсборки).

Описание элементов управления

Вкладка Свойства
Наименование	Введите в это поле наименование объекта. Оно будет отображаться в Дереве построения.
Использовать цвет сборки	Если цвет объекта должен быть таким же, как у сборки, включите эту опцию.
Использовать цвет источника	Если цвет объекта должен быть таким же, как у его источника, включите эту опцию.
Цвет	Выберите из раскрывающегося списка цвет объекта. Список доступен при выключенных опциях Использовать цвет сборки и Использовать цвет источника.
Включено в расчет Исключено из расчета	Для выбора требуемого состояния объекта активизируйте соответствующий переключатель.
Оптические свойства	Используйте элементы управления панели для задания свойств объекта.
Фиксировать компонент Не фиксировать компонент	Чтобы зафиксировать компонент или отменить его фиксацию, активизируйте соответствующий переключатель.
Создавать объекты спецификации	Включите эту опцию, чтобы создать объект спецификации для выбранного компонента.
Вкладка Файл-источник
Файл-источник	Поле содержит полное имя файла-источника компонента. Чтобы изменить файл-источник, нажмите соответствующую кнопку. На экране появится стандартный диалог открытия файлов.
Количество ссылок на источник	Поле содержит количество ссылок на файл-источник компонента в данном документе.
 Чтобы сделанные изменения вступили в силу, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления. Изображение сборки будет перерисовано и/или сборка перестроится в соответствии с новыми свойствами компонента.

 Чтобы выйти из режима настроек без фиксации сделанных изменений, нажмите кнопку Прервать команду.


Свойства детали

Набор элементов управления позволяет настроить свойства детали.

Появляется на экране после вызова команды Свойства соответствующего объекта в Дереве построения

Описание элементов управления

Обозначение	Введите в это поле обозначение объекта.
Наименование	Введите в это поле наименование объекта. Оно будет отображаться в Дереве построения.
Цвет	Выберите из раскрывающегося списка цвет объекта.
Оптические свойства	Используйте элементы управления панели для задания свойств объекта.
Наименование материала	Используйте элементы управления панели для задания материала объекта.
Плотность, г/см3	Введите в поле значение плотности материала детали. Если материал будет выбран из списка или Справочника, поле будет заполнено автоматически.
 Чтобы сделанные изменения вступили в силу, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления. Изображение сборки будет перерисовано.

 Чтобы выйти из режима настроек без фиксации сделанных изменений, нажмите кнопку Прервать команду.


Свойства грани

Набор элементов управления позволяет настроить свойства грани.

Появляется на экране после вызова команды Свойства грани в контекстном меню.

Описание элементов управления

Наименование	Введите в это поле наименование объекта.
Использовать цвет источника	Если цвет объекта должен быть таким же, как у исходного элемента, включите эту опцию.
Цвет	Выберите из раскрывающегося списка цвет объекта. Список доступен при выключенной опции Использовать цвет источника.
Оптические свойства	Используйте элементы управления панели для задания свойств объекта.
 Чтобы сделанные изменения вступили в силу, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления. Изображение детали будет перерисовано.

 Чтобы выйти из режима настроек без фиксации сделанных изменений, нажмите кнопку Прервать команду.


Свойства проекционных плоскостей
Свойства проекционных плоскостей, граней
операций, эскизов, пространственных кривых
и начала координат

Набор элементов управления позволяет настроить свойства объектов.

Появляется на экране после вызова команды Свойства соответствующего объекта в Дереве построения.

Описание элементов управления

Наименование	Введите в это поле наименование объекта. Оно будет отображаться в Дереве построения.
Использовать цвет сборки (детали)	Если цвет объекта должен быть таким же, как у сборки (детали), включите эту опцию.
Цвет	Выберите из раскрывающегося списка цвет объекта. Список доступен при выключенной опции Использовать цвет сборки (детали).
Включено в расчет Исключено из расчета	Для выбора требуемого состояния объекта активизируйте соответствующий переключатель.
Оптические свойства	Используйте элементы управления панели для задания свойств объекта. Настройка доступна для свойств элементов сборки (операций).
 Чтобы сделанные изменения вступили в силу, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления. Изображение сборки будет перерисовано и/или сборка перестроится в соответствии с новыми свойствами объекта.

 Чтобы выйти из режима настроек без фиксации сделанных изменений, нажмите кнопку Прервать команду.


Элемент управления Обозначение сборки
Обозначение

Поле для ввода обозначения детали или сборки.

Это обозначение будет передано в соответствующую графу основной надписи чертежа при создании в нем ассоциативных видов модели.


Элемент управления Наименование
Наименование

Поле для ввода наименования объекта (компонента сборки, формообразующего элемента, конструктивной плоскости, оси и т.д.).

Это наименование отображается около пиктограммы объекта в Дереве построения.


Элемент управления Цвет
Цвет

Список для выбора цвета объекта (формообразующего элемента, конструктивной плоскости, оси и т.д.).

Если при настройке объекта на Панели свойств присутствует опция Использовать цвет источника (или Использовать цвет детали, или Использовать цвет сборки), то поле Цвет доступно только после ее выключения.


Элемент управления Создавать объект спецификации
Создавать объект спецификации

Переключатель, позволяющий указать, требуется ли создание в документе-сборке внутреннего объекта спецификации, соответствующего компоненту.


Элемент управления Плотность
Плотность

Поле задания значения плотности материала детали.

Это значение используется при расчете МЦХ модели, а также передается в соответствующую графу основной надписи чертежа при создании в нем ассоциативных видов модели.

Вы можете ввести плотность вручную. При выборе наименования материала из списка или из Справочника материалов, поле Плотность заполняется автоматически.


Элемент управления Использовать цвет сборки
Использовать цвет сборки

Включите эту опцию, чтобы объект отображался цветом, заданным для объектов сборки.

Если опция выключена, то будет доступен список Цвет и вы сможете выбрать произвольный цвет для объекта.


Элемент управления Использовать цвет источника
Использовать цвет источника

Включите эту опцию, чтобы объект отображался тем же цветом, что и его источник.

Если опция выключена, то будет доступен список Цвет и вы сможете выбрать произвольный цвет для объекта.


Элемент управления Исходный массив
Исходный массив

Переключатель, позволяющий перейти к указанию массива-образца.

После активизации переключателя выберите нужный массив в Дереве построения.

Название указанного массива отображается в справочном поле под переключателем.


Элемент управления Список компонентов
Список компонентов

Панель, содержащая перечень компонентов для копирования.

Чтобы добавить компонент в перечень, активизируйте соответствующий переключатель и укажите нужный компонент в Дереве построения или в окне модели.

Чтобы удалить компонент из перечня, выделите его и нажмите кнопку Удалить, расположенную на панели Список компонентов.


Элемент управления Компоненты
Компоненты

Переключатель, позволяющий перейти к указанию компонентов для копирования.

После активизации переключателя выберите нужные компоненты в Дереве построения или в окне модели.

Названия указанных компонентов отображаются в Списке компонентов.


Элемент управления Расстояние
Расстояние

Поле для задания расстояния, на которое будут перемещены компоненты, перечисленные в Списке компонентов.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Ввод отрицательных значений невозможен. Для изменения направления перемещения служит соответствующий переключатель.

 После ввода или изменения расстояния нажмите кнопку Применить на Панели специального управления, чтобы это изменение вступило в силу.


Элемент управления Выбор направления
Выбор направления

Переключатель, изменить выбрать направление перемещения компонентов, перечисленных в Списке компонентов.

 После ввода или изменения расстояния нажмите кнопку Применить на Панели специального управления, чтобы это изменение вступило в силу.


Элемент управления Направление разнесения
Объект

Переключатель, позволяющий перейти к указанию объекта, задающего направление разнесения.

Компоненты могут разноситься в направлении, совпадающем с ребром или в направлении, перпендикулярном грани.

После активизации переключателя выберите нужный объект - ребро или грань - в окне модели.

Название указанного объекта отображается в справочном поле под переключателем.

 После ввода или изменения расстояния нажмите кнопку Применить на Панели специального управления, чтобы это изменение вступило в силу.


Элемент управления Список компонентов
Список компонентов

Панель, содержащая перечень компонентов, участвующих в текущем шаге разнесения (выделенном в списке шагов).

Чтобы добавить компонент в перечень, активизируйте соответствующий переключатель и укажите нужный компонент в Дереве построения или в окне модели.

Чтобы удалить компонент из перечня, выделите его и нажмите кнопку Удалить, расположенную на панели Список компонентов.

 После ввода или изменения расстояния нажмите кнопку Применить на Панели специального управления, чтобы это изменение вступило в силу.


Элемент управления Компоненты
Компоненты

Переключатель, позволяющий перейти к указанию компонентов, участвующих в текущем шаге разнесения (выделенном в списке шагов).

После активизации переключателя укажите нужные компоненты в Дереве построения или в окне модели.

Перечень выбранных компонентов отображается на панели под переключателем.

Сформировав перечень компонентов, нажмите кнопку Применить на Панели специального управления, чтобы это изменение вступило в силу.


Элемент управления Шаг разнесения
Шаг разнесения

Панель, содержащая перечень шагов разнесения текущей сборки. Выделенный в перечне шаг является текущим. Все сделанные изменения (например, набора компонентов или расстояния) будут относиться к этому шагу.

Чтобы создать новый шаг разнесения, нажмите кнопку Добавить.

Чтобы удалить шаг разнесения, выделите его в перечне и нажмите кнопку Удалить, расположенную на панели Список компонентов.

Завершив настройку шага (шагов) разнесения, нажмите кнопку Применить на Панели специального управления, чтобы это изменение вступило в силу.


Элемент управления Угол уклона
Угол уклона

Поле угла уклона.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.


Элемент управления Переменные
Переменные

Панель, содержащая перечень внешних переменных вставляемой модели.

Чтобы изменить значение переменной, дважды щелкните мышью в ячейке, где оно отображается. Задайте новое значение и нажмите клавишу <Enter>.

Если значение переменной изменено, в колонке Изменен напротив ее имени отображается "галочка".

Чтобы вернуть какой-либо переменной значение, хранящееся в файле-источнике, щелкните мышью на этой "галочке".

Изменения значений переменных немедленно отражаются на фантоме модели в окне документа.


Элемент управления Координата Z
Координата Z

Поле координаты Z точки, в которую будет помещено начало координат вставляемой модели.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.


Элемент управления Координата Y
Координата Y

Поле координаты Y точки, в которую будет помещено начало координат вставляемой модели.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.


Элемент управления Координата Х
Координата Х

Поле координаты Х точки, в которую будет помещено начало координат вставляемой модели.

При указании точки мышью ее координаты определяются автоматически и заносятся в эти поля.

Возможен также ввод значений координат с клавиатуры.


Элемент управления Направление проецирования
Направление проецирования

Переключатель, позволяющий выбрать направление движения эскиза линии разъема относительно плоскости этого эскиза.


Элемент управления Угол
Угол

Поле угла наклона создаваемой проекционной плоскости.

Вы можете ввести значение вручную или выбрать из списка.

Изменение угла наклона немедленно отображается на фантоме плоскости в окне модели.


Элемент управления Расстояние
Расстояние

Поле задания значения расстояния между существующей плоскостью и плоскостью, которую требуется создать.

Вы можете ввести значение вручную или выбрать из списка.

Изменение расстояния немедленно отображается на фантоме плоскости в окне модели.


Элемент управления Положение плоскости
Положение плоскости

Переключатель, позволяющий выбрать положение создаваемой плоскости относительно существующей.

Изменение положения немедленно отображается на фантоме плоскости в окне модели.


Элемент управления Направление угла
Направление угла

Переключатель, позволяющий выбрать направление измерения угла наклона создаваемой конструктивной плоскости.

Изменение направления немедленно отображается на фантоме плоскости в окне модели.


Элемент управления Положение плоскости
Положение плоскости

Переключатель, позволяющий выбрать ориентацию создаваемой плоскости: параллельно или перпендикулярно существующей.

Изменение положения немедленно отображается на фантоме плоскости в окне модели.


Элемент управления Положение плоскости
Положение плоскости

Переключатель, позволяющий выбрать ориентацию создаваемой плоскости: параллельно или перпендикулярно выбранному ребру.

Изменение положения немедленно отображается на фантоме плоскости в окне модели.


Элемент управления Направление смещения
Направление смещения

Переключатель, позволяющий выбрать направление измерения расстояния смещения создаваемой плоскости.

Изменение направления немедленно отображается на фантоме плоскости в окне модели.


Элемент управления Сохранять кромку
Сохранять кромку

Опция, включение которой позволяет построить скругление с сохранением кромки. При выключенной опции создается скругление с сохранением поверхности.

_________________

Смотрите также

Автоопределение способа построения скругления


Элемент управления Ось массива
Ось массива

Ось можно задать, выбрав какой-либо прямолинейный объект - осью массива будет собственно этот объект. Для определения оси можно также указать любую коническую или цилиндрическую грань. В этом случае в качестве оси массива будет использоваться ось выбранной грани.

Чтобы выбрать ось, активизируйте переключатель Ось массива укажите нужный объект в окне модели. Конструктивные оси можно также указывать в Дереве построения.

Название выбранного объекта появится в справочном поле рядом с переключателем.


Элемент управления Экземпляры внутри сетки
Копии внутри

Группа переключателей, позволяющая указать, требуется ли оставлять экземпляры массива внутри сетки.

Активизация того или иного переключателя немедленно отображается на фантоме массива в окне модели.


Элемент управления Шаг экземпляров вдоль второй оси
Шаг экземпляров вдоль второй оси

Поле задания значения шага экземпляров массива по второй оси сетки.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение шага немедленно отображается на фантоме массива в окне модели.


Элемент управления Количество экземпляров вдоль второй оси
Количество экземпляров по второй оси

Поле задания значения количества экземпляров массива по второй оси сетки.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение количества немедленно отображается на фантоме массива в окне модели.


Элемент управления Угол раствора сетки
Угол раствора

Поле задания значения угла между первой и второй осями сетки.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение угла раствора немедленно отображается на фантоме массива в окне модели.

Если в качестве второй оси выбран существующий в модели объект, поле Угол раствора недоступно.


Элемент управления Вторая ось
Вторая ось

Переключатель, позволяющий перейти к указанию прямолинейного объекта, являющегося второй осью массива.

После активизации переключателя выберите нужный объект в Дереве построения или окне модели.

Название указанного объекта отображается в справочном поле под переключателем.


Элемент управления Шаг экземпляров вдоль первой оси
Шаг экземпляров вдоль первой оси

Поле значения шага экземпляров массива по первой оси сетки.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение шага немедленно отображается на фантоме массива в окне модели.


Элемент управления Количество экземпляров по первой оси
Количество экземпляров по первой оси

Поле значения количества экземпляров массива по первой оси сетки.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение количества немедленно отображается на фантоме массива в окне модели.


Элемент управления Угол наклона первой оси
Угол наклона первой оси

Поле значения угла наклона первой оси сетки.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение угла наклона немедленно отображается на фантоме массива в окне модели.

Если в качестве первой оси выбран существующий в модели объект, поле Угол наклона недоступно.


Элемент управления Первая ось
Первая ось

Переключатель, позволяющий перейти к указанию прямолинейного объекта, являющегося первой осью массива.

После активизации переключателя выберите нужный объект в Дереве построения или окне модели.

Название указанного объекта отображается в справочном поле под переключателем.


Элемент управления Траектория
Траектория

Переключатель, позволяющий перейти к указанию объекта, являющегося траекторией элемента по сечениям.

В качестве траектории может использоваться любая пространственная или плоская кривая, например, ребро, спираль, сплайн, контур в эскизе.

После активизации переключателя выберите нужный объект в Дереве построения или окне модели.

Название указанного объекта отображается в справочном поле под переключателем.


Элемент управления Сечение
Сечение

Переключатель, позволяющий перейти к указанию эскиза-сечения.

После активизации переключателя выберите нужный эскиз в Дереве построения или окне модели.

Название указанного объекта отображается в справочном поле под переключателем.


Элемент управления Направление построения
Направление построения

Переключатель, позволяющий указать направление построения отверстия.

Изменение направления немедленно отображается на фантоме отверстия в окне модели.


Элемент управления Направление отступа
Тип построения

Переключатель, позволяющий указать направление отсчета расстояния до вершины.

Изменение направления построения немедленно отражается на фантоме элемента в окне модели.


Выбор объектов

Для выполнения многих команд построения моделей, а также сервисных команд требуется указание или выделение объектов - эскизов, вершин, ребер и граней, вспомогательных элементов, деталей и подсборок.

Выделение объектов происходит, когда не активна ни одна команда трехмерных построений. Объекты выделяют для того, чтобы их просмотреть, или перед вызовом какой-либо команды. Например, элемент нужно выделить для того, чтобы вызвать команду редактирования его параметров.

После того как объект выделен любым способом, соответствующая ему пиктограмма в Дереве построения модели из синей превращается в зеленую. Например, при выделении ребра цвет изменяет пиктограмма операции, образовавшей это ребро, а при выделении плоскости цвет изменяет пиктограмма этой плоскости.

Указание элементов происходит в процессе задания параметров текущей команды. Например, после вызова команды создания элемента по сечениям нужно последовательно указывать эскизы-сечения; после вызова команды проверки пересечений компонентов сборки требуется указать компоненты, которые требуется проверить на пересечение.

После того как объект указан любым способом, соответствующая ему пиктограмма в Дереве построения модели из синей превращается в красную. Например, при указании грани цвет изменяет пиктограмма операции, образовавшей эту грань, а при указании эскиза цвет изменяет пиктограмма этого эскиза.

В зависимости от выполняемой команды требуется выделение и/или указание объектов в окне редактирования модели либо в Дереве построения; для выполнения же большинства команд не имеет значения, где указан объект - это определяет пользователь из соображений удобства.

Выбор объектов в Дереве построения

Выбор объектов в окне модели

В системе предусмотрены возможности, облегчающие процесс выбора нужных объектов. Например, для выбора скрытых и близко расположенных объектов служит команда Перебор объектов и т.п.

Смотрите следующие темы о возможностях управления выбором объектов:

Фильтры объектов

Выбор совпадающих и близко расположенных объектов

Выбор исходного компонента


Выбор в Дереве построения
Выбор объектов в Дереве построения

Чтобы указать или выделить объект в Дереве, щелкните мышью по его названию или пиктограмме.

Таким способом вы можете выделить или указать компонент сборки, сопряжение, эскиз, вспомогательный или формообразующий элемент (например, элемент, приклеенный операцией вращения, или отверстие, или фаску).

Замечание. Указание и выделение объектов в Дереве может производиться только в режиме трехмерных построений. Если система находится в режиме эскиза, указание и выделение объектов в Дереве построения невозможно (несмотря на то, что Дерево видно на экране).

При указании или выделении любого объекта Дерева соответствующая ему часть модели подсвечивается в окне модели.

Чтобы выделить несколько объектов в Дереве построения, нажмите клавишу <Ctrl> и, удерживая ее, указывайте нужные объекты.

Чтобы выделить в Дереве построения группу объектов, расположенных подряд друг за другом, выделите первый (последний) из этих объектов, нажмите и удерживайте клавишу <Shift>, затем выделите последний (первый) объект. Выделение будет распространено на все объекты группы.

________________

Смотрите также

Выбор объектов

Выбор объектов в окне модели


Выбор трехмерных объектов в окне модели
Выбор объектов в окне модели

Для указания вершины подведите к ней курсор в окне модели. Когда рядом с курсором появится условное изображение вершины (в виде "звездочки"), щелкните левой клавишей мыши.

Вид курсора при указании вершины

Для указания ребра подведите к нему курсор в окне модели. Когда рядом с курсором появится условное изображение ребра (в виде "палочки"), щелкните левой клавишей мыши.

Вид курсора при указании ребра

Для указания конструктивной оси подведите к ней курсор в окне модели. Когда рядом с курсором появится условное изображение оси, щелкните левой клавишей мыши.

Вид курсора при указании оси

Для указания поверхности или грани подведите к ней курсор в окне модели. Когда рядом с курсором появится условное изображение поверхности, щелкните левой клавишей мыши.

Вид курсора при указании поверхности или грани

Для указания конструктивной плоскости подведите к ней курсор в окне модели. Когда рядом с курсором появится условное изображение плоскости, щелкните левой клавишей мыши.

Вид курсора при указании плоскости

Для указания пространственной кривой или эскиза подведите курсор к нужному объекту в окне модели. Когда рядом с курсором появится условное изображение кривой, щелкните левой клавишей мыши.

Вид курсора при указании пространственной кривой или эскиза

Для указания условного изображения резьбы подведите к нему курсор в окне модели. Когда рядом с курсором появится значок "резьба", щелкните левой клавишей мыши.

Вид курсора при указании условного изображения резьбы

Указание объекта при нажатой клавише <Shift> позволяет выделить в окне модели компонент, элементом которого является или в состав которого входит указанный объект. Таким образом вы можете, например, выделить всю деталь, указав один из ее элементов - грань, ребро или вершину.

Если при нажатой клавише <Shift> выбирается какой-либо вспомогательный элемент, то в окне модели подсвечивается деталь или подсборка, которой принадлежит выбранный вспомогательный элемент.

Иногда для выполнения команды требуется выделение группы объектов.

Чтобы выделить в окне модели несколько объектов (граней, эскизов, вспомогательных элементов и т.п.), следует выбирать их, удерживая нажатой клавишу <Ctrl>.

Чтобы выделить в окне модели несколько деталей, следует выбирать их, удерживая нажатой клавишу<Shift>.

Замечание. Выбор групп объектов и деталей может быть совмещен. Это означает, что можно сначала выделить, например, несколько объектов, удерживая клавишу <Ctrl>, затем отпустить эту клавишу, нажать клавишу<Shift> (при этом выделение с объектов не снимается) и, удерживая ее, выделить несколько деталей. Таким образом в окне модели будут одновременно выделены группа объектов и группа деталей.

________________

Смотрите также

Выбор объектов

Выбор объектов в Дереве построения

Фильтры объектов

Выбор совпадающих и близко расположенных объектов

Выбор исходного компонента


Элемент управления Угол наклона
Угол

Поле угла поворота фрагмента в системе координат эскиза.

По умолчанию значение угла равно нулю.

Вы можете ввести в это поле значение с клавиатуры.

Чтобы задать положение фрагмента мышью, расфиксируйте поле Угол и укажите нужную точку в окне модели. Угол поворота фрагмента будет определен автоматически и занесен в поле Угол.


Элемент управления Точка привязки
Точка привязки

Поля координат точки привязки фрагмента в системе координат эскиза.

По умолчанию значения координат равны нулю.

Вы можете ввести в эти поля значения с клавиатуры.

Чтобы задать положение фрагмента мышью, расфиксируйте поля координат и укажите нужную точку в окне модели. Координаты выбранной точки будут определены автоматически и занесены в соответствующие поля.


Элемент управления Точка привязки
Точка привязки

Поля координат точки привязки отверстия в системе координат плоскости.

По умолчанию значения координат равны нулю.

Вы можете ввести в эти поля значения с клавиатуры.

Чтобы задать положение отверстия мышью, расфиксируйте поля координат и укажите нужную точку в окне модели. Координаты выбранной точки будут определены автоматически и занесены в соответствующие поля.


Управление видимостью объектов

Вспомогательные оси, плоскости (особенно когда их много в модели), не задействованные в выполнении операций эскизы, компоненты (сборки или подсборки) иногда мешают просмотру изображения модели. Для удобства работы с моделью вы можете сделать невидимым любой из этих объектов, при этом он по-прежнему будет учитываться в иерархии, и его производные объекты будут отображаться корректно.

Чтобы скрыть объект или несколько объектов, выделите их в Дереве построения (некоторые объекты - например, оси - можно выделить также в окне модели) и вызовите из контекстного меню команду Скрыть.

Объекты станут невидимыми. Соответствующие им пиктограммы останутся на своих местах в Дереве построения, но будут отображаться светло-голубым цветом.

Иногда требуется вызвать команду Обновить изображение для того, чтобы фантом скрытого элемента полностью исчез с экрана.

Чтобы сделать скрытые объекты видимыми, выделите их в Дереве построения и вызовите из контекстного меню команду Показать. Объекты станут видимыми.

Вы можете скрыть одновременно все начала координат, или вспомогательные оси, или вспомогательные плоскости, или незадействованные в операциях эскизы, или поверхности, или изображения резьбы, или пространственные кривые. Воспользуйтесь для этого командами Скрыть начала координат, или Скрыть конструктивные оси, или Скрыть конструктивные плоскости, или Скрыть эскизы, или Скрыть поверхности, или Скрыть изображения резьбы, или Скрыть пространственные кривые из меню Сервис. После вызова любой из этих команд скрываются все объекты соответствующего типа, существующие в модели. При этом рядом с названием команды в меню появляется "галочка", свидетельствующая о том, что объекты скрыты.

Для того, чтобы показать все одновременно скрытые объекты определенного типа, повторно вызовите из меню Сервис соответствующую команду.


Исключение объектов из расчета

Вы можете исключать из расчета любые элементы и компоненты модели. При исключении объекта из расчетов модель перестраивается так, как будто указанный объект удален, однако информация о нем сохраняется в документе

Чтобы исключить один или несколько объектов из расчета, выделите их в Дереве построения и вызовите из контекстного меню команду Исключить из расчета.

Модель будет перестроена без учета исключенных объектов и производных от них операций и объектов. Пиктограммы объектов, исключенных из расчета, в Дереве построения отобразятся светло-голубым цветом и будут помечены пиктограммой-"крестиком".

Замечание 1. Так как исключенные из расчета объекты временно удаляются из модели, объекты, базировавшиеся на них, иногда могут помечаться как ошибочные. Ошибки исчезают после включения объектов в расчет.

Замечание 2. При исключении из расчета компонентов сборки из объектов спецификации сборки исключаются объекты, соответствующие этим компонентам.

Чтобы вновь включить в расчет один или несколько объектов, выделите их в Дереве построения и вызовите из контекстного меню команду Включить в расчет.

Исключение объектов из расчетов позволяет сократить время расчета при построении дополнительных элементов или перестроении модели, а также увидеть, как выглядела модель до построения определенных элементов.

Например, после построения последовательности производных элементов требуется перейти к построению других элементов, не связанных и не пересекающихся с существующими. Вы можете исключить существующую последовательность из расчетов, после этого время перестроения модели при создании новых элементов существенно сократится (система не будет выполнять проверку взаимного пересечения всех элементов и рассчитывать линии пересечения). Когда нужные элементы будут построены, включите все элементы в расчет. Контроль их взаимного положения будет произведен однократно.

Вы можете исключать из расчетов фаски, скругления, отверстия и прочие мелкие элементы, если из-за большого их количества построение новых формообразующих элементов происходит слишком медленно.

С помощью команды Исключить из расчета можно исключать объекты из расчета выборочно, т.е. вне зависимости от того, какое положение они занимают в иерархии элементов модели и, следовательно, в Дереве построения.

Существует также возможность одновременного исключения из расчета нескольких элементов модели, расположенных в конце Дерева построения. Для этого предназначен Указатель окончания построения модели. Вы можете перемещать его в Дереве построения. При этом все элементы, пиктограммы которых в Дереве оказываются ниже Указателя, исключаются из расчета. Для включения этих элементов в расчет следует переместить Указатель так, чтобы пиктограммы элементов были расположены над ним.

Не забудьте в конце работы над моделью включить в расчет все ее элементы!


Указатель окончания построения
Указатель окончания построения модели

Указатель окончания построения модели - горизонтальная линия, ограничивающая Дерево модели снизу или разбивающая его на две части.

Положение Указателя в Дереве может быть изменено пользователем. Чтобы переместить указатель, подведите к нему курсор. Когда курсор примет форму двусторонней стрелки, нажмите левую кнопку мыши. Не отпуская кнопку, переместите указатель вверх или вниз.

Несмотря на то, что при перемещении Указателя мышью его можно подвести вплотную к верхней или нижней границе окна Дерева построения, он может располагаться только среди пиктограмм элементов модели. К элементам модели относятся: формообразующие, вспомогательные элементы и незадействованные в операциях эскизы.

В Дереве построения сборки пиктограммы элементов располагаются после группы сопряжений, поэтому Указатель может перемещаться от последнего сопряжения до конца Дерева.

В Дереве построения детали Указатель может перемещаться от пиктограммы основания детали до конца Дерева.

Элементы, оказавшиеся в Дереве построений ниже Указателя, исключаются из расчета. Такие элементы, а также производные от них не отображаются в окне модели, однако информация о них сохраняется в документе. Пиктограммы исключенных элементов отображаются в Дереве построения светло-голубым цветом и помечаются пиктограммой-«замком».

Для включения этих элементов в расчет необходимо снова переместить указатель.

После каждого перемещения Указателя в Дереве построения модель перестраивается.

Совет. Не старайтесь поместить указатель точно в промежуток между объектами в Дереве построения. Достаточно установить его на том элементе, который должен являться последним из включенных в расчет.

Для быстрого перемещения Указателя в конец Дерева построения вы можете воспользоваться командной Указатель в конец Дерева из контекстного меню на Указателе.

После вызова команды все элементы модели включаются в расчет (если только они не исключены специально). Модель перестраивается с учетом включенных элементов.

Если элементы модели, расположенные под Указателем окончания построения, не потребуются для дальнейших построений и не должны присутствовать в модели, вы можете одновременно удалить все эти элементы. Для этого воспользуйтесь командой Удалить элементы под Указателем из контекстного меню на Указателе. После вызова команды на экран выдается диалог-предупреждение. В нем перечислены удаляемые элементы модели. Вы можете отказаться от удаления или подтвердить его.

Обратите особое внимание на то, что отменить удаление объекта в документе-модели невозможно. Поэтому командой удаления нужно пользоваться осторожно.

________________

Смотрите также

Редактирование модели с помощью Указателя окончания построения


Редактирование с помощью Указателя окончания построения
Редактирование модели с помощью
Указателя окончания построений

С помощью Указателя окончания построения модели вы можете исключать элементы модели из расчета, удалять их, а также использовать его для изменения порядка построения модели.

Переместите Указатель так, чтобы он разбивал Дерево построения на две части. Вы увидите, что элементы, оказавшиеся ниже Указателя, отображаются бледно-голубым цветом и помечаются пиктограммой-"замком". Это - исключенные из расчета элементы. Такие элементы, а также производные от них не отображаются в окне модели, однако информация о них сохраняется в документе. Другими словами, исключение элементов из расчета равносильно "временному удалению" их из модели. Таким образом, перемещая Указатель, вы можете на время удалить из модели несколько последних элементов.

Вы можете быстро перемесить Указатель в конец Дерева построения. Воспользуйтесь для этого командой Указатель в конец Дерева из контекстного меню на Указателе.

После вызова команды все элементы модели включаются в расчет (если только они не исключены специально). Модель перестраивается с учетом включенных элементов.

Во время работы над моделью вы можете неограниченное число раз перемещать Указатель окончания построений. Пиктограммы вновь созданных элементов будут располагаться в Дереве построения перед Указателем.

Это свойство Указателя окончания построений, а также то, что исключенные из расчета элементы не отображаются на экране и не могут использоваться при построениях, удобно использовать для изменения последовательности построения модели. Например, для редактирования детали, полученной с помощью операции зеркального копирования, следует вносить изменения в ту ее половину, которая являлась оригиналом, располагая их до операции копирования. Однако, во-первых, обе половины детали выглядят совершенно одинаково, во-вторых, при редактировании вы можете случайно использовать элементы той половины детали, которая получена копированием, что неизбежно приведет к ошибке. В таких случаях целесообразно переместить Указатель окончания построения так, чтобы операция зеркального копирования и все последующие были исключены из расчета. На экране остается только оригинальная половина детали, которую вы можете отредактировать по своему усмотрению. После включения в расчет операции копирования вторая половина детали также будет содержать внесенные изменения.

Если все элементы, находящиеся в Дереве построения ниже Указателя, больше не потребуются для создания модели, можно одновременно удалить их. Для этого служит команда Удалить элементы под Указателем из контекстного меню на Указателе.

После вызова команды на экран выдается диалог-предупреждение. В нем перечислены удаляемые элементы и элементы, производные от них. Вы можете отказаться от удаления или подтвердить его.

________________

Смотрите также

Управление видимостью элементов

Исключение объектов из расчета


Элемент управления Способ построения сплайна
Тип кривой

Переключатель, позволяющий указать способ построения сплайна: по точкам или по полюсам.

Изменение способа построения немедленно отображается на фантоме сплайна в окне модели.


Элемент управления Замкнутая кривая
Режим

Переключатель, позволяющий указать, требуется ли замыкать сплайн или ломаную.

Изменение режима немедленно отображается на фантоме кривой в окне модели.


Команда Порядок
Порядок

Поле значения порядка сплайна.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Поле Порядок доступно только при построении сплайна по точкам.


Диалог иерархии отношений объекта

Позволяет просмотреть операции и объекты, которые являются исходными и производными для выделенного объекта.

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Отношения.

В его верхней строке назван объект, для которого показываются отношения. Если перед вызовом команды Отношения была выделена вершина, грань или ребро, то отношения показываются для формообразующего или конструктивного элемента, которому принадлежит выделенный объект. Например, выделена грань фаски - отношения показываются для фаски, выделено ребро бобышки - отношения показываются для соответствующего приклеенного элемента выдавливания.

В первом окне диалога показана последовательность исходных для выбранного объекта операций и объектов. Операции и объекты перечислены в списке в порядке, необходимом для построения выбранного объекта. Список структурирован с учетом взаимосвязей между объектами и операциями. Каждый объект и операция в нем находятся на уровне, следующем за уровнем исходных для этого объекта или операции объектов.

Например, эскиз формообразующего элемента следует за элементом, на грани которого этот эскиз построен. Ось, проведенная через две вершины, следует за элементами, которым принадлежат эти вершины.

Во втором окне диалога показана последовательность производных от выбранного объекта операций и объектов. Операции и объекты перечислены в порядке их взаимосвязи: за каждым объектом или операцией следует построенный на его основе объект или выполненная на его основе операция.

Например, за операцией выдавливания следуют эскизы, построенные на гранях образованного этой операцией элемента.

Если команда была вызвана для компонента сборки, во втором окне показываются производные от него объекты (например, плоскость, построенная с использованием одной или нескольких вершин этого компонента), а так же сопряжения, в которых участвует компонент (в порядке их наложения).

После просмотра иерархии объекта нажмите кнопку Выход диалога.

________________

Смотрите также

Иерархия элементов

Иерархическая параметризация детали


Диалог иерархии отношений видов

Позволяет просмотреть виды, которые являются исходными и производными для выделенного вида.

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Отношения

В его верхней строке назван вид, для которого показываются отношения.

В первом окне диалога показана последовательность исходных видов для выбранного вида. Список исходных видов структурирован с учетом взаимосвязей между ними.

Например, вид, содержащий разрез, следует за видом, на котором изображен след секущей плоскости, соответствующий этому разрезу. Проекционный вид следует за своим опорным видом.

Во втором окне диалога показана последовательность видов, производных от выбранного вида. Производные виды перечислены в порядке их взаимосвязи: за каждым из них следует вид, построенный на его основе.

Например, список из трех стандартных видов выглядит так: на первом уровне списка расположен главный вид, на втором уровне - проекционные виды сверху и слева.

Замечание. Исходные и производные виды могут существовать только у ассоциативных видов. Виды, не являющиеся ассоциативными (системный вид и все пользовательские виды), не связаны между собой отношениями иерархии.

При выделении вида в диалоге иерархии отношений в окне чертежа подсвечивается габаритная рамка этого вида и изображение в нем. Это облегчает просмотр иерархии видов и анализ взаимосвязей между ними.

После просмотра иерархии вида нажмите кнопку Выход диалога.


Диалог выбора варианта удаления массива

Этот диалог появляется на экране при попытке удаления экземпляра массива.

В нем можно указать вариант удаления массива.

Описание элементов управления

	В справочном поле диалога показано название удаляемого массива.
Всю операцию	Включите эту опцию, если требуется удалить все экземпляры указанного массива (т.е. саму операцию).
Экземпляры	Включите эту опцию, если требуется удалить отдельные экземпляры массива.
После выбора опции Экземпляры в окне диалога активизируется список номеров удаляемых экземпляров.

-	Если сетка параллелограммная, номер экземпляра массива состоит из двух чисел: первое - номер экземпляра вдоль первой оси сетки, второе - номер экземпляра вдоль второй оси (нумерация экземпляров массива начинается с единицы).

-	Если сетка концентрическая, номер экземпляра массива состоит из двух чисел: первое - номер экземпляра в радиальном направлении, второе - номер экземпляра в кольцевом направлении (нумерация экземпляров массива начинается с единицы).

-	Если экземпляры массива расположены вдоль кривой, номер экземпляра отсчитывается по порядку расположения экземпляров, начиная от исходного.

После выбора варианта удаления нажмите кнопку OK.

Для выхода из диалога без удаления экземпляров нажмите кнопку Отмена.

________________

Смотрите также

Восстановление удаленных экземпляров массива


Запрос на перестроение сборки

Этот запрос появляется при открытии или закрытии сборки, если нарушены связи между ее компонентами.

В окне диалога перечислены компоненты, редактирование которых привело к рассогласованию связей между объектами в сборке. Эти же компоненты помечены красными "галочками" в Дереве построения сборки.

Если вы хотите перестроить сборку, нажмите кнопку Да диалога. В результате все объекты перестроятся и/или переместятся так, чтобы их форма, параметры и положение соответствовали положению опорных объектов и не противоречили наложенным на них сопряжениям.

Чтобы отказаться от перестроения сборки, нажмите кнопку Нет диалога. В этом случае пересчет компонентов и связей не выполняется, "галочки" в Дереве построения остаются.

Замечание. Вы можете перестроить сборку в любой момент (например, после изменения положения ее компонентов).

 Для этого нажмите кнопку Перестроить на панели Вид или вызовите команду Вид - Перестроить.


Команда Редактировать исходную сборку

Открывает окно сборки, в контексте которой был создан выбранный элемент детали.


Команда Редактировать в окне

Позволяет начать редактирование компонента сборки в отдельном окне, содержащем только этот компонент (без остальных компонентов).

Для вызова команды выделите нужный компонент в Дереве построения и выберите ее название из меню Редактор - Редактировать компонент или из контекстного меню на пиктограмме этого компонента.

После вызова команды откроется файл-источник этого компонента. Внесите в модель необходимые изменения и сохраните ее. Затем закройте окно компонента или перейдите в окно сборки.

Пиктограмма отредактированного компонента в Дереве построения будет помечена красной "галочкой", означающей, что сборку необходимо перестроить.

 Если вы хотите немедленно увидеть, как будет выглядеть сборка с учетом изменившихся параметров компонента (эти изменения могут привести, например, к изменению положения вспомогательных или формообразующих элементов, базирующихся на компоненте), нажмите кнопку Перестроить на панели Вид или вызовите команду Вид - Перестроить.

Перестроение сборки, состоящей из большого числа компонентов, может занять значительное время. Поэтому, если необходимо отредактировать несколько компонентов сложной сборки, целесообразно перестраивать ее один раз - после внесения всех изменений (а не каждый раз после редактирования отдельного компонента).

Замечание. Вообще говоря, перейти к редактированию компонента в окне можно, открыв содержащий его файл обычным способом: нажать кнопку Открыть документ или вызвать команду Файл - Открыть и выбрать нужный файл. При использовании команды Редактировать компонент - В окне не требуется искать нужный файл в списке - система находит его автоматически.

________________

Смотрите также

Команда Редактировать компонент - На месте


Команда Редактировать на месте

Позволяет начать редактирование указанного компонента в текущем окне сборки в окружении других компонентов.

 Для вызова команды нажмите кнопку Редактировать на месте на панели Текущее состояние или выберите ее название из меню Редактор - Редактировать компонент или контекстного меню пиктограммы компонента в Дереве построения.

Система перейдет в режим редактирования компонента (детали или сборки). Признаком того, что режим редактирования на месте включен, является отображение нажатой кнопки Редактировать на месте.

Все команды построения и редактирования в этом режиме распространяются только на указанный компонент (он выделен цветом). Остальные компоненты сборки видны в окне, но недоступны для редактирования (служат "обстановкой"), их можно использовать при выполнении команд (указывать грани, ребра, вершины).

Чтобы завершить редактирование компонента, отожмите кнопку Редактировать на месте.

Пиктограмма отредактированного компонента в Дереве построения будет помечена красной "галочкой", означающей, что сборку необходимо перестроить.

 Если вы хотите немедленно увидеть, как будет выглядеть сборка с учетом изменившихся параметров компонента (эти изменения могут привести, например, к изменению положения вспомогательных или формообразующих элементов, базирующихся на компоненте), нажмите кнопку Перестроить на панели Вид или вызовите команду Вид - Перестроить.

Перестроение сборки, состоящей из большого числа компонентов, может занять значительное время. Поэтому, если необходимо отредактировать несколько компонентов сложной сборки, целесообразно перестраивать ее один раз - после внесения всех изменений (а не каждый раз после редактирования отдельного компонента).

________________

Смотрите также

Команда Редактировать компонент - В окне


Команда Эскиз

Позволяет перейти в режим эскиза.

Команда доступна, если выделен какой-либо эскиз или плоский объект.

 Для вызова команды нажмите кнопку Эскиз на Панели текущего состояния или выберите ее название из меню Операции.

Кнопка Эскиз останется нажатой. Это свидетельствует о том, что система находится в режиме редактирования эскиза.

Этот режим очень похож на режим работы во фрагменте КОМПАС-График. В нем доступны все команды построения графических объектов, команды параметризации, измерения и т.д. Исключение составляют команды создания таблиц и простановки некоторых обозначений (например, обозначения шероховатости или стрелки направления взгляда), т.к. эти обозначения не могут быть учтены при создании формообразующего элемента на основе эскиза.

Замечание. Порядок построения в эскизах таких геометрических объектов, как прямоугольники, многоугольники и ломаные, ничем не отличается от порядка построения аналогичных объектов в графическом документе. Однако результатом построения являются не единые объекты, а наборы отрезков, составляющие построенные прямоугольники, многоугольники или ломаные.

После создания эскиза для возвращения в режим работы с деталью вызовите из контекстного меню команду Эскиз или отожмите кнопку Эскиз на панели текущего состояния.


Команда Перебор трехмерных объектов
Команда Перебор объектов

Позволяет выделить любой из близко расположенных (в том числе наложенных друг на друга) объектов. Команда доступна в контекстном меню в режиме выделения или выбора трехмерных объектов, если в ловушку курсора попадает более одного объекта.

Для быстрого вызова команды можно воспользоваться комбинацией клавиш <Ctrl>+<t>.

После вызова команды объекты можно перебирать, нажимая клавишу <Пробел> или вызывая команду Следующий объект из контекстного меню.

После того, как нужный объект будет выделен, прервите перебор с подтверждением выбора. Для этого нажмите клавишу <Enter> или вызовите из контекстного меню команду Выбрать подсвеченный объект. Можно также щелкнуть мышью на выделенном объекте или в любом свободном месте окна модели.

Если требуется выйти из режима перебора без выделения объекта, нажмите клавишу <Esc> или вызовите из контекстного меню команду Отказ от перебора.


Команда Следующий трехмерный объект
Команда Следующий объект

Позволяет выделить следующий из близко расположенных (в том числе наложенных друг на друга) объектов. Команда доступна в контекстном меню в режиме перебора объектов.

Для перехода к следующему объекту можно также нажать клавишу <Пробел>.


Команда Выбрать подсвеченный трехмерный объект
Команда Выбрать подсвеченный объект

Позволяет прервать перебор близко расположенных объектов (выйти из режима перебора), подтвердив выбор подсвеченного объекта.

После вызова этой команды подсвеченным остается объект, которым закончился перебор.

Подтвердить выбор подсвеченного объекта можно также при помощи клавиатуры или мыши. Для этого нажмите клавишу <Enter> либо щелкните мышью на подсвеченном объекте или на свободном месте в окне модели.

Для выхода из режима перебора объектов и отказа от выбора какого-либо объекта воспользуйтесь командой Отказ от перебора объектов из контекстного меню. Можно также нажать клавишу <Esc>.


Команда Отказ от перебора трехмерных объектов
Команда Отказ от перебора

Позволяет отказаться от перебора объектов (выйти из режима перебора).

После вызова этой команды выделение снимается со всех близко расположенных объектов. Для выхода из режима перебора с сохранением выделения на одном из объектов воспользуйтесь командой Выбрать подсвеченный объект из контекстного меню.


Команда Разнести

Позволяет разнести в пространстве компоненты сборки (это может потребоваться для более наглядного представления сборки).

Команда доступна, если для текущей сборки заданы компоненты и параметры разнесения (направление и расстояние). Для настройки разнесения служит команда Сервис - Разнести компоненты - Параметры.

Разнесение компонентов сборки

 Для разнесения сборки нажмите соответствующую кнопку на панели Вид или вызовите команду Сервис - Разнести компоненты - Разнести.

Все компоненты сборки, для которых заданы параметры разнесения, будут разнесены в соответствии с этими параметрами, рядом с названием команды в меню появится "галочка", а кнопка останется нажатой. К имени документа в заголовке окна добавятся слова "Разнесенный вид" в круглых скобках.

Чтобы отключить разнесение компонентов (привести сборку в "неразобранное" состояние), вызовите команду Разнести снова.

Замечание 1. Когда компоненты сборки разнесены, недоступны все команды редактирования сборки (в том числе команда Редактировать в окне), команды создания пространственных кривых, поверхностей, вспомогательных объектов, команды наложения сопряжений и команды работы со спецификацией.

Замечание 2. Подсборка не может быть отображена в окне сборки в разнесенном виде.


Команда Параметры разнесения компонентов
Команда Разнести компоненты - Параметры

Позволяет установить или отредактировать параметры разнесения компонентов сборки.

Для вызова команды выберите ее название из меню Сервис.

После вызова команды на экране появляется диалог задания параметров разнесения компонентов.

В окне Шаг разнесения на вкладке Параметры Панели свойств отображается список шагов разнесения компонентов. Если настройка параметров разнесения текущей сборки еще не производилась, то список пуст.

 Чтобы добавить шаг разнесения, нажмите кнопку Добавить.

После этого нужно указать компоненты, участвующие в шаге разнесения, выбрать направление разнесения и задать расстояние.

Указание компонентов для разнесения

Выбор объекта, задающего направление разнесения

Введите в соответствующее поле расстояние, на которое должен переместиться компонент относительно своего прежнего положения.

 После задания параметров шага разнесения компонентов нажмите кнопку Применить на Панели специального управления. Выбранные компоненты будут разнесены в соответствии с установленными параметрами.

Если полученное разнесение компонентов отличается от ожидаемого, отредактируйте параметры разнесения.

  Для изменения направления перемещения компонента воспользуйтесь переключателем Направление.

После этого снова нажмите кнопку Применить.

Задайте требуемое количество шагов разнесения и настройте их параметры.

 Для завершения настройки разнесения сборки нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.

После этого сборка отображается в разнесенном виде.

 Чтобы включить режим обычного отображения сборки, нажмите кнопку Разнести на панели Вид или вызовите команду Сервис - Разнести компоненты - Разнести.

Эта команда служит переключателем режима разнесения и обычного отображения сборки. Когда компоненты разнесены, рядом с названием команды появляется "галочка", а кнопка Разнести находится в нажатом состоянии.


Указание компонентов для разнесения

 Нажмите кнопку Компоненты на Панели свойств и выберите нужные объекты - детали или подсборки - в Дереве построения или в окне модели.

Выбор объектов в Дереве построения

Выбор объектов в окне модели

Указанные компоненты подсвечиваются в окне модели, соответствующие им пиктограммы выделяются цветом в Дереве построения; а их названия появляются в Списке компонентов.

Один и тот же компонент может участвовать в нескольких шагах разнесения.

В одном шаге разнесения могут участвовать несколько компонентов.

Компонент, входящий в подсборку (на любом уровне вложенности), может участвовать в шаге разнесения независимо от других компонентов этой подсборки.

 Чтобы исключить компонент из числа участвующих в шаге разнесения, укажите его повторно. Можно также выделить название этого компонента в списке и нажать кнопку Удалить.


Объект, задающий направление разнесения

Компоненты могут разноситься в направлении, совпадающем с ребром или в направлении, перпендикулярном грани.

 Нажмите кнопку Объект на Панели свойств и укажите в окне модели нужный объект - ребро или грань.

Указанный элемент подсвечиваются, а его название появляется в справочном поле вкладки Параметры.

Чтобы выбрать другой элемент, задающий направление разнесения, просто укажите курсором. Выделение с ранее указанного элемента будет снято, выбранным для выполнения операции окажется вновь указанное ребро или грань.


Команда Автосопряжение

Позволяет включить или выключить режим автоматического наложения сопряжений.

 Для вызова команды нажмите кнопку Включить/выключить режим автосопряжений на Панели специального управления или выберите ее название в контекстном меню.

Нажатая кнопка означает, что режим автосопряжений включен, отжатая - выключен.


Команда Контроль столкновений

Позволяет включить или выключить режим контроля соударений при перемещении компонентов.

 Для вызова команды нажмите кнопку Включить/выключить контроль соударений на Панели специального управления или выберите ее название в контекстном меню.

Нажатая кнопка означает, что режим контроля соударений включен, отжатая - выключен.


Режим автосопряжений

Этот режим позволяет при перемещении компонентов распознавать приближающиеся друг к другу элементы (грани, вершины, ребра) и автоматически добавлять сопряжения, соответствующие их форме и типу.

Например, при приближении друг к другу плоских граней система "на лету" накладывает на них сопряжение "совпадение", а при приближении друг к другу цилиндрических граней - сопряжение "соосность".

 Кнопка Включить/выключить режим автосопряжений, расположенная на Панели специального управления, служит индикатором этого режима: нажатая кнопка означает, что автосопряжение компонентов включено, отжатая - выключено.

Чтобы познакомиться с работой в режиме автостпряжений, выполните следующие действия.

Создайте новый документ-сборку. Добавьте в нее две детали, например, куб и цилиндр. Отключите фиксацию у первого из вставленных компонентов.

 Нажмите кнопку Переместить компонент на панели редактирования сборки.

Включите режим автосопряжений.

Подведите курсор (он превратится в четырехстороннюю стрелку) к основанию цилиндра. Когда основание подсветится, нажмите левую кнопку мыши и перемещайте курсор в направлении второй детали. Когда одна из граней куба будет подсвечена, отпустите кнопку мыши. В сборку автоматически добавится сопряжение Совпадение между основанием цилиндра и выбранной гранью куба.

Завершите команду и убедитесь, что в группе сопряжений Дерева построения появилось созданное сопряжение, а взаимное перемещение деталей ограничилось.

Удалите созданное сопряжение.

Снова вызовите команду перемещения компонента и включите режим автосопряжений.

Подведите курсор к цилиндрической грани цилиндра и нажмите левую кнопку мыши (в этом случае для сопряжения будет использована ось цилиндрической грани). Приближайте цилиндр к кубу. Когда будет подсвечено одно из ребер куба, отпустите кнопку мыши. В сборку будет добавлено сопряжение Соосность между кубом и цилиндром.

Завершите команду и убедитесь, что в группе сопряжений Дерева построения появилось созданное сопряжение, а взаимное перемещение деталей ограничилось.

Удалите созданное сопряжение.

Подведите курсор к грани куба. После того, как грань подсветится, нажмите левую кнопку мыши. Приближайте куб к цилиндру. Когда будет подсвечена цилиндрическая поверхность, отпустите кнопку мыши. В сборку будет добавлено сопряжение Касание между кубом и цилиндром.

Завершите команду и убедитесь, что в группе сопряжений Дерева построения появилось созданное сопряжение, а взаимное перемещение деталей ограничилось.

________________

Смотрите также

Создание сопряжений с помощью команд


Режим контроля соударений

В этом режиме перемещение компонентов ограничено их формой и размерами: при перемещении компонента мышью он двигается только до момента "соприкосновения" с другим компонентом. В момент соприкосновения раздается звуковой сигнал, а соприкоснувшиеся грани деталей подсвечиваются в окне модели.

Таким образом, в режиме контроля соударений компоненты не могут "проникнуть" друг в друга. В большинстве случаев это позволяет избежать случайных ошибок компоновки.

 Кнопка Включить/выключить контроль соударений компонентов, расположенная на Панели специального управления, служит индикатором этого режима: нажатая кнопка означает, что режим контроля соударений включен, отжатая - выключен.

Настройка режима контроля соударений производится на вкладке Параметры Панели свойств.

________________

Смотрите также

Проверка пересечений компонентов


Редактирование компонента на месте
Редактирование компонента "на месте"

Редактирование "на месте" (в контексте сборки) - это редактирование компонента в окне сборки, которой он принадлежит. При этом в окне видны все остальные компоненты ("окружение" или "обстановка"), доступны команды сдвига и поворота сборки, изменения ее масштаба, ориентации и типа отображения.

"На месте" особенно удобно редактировать те элементы компонента, при построении которых использовалось "окружение" (например, элемент, выдавленный до грани соседней детали или вспомогательную ось, проходящую через начало координат другого компонента). Другим словами, элементы, которые создавались в контексте сборки, рекомендуется редактировать в контексте этой же сборки.

Чтобы начать редактирование компонента в текущем окне, выделите нужный компонент в Дереве построения и вызовите из контекстного меню команду Редактировать на месте или вызовите из меню Редактор команду Редактировать компонент - На месте. Можно также нажать кнопку Редактировать на месте на Панели управления

 Кнопка Редактировать на месте

________________

Смотрите также

Редактирование компонента в окне


Редактирование компонента в окне

Редактирование в окне - это редактирование компонента сборки в отдельном окне, содержащем только этот компонент (без остальных компонентов).

Чтобы начать редактирование компонента сборки в окне, выделите нужный компонент в Дереве построения и выберите из контекстного меню команду Редактировать в окне или вызовите из меню Редактор команду Редактировать компонент - В окне.

После вызова команды откроется файл-источник этого компонента. Внесите в модель необходимые изменения и сохраните ее. Затем закройте окно компонента или перейдите в окно сборки.

При редактировании компонента В окне на экране, естественно, отображаются все объекты, принадлежащие этому компоненту, и все они доступны для редактирования (вы можете изменять параметры элементов, их опорные объекты и т.д.). Однако редактирование некоторых элементов ограничено. К ним относятся те элементы компонента, которые были созданы в контексте сборки с использованием элементов других компонентов этой сборки (т.е. с использованием элементов, непосредственно не принадлежащих редактируемому компоненту), например, вспомогательная плоскость компонента, проходящая через ребра и/или вершины других деталей т.п.

В файле компонента, содержащего элементы, определенные в контексте сборки, формируются ссылки на файл этой сборки (так как по отношению к файлу компонента файл сборки является внешним, эти ссылки называются внешними). При редактировании такого компонента в отдельном окне существует лишь возможность переопределить внешние ссылки на внутренние. Другими словами, вы можете указать для построения элемента, ссылающегося на объекты из внешнего файла, другие объекты, находящиеся в текущем файле. Отредактированный таким образом элемент теряет связь со сборкой.

Если же требуется, чтобы элемент, определенный в контексте сборки, не терял связи с ней, его необходимо редактировать в контексте этой сборки (редактировать на месте).

________________

Смотрите также

Редактирование компонента на месте


Фильтры объектов

При выделении и указании вершин, ребер, граней, осей и плоскостей в окне редактирования модели происходит динамический поиск объектов: при прохождении курсора над объектом, который может быть выбран в данный момент, этот объект подсвечивается, а курсор меняет внешний вид.

Иногда в "ловушку" курсора попадает сразу несколько объектов (например, грань и ее ребро), причем подсвечивается не тот объект, который вы хотите выделить. Для облегчения выбора объектов нужного типа используются фильтры объектов.

 Чтобы переключиться на панель фильтров, нажмите кнопку Фильтры на Компактной панели.

Панель фильтров

 По умолчанию на панели нажата кнопка Фильтровать все.

Нажатие этой кнопки означает, что подсвечиваются и могут быть указаны (выделены) курсором и вершины, и ребра, и грани, и оси, и плоскости.

     Если для выполнения задуманного вами действия необходимо указание (выделение) объектов только определенного типа, нажмите соответствующую кнопку на Панели фильтров: Фильтровать вершины, Фильтровать ребра, Фильтровать грани, Фильтровать плоскости, Фильтровать конструктивные оси.

Если нажата одна из этих кнопок, то кнопка Фильтровать все выключается.

Вы можете выбрать любую комбинацию типов доступных для указания (выделения) объектов, нажав сразу несколько кнопок на Панели фильтров.

Если выключаются все кнопки, соответствующие типам объектов, то кнопка Фильтровать все автоматически включается (то есть отключить указание всех типов объектов невозможно).

Переключать кнопки на Панели фильтров можно в любой момент работы с моделью.

________________

Смотрите также

Выбор объектов

Выбор совпадающих и близко расположенных объектов

Выбор исходного компонента


Команда Фильтровать конструктивные оси

 Вызывается кнопкой на Панели фильтров. Служит для включения режима, в котором возможен динамический поиск и указание курсором осей, существующих в модели.

 Если кнопка Фильтровать конструктивные оси нажата, то кнопка Фильтровать все отключается.

Вы можете выбрать любую комбинацию типов доступных для указания (выделения) объектов (осей, граней, ребер и т.п.), нажав сразу несколько кнопок на Панели фильтров.

Если требуется запретить динамический поиск и указание курсором осей, отожмите (выключите) кнопку Фильтровать оси.

________________

Смотрите также

Фильтры объектов


Команда Фильтровать конструктивные плоскости

 Вызывается кнопкой на Панели фильтров. Служит для включения режима, в котором возможен динамический поиск и указание курсором плоскостей, существующих в модели.

 Если кнопка Фильтровать конструктивные плоскости нажата, то кнопка Фильтровать все отключается.

Вы можете выбрать любую комбинацию типов доступных для указания (выделения) объектов (граней, плоскостей и т.п.), нажав сразу несколько кнопок на Панели фильтров.

Если требуется запретить динамический поиск и указание курсором плоскостей, отожмите (выключите) кнопку Фильтровать плоскости.

________________

Смотрите также

Фильтры объектов


Команда Фильтровать вершины

 Вызывается кнопкой на Панели фильтров. Служит для включения режима, в котором возможен динамический поиск и указание курсором вершин детали.

 Если кнопка Фильтровать вершины нажата, то кнопка Фильтровать все отключается.

Вы можете выбрать любую комбинацию типов доступных для указания (выделения) объектов (осей, граней, ребер и т.п.), нажав сразу несколько кнопок на Панели фильтров.

Если требуется запретить динамический поиск и указание курсором вершин, отожмите (выключите) кнопку Фильтровать вершины.

________________

Смотрите также

Фильтры объектов


Команда Фильтровать ребра

 Вызывается кнопкой на Панели фильтров. Служит для включения режима, в котором возможен динамический поиск и указание курсором ребер детали.

 Если кнопка Фильтровать ребра нажата, то кнопка Фильтровать все отключается.

Вы можете выбрать любую комбинацию типов доступных для указания (выделения) объектов (осей, граней, ребер и т.д.), нажав сразу несколько кнопок на Панели фильтров.

Если требуется запретить динамический поиск и указание курсором ребер, отожмите (выключите) кнопку Фильтровать ребра.

________________

Смотрите также

Фильтры объектов


Команда Фильтровать грани

 Вызывается кнопкой на Панели фильтров. Служит для включения режима, в котором возможен динамический поиск и указание курсором граней детали.

 Если кнопка Фильтровать грани нажата, то кнопка Фильтровать все отключается.

Вы можете выбрать любую комбинацию типов доступных для указания (выделения) объектов (осей, граней, ребер и т.д.), нажав сразу несколько кнопок на Панели фильтров.

Если требуется запретить динамический поиск и указание курсором граней, отожмите (выключите) кнопку Фильтровать грани.

________________

Смотрите также

Фильтры объектов


Команда Фильтровать все
Команда Фильтровать все объекты

 Вызывается кнопкой на Панели фильтров. Служит для включения режима, в котором возможен динамический поиск и указание курсором любых объектов модели – осей, плоскостей, граней, ребер и вершин.

Если нажата кнопка Фильтровать все, то остальные кнопки Панели фильтров отжаты. После нажатия любой кнопки, разрешающей поиск и указание объектов определенного типа, кнопка Фильтровать все отключается.

Если выключаются все кнопки, соответствующие типам объектов, то кнопка Фильтровать все автоматически включается (то есть отключить указание всех типов объектов невозможно).

________________

Смотрите также

Фильтры объектов


Проверка пересечений компонентов

Иногда одной из целей моделирования сборки является обнаружение мест нежелательных пересечений и касаний компонентов ("натыков" в конструкции). Для выявления таких мест служит команда Проверка пересечений.

 Для вызова команды нажмите кнопку Проверка пересечений на панели Измерения (3D) или выберите ее название из меню Сервис.

После вызова команды на вкладке Параметры Панели свойств появятся окна Список компонентов и Обнаруженные пересечения.

Последовательно указывайте компоненты, которые требуется проверить на пересечение. Компоненты можно указывать в Дереве построения или в окне модели.

Выбор объектов в Дереве построения

Выбор объектов в окне модели

Выбранные компоненты заключаются в габаритный параллелепипед. Их названия появляются в диалоге.

Если требуется обнаружить также касания компонентов, включите опцию Считать касания пересечениями.

 После указания компонентов нажмите кнопку Проверить пересечения на Панели специального управления.

В списке Обнаруженные пересечения появляются порядковый номер пересечения и названия пересекающихся (касающихся) компонентов, а в окне модели подсвечивается область их пересечения (или касания).

Вы можете выполнить проверку пересечений других компонентов, не выходя из команды. Для этого укажите новые компоненты и нажмите кнопку Проверить пересечения .

 Для выхода из команды проверки пересечений нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или закройте Информационное окно.

________________

Смотрите также

Режим контроля соударений


Команда Проверка пересечений

Позволяет проверить, пересекаются ли указанные компоненты сборки.

 Для вызовa комaнды нaжмите кнопку Проверка пересечений на панели Измерения (3D) или выберите ее название из меню Сервис.

После вызова команды на вкладке Параметры Панели свойств появятся окна Список компонентов и Обнаруженные пересечения.

Последовательно указывайте курсором компоненты, которые требуется проверить на пересечение.

Выбор объектов в окне модели

Выбор объектов в Дереве построения

Выбранные компоненты будут выделены цветом. Их названия появятся в окне Список компонентов.

   Вы можете изменять положение выбранных компонентов в списке и удалять их из него. Для этого используйте кнопки Переместить вверх, Переместить вниз, Удалить.

Если требуется обнаружить также касающиеся компоненты, включите опцию Считать касания пересечениями.

 После указания компонентов нажмите кнопку Проверить пересечения на Панели специального управления.

В списке Обнаруженные пересечения появляется пронумерованный перечень пересечений, содержащий названия пересекающихся (касающихся) компонентов. В окне модели подсвечивается область их пересечения (или касания).

Вы можете выполнять проверку пересечений разных компонентов, не выходя из диалога.

 Для завершения команды проверки пересечений нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или закройте Информационное окно.

________________

Смотрите также

Команда Измерить расстояние и угол

Команда Измерить длину ребра

Команда Измерить площадь

Команда Вычислить МЦХ модели


Команда Вычислить МЦХ модели
Команда Вычислить массо-центровочные
характеристики модели

Позволяет выполнить расчет массо-центровочных характеристик существующей модели (детали или сборки).

 Для вызова команды нажмите кнопку МЦХ модели на панели Измерения (3D) или выберите ее название из меню Сервис.

Точность вычислений, единицы измерения длины и массы вы можете задать, используя элементы управления вкладки Измерение на Панели свойств.

Чтобы положение рассчитанного центра тяжести и осей центральной системы координат было показано в окне модели в виде фантома, нажмите кнопку Центр масс.

Расчет МЦХ ведется в глобальной системе координат модели.

Результаты вычислений отображаются в появляющемся на экране Информационном окне.

В расчетах используются значения плотностей материалов деталей.

 Для завершения команды проверки пересечений нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или закройте Информационное окно.

Совет...

________________

Смотрите также

Команда Измерить расстояние и угол

Команда Измерить длину ребра

Команда Измерить площадь

Команда Проверка пересечений


Чтобы изменить материал текущей детали, выделите ее в Дереве построения и вызовите из контекстного меню команду Свойства детали. На Панели свойств появятся элементы управления параметрами детали. Для выбора текущего материала воспользуйтесь панелью Наименование материала.

Чтобы изменить материал детали, входящей в сборку, следует перейти в режим редактирования этой детали в окне. Для этого выделите ее в Дереве построения и выберите из контекстного меню команду Редактировать в окне.

После вызова команды откроется файл-источник этого компонента. Задайте требуемый материал детали, сохраните и закройте ее файл. Сведения о новом материале и, следовательно, новой плотности детали будут переданы во все сборки, компонентом которых она является.


Команда Измерить площадь грани
Команда Измерить площадь

Позволяет измерить площадь граней детали.

 Для вызова команды нажмите кнопку Площадь на панели Измерения (3D) или выберите ее название из меню Сервис.

Точность вычислений и единицы измерения длины вы можете задать, используя элементы управления вкладки Измерение на Панели свойств.

Результаты вычислений отображаются в появляющемся на экране Информационном окне.

Последовательно указывайте курсором грани, площадь которых требуется измерить.

Выбор объектов в окне модели

Выбранные грани будут подсвечиваться. В Информационном окне появится список измеренных площадей. В конце списка будет указана сумма измеренных значений.

Если какая-либо грань указана повторно, подсветка с нее снимается, а соответствующий ей результат измерения исключается из списка.

 Для завершения команды проверки пересечений нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или закройте Информационное окно.

________________

Смотрите также

Команда Измерить расстояние и угол

Команда Измерить длину ребра

Команда Вычислить МЦХ модели

Команда Проверка пересечений


Команда Измерить длину ребра

Позволяет измерить длину ребер или периметр грани детали.

 Для вызовa комaнды нaжмите кнопку Длина ребра на панели Измерения (3D) или выберите ее название из меню Сервис.

Точность вычислений и единицы измерения длины вы можете задать, используя элементы управления вкладки Измерение на Панели свойств.

Результаты вычислений отображаются в появляющемся на экране Информационном окне.

Последовательно указывайте курсором ребра, длину которых вы хотите измерить. Если указать курсором грань, будет измерена длина всех ограничивающих ее ребер.

Выбор объектов в окне модели

Выбранные ребра будут подсвечиваться. В Информационном окне появится список измеренных длин. В конце списка будет указана сумма измеренных значений.

Совет. Если требуется измерить периметр грани, укажите эту грань сразу после вызова команды. В этом случае сумма измеренных значений будет соответствовать ее периметру.

Если какой-либо объект (ребро или грань) указан повторно, подсветка с него снимается, а соответствующие ему результаты измерения исключаются из списка.

 Для завершения команды проверки пересечений нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или закройте Информационное окно.

________________

Смотрите также

Команда Измерить расстояние и угол

Команда Измерить площадь

Команда Вычислить МЦХ модели

Команда Проверка пересечений


Команда Измерить расстояние и угол

Позволяет измерить расстояние и, если возможно, угол между двумя указанными объектами (конструктивными осями и плоскостями, гранями, ребрами и вершинами).

 Для вызовa комaнды нaжмите кнопку Расстояние и угол на панели Измерения (3D) или выберите ее название из меню Сервис.

Точность вычислений, единицы измерения длины и угла вы можете задать, используя элементы управления вкладки Измерение на Панели свойств.

Результаты вычислений отображаются в появляющемся на экране Информационном окне.

Последовательно указывайте курсором пары объектов, расстояние и угол между которыми требуется измерить. Объекты можно указывать в любой комбинации (например, плоскость и вершина, ребро и ось, две грани).

Выбор объектов в окне модели

Выбор объектов в Дереве построения

Выбранные объекты будут подсвечиваться. В Информационном окне появятся значение расстояния между ними (если оно не нулевое) и значение угла между ними (если объекты не параллельны и не перпендикулярны).

Если объекты пересекаются, параллельны или перпендикулярны, в Информационном окне появится соответствующее сообщение.

 Если требуется измерить расстояние и угол между одним объектом и несколькими другими, после указания первого объекта нажмите кнопку Запомнить состояние на Пaнели специaльного упpaвления, a зaтем укажите другие объекты.

 Для завершения команды проверки пересечений нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или закройте Информационное окно.

________________

Смотрите также

Команда Измерить длину ребра

Команда Измерить площадь

Команда Вычислить МЦХ модели

Команда Проверка пересечений


Элемент управления Оптические свойства
Панель Оптические свойства

Находится на Панели свойств. Позволяет задать оптические свойства поверхности объекта.

Описание элементов управления

Общий цвет Диффузия Зеркальность Блеск Прозрачность Излучение	Чтобы задать параметры, переместите на нужное расстояние соответствующий "ползунок". Числовое значение параметра будет отображаться в справочном поле.
	В окне просмотра отображается сфера с заданными свойствами поверхности; это позволяет визуально оценить внесенные изменения.


Элемент управления Наименование материала
Панель Наименование материала

Находится на Панели свойств. Позволяет выбрать наименование материала детали из списка или Справочника материалов. Справочник материалов должен быть установлен на компьютере.

Описание элементов управления

Выбрать из списка материалов	Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать материал из списка материалов, который используется системой КОМПАС по умолчанию. На экране появится диалог выбора плотности материала.
Выбрать из справочника материалов	Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать материал из Справочника материалов и сортаментов. Справочник будет запущен.
Удалить	Нажмите эту кнопку, чтобы удалить наименование материала детали.
	В поле просмотра отображается название выбранного материала.


Элемент управления Грани
Грани

Справочное поле, содержащее сведения о количестве граней, указанных для создания фаски или скругления.


Элемент управления Ребра
Ребра

Справочное поле, содержащее сведения о количестве ребер, указанных для создания фаски или скругления.


Элемент управления Базовый объект резьбы
Базовый объект

 Переключатель, позволяющий перейти к указанию опорного объекта для построения резьбы - круглого ребра цилиндрической (конической) грани, на которой должна быть построена резьба.

После активизации переключателя выберите нужный объект в окне модели.

Название указанного объекта отображается в справочном поле рядом с переключателем.


Элемент управления Конечная граница резьбы
Конечная граница резьбы

 Переключатель, позволяющий перейти к указанию конечной границы резьбы - поверхности, грани или плоскости, до которой нужно построить резьбу.

После активизации переключателя выберите нужный объект в окне модели или в Дереве построения.

Название указанного объекта отображается в справочном поле рядом с переключателем.


Элемент управления Начальная граница резьбы
Начальная граница резьбы

 Переключатель, позволяющий перейти к указанию начальной границы резьбы - поверхности, грани или плоскости, от которой нужно построить резьбу.

После активизации переключателя выберите нужный объект в окне модели или в Дереве построения.

Название указанного объекта отображается в справочном поле рядом с переключателем.


Элемент управления Тип резьбы
Тип резьбы

Справочное поле, в котором отображается информация о типе создаваемой резьбы - наружная или внутренняя. Этот тип определяется системой автоматически.


Элемент управления Автоопределение диаметра резьбы
Автоопределение диаметра резьбы

Опция, управляющая значением номинального диаметра резьбы. Если эта опция включена, то диаметр определяется автоматически по размерам опорного объекта, указанного для построения резьбы.

Автоматически рассчитанное значение диаметра отображается в поле Номинальный диаметр резьбы.

Чтобы задать значение диаметра резьбы вручную, отключите автоопределение диаметра. Затем введите в ставшее доступным поле Номинальный диаметр резьбы нужное значение.


Элемент управления Полная длина резьбы
На всю длину

Опция, управляющая значением длины резьбы. Если эта опция включена, то длина определяется автоматически по размерам и положению объектов, указанных для построения резьбы.

Автоматически рассчитанное значение длины резьбы отображается в поле Длина.

Чтобы задать значение длины резьбы вручную, отключите построение на полную длину. Затем введите в ставшее доступным поле Длина нужное значение.


Элемент управления Диаметр резьбы
Номинальный диаметр резьбы

Поле для ввода значения номинального диаметра резьбы. Это поле доступно при отключенной опции Автоопределение диаметра.


Элемент управления Шаг резьбы
Шаг резьбы

Поле для ввода или выбора значения шага резьбы.


Элемент управления Длина резьбы
Длина резьбы

Поле для ввода значения длины резьбы. Это поле доступно при отключенной опции На всю длину.


Элемент управления Направление резьбы
Направление резьбы

  Группа переключателей, позволяющая выбрать поверхность, на которой требуется построить резьбу. Эта группа доступна, если для выполнения команды указано круглое ребро, разграничивающее цилиндрическую и коническую (или две конические) грани .

Чтобы выбрать одну из этих граней для построения резьбы, активизируйте нужный переключатель - Прямое или Обратное.


Элемент управления Направление уклона
Уклон

Переключатель, позволяющий выбрать направление уклона: наружу или внутрь.


Элемент управления Направление вращения
Выбор направления вращения

Выберите из раскрывающегося списка направление вращения.


Элемент управления Тип построения тонкой стенки
Тип построения тонкой стенки

Список, позволяющий задать направление добавления материала при построении оболочки: наружу или внутрь относительно поверхности детали.


Элемент управления Угол уклона
Угол уклона

Введите значение угла уклона или задайте его счетчиком.


Элемент управления Угол уклона
Угол уклона

Введите значение угла уклона или задайте его счетчиком.


Команда Включить упрощение сборки

Позволяет включать и выключать упрощенное отображение сборок.

 Для вызова команды нажмите кнопку Включить/Выключить режим упрощения сборки на панели Вид или выберите название команды из меню Сервис.


Терминология

- D -

DXF

DWG

- I -

IGES

- K -

KSF

- N -

NURBS-кривая

- А -

Абсолютная система координат

Активный документ

Активное окно

Ассоциативная штриховка

Атрибут

Атрибут групповой

- Б -

Базовая точка

Базовый объект

Безье, кривая

Библиотека

Буфер обмена

- В -

Вес точки

Вид

Внешняя переменная

Выносной элемент

- Г -

Геометрический калькулятор

Главное окно КОМПАС

Главный документ

Группа

- И -

Инструментальная панель

- К -

Компактная панель

Контекстное меню

Кривая

Кривая NURBS

Кривая Безье

- Л -

Локальная система координат (ЛСК)

- М -

Макроэлемент

- О -

Обозначение центра

Обход по стрелке

Объект спецификации

Описание спецификаций

- П -

Панель специального управления

Параметрический режим

Подчиненный режим

Порядок кривой

Привязка

- Р -

Расширенная панель команд

- С -

Связанная переменная

Сетка

Слой

Системный вид

Системное меню

Спецификация

Стиль

Строка сообщений

Сужение символов

-Т-

текстово-графический документ

- Ф -

Фантом

Фрагмент

- Ч -

Чертеж

- Ш -

Шаблон заполнения

Шаг копирования

Шаг курсора


DXF (определение)
DXF

DXF (Data eXchange Format) - специальный символьный формат обмена информацией, разработанный компaнией Autodesk Inc. (СШA) для своих программных продуктов, в первую очередь AutoCAD.

Этот формат обмена стал стaндapтом де-фaкто для чеpтежно-гpaфических систем и поддерживается практически всеми разработчиками программных продуктов САПР.


DWG (определение)
DWG

DWG - закрытый двоичный формат, являющийся собственностью компании Autodesk Inc (СШA).


IGES (определение)
IGES

IGES (Initial Graphics Exchange Specification) - базовая спецификация обмена графической информацией.

Данный формат предназначен для обмена информацией между системами САПР и другими векторными приложениями. Разработан и сопровождается организацией IGES/PDES, аккредитованной при ANSI.

Этот формат обмена является стaндapтом де-фaкто для систем САПР и поддерживается практически всеми разработчиками таких программных продуктов. Основная область применения данного формата - передача информации о трехмерных геометрических моделях.


KSF (определение)
KSF

KSF (Kompas Symbol Format) - специальный символьный формат обмена информацией, разработанный АО «АСКОН» для программных продуктов КОМПАС. Он используется также независимыми разработчиками приложений.


NURBS-кривая (определение)
NURBS-кривая

Кривая NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline) - нерегулярный рациональный В-сплайн.

Кривая, состоящая из гладко состыкованных полиномов заданного порядка. Конфигурация этой кривой определяется положением и весом ее опорных точек.


STEP (определение)
STEP AP203

Формат, регламентированный стандартом ISO-10303 (том 21) и прикладным протоколом. Предназначен для передачи данных между различными прикладными системами, совместимыми с ISO-10303 STEP. Обменный файл - символьный, независимый от конкретного программного обеспечения и используемых платформ.

КОМПАС-3D обеспечивает передачу данных в обменный файл в соответствии со STEP AP203. В обменный файл записываются данные о геометрии модели, а также атрибуты изделия: Обозначение, Наименование, Автор, Описание, Структура сборки (дерево). При этом библиотечные элементы записываются, как отдельные файлы. Имя файла такого элемента – его наименование.


Серия стандартов ISO 10303 STEP

Серия стандартов ISO 10303 STEP (Standard for the Exchange of Product model data) определяет технологию представления данных ("нейтральный" формат, для всех типов информационных сред) об изделии в виде информационной модели с целью обмена этими данными и их совместного использования. Технология включает методы реализации и протоколы применения. Для обеспечения возможности единообразного описания изделий в различных прикладных областях, информационные модели (в терминах стандарта "прикладные протоколы" - AP) создаются на базе типовых блоков ("интегрированных ресурсов"). Прикладной протокол (AP, Application Protocol) - это схема, описывающая некоторую предметную область.

На серии стандартов ISO 10303 STEP базируется концепция и идеология CALS, в настоящее время сформировавшаяся в целое направление в области информационных технологий (CALS-технологии) и оформившаяся в виде серии международных стандартов ISO.


CALS

CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support) - концепция и идеология информационной поддержки жизненного цикла продукции на всех его стадиях, основанная на использовании единого информационного пространства (интегрированной информационной среды), обеспечивающая единообразные способы взаимодействия всех участников этого цикла: заказчиков продукции (включая государственные учреждения и ведомства), поставщиков (производителей) продукции, эксплуатационного и ремонтного персонала, реализованная в форме международных стандартов, регламентирующих правила указанного взаимодействия преимущественно посредством электронного обмена данными.


Абсолютная система координат (определение)
Абсолютная система координат

В КОМПАС-3D используются правые декартовы системы координат.

Начало абсолютной системы координат в чертежах расположено в левом нижнем углу габаритной рамки (даже если показ рамки отключен при настройке оформления чертежа), а ее оси параллельны сторонам рамки.

Начало абсолютной системы координат во фрагментах не связано ни с какими видимыми объектами (за неимением таковых в новом фрагменте), а изображение осей направлено вертикально и горизонтально.

В абсолютной системе координат задается положение систем координат всех видов с номерами, отличными от нуля (созданных пользователем видов).


Активный документ (определение)
Активный документ

Документ, с которым ведется работа в текущий момент времени (создаются объекты, выполняются операции редактирования и т.д.). Активный документ может отображаться одновременно в нескольких окнах, одно из которых является активным.

Заголовок активного окна всегда подсвечен.


Активное окно (определение)
Активное окно

Окно, в котором ведется работа в текущий момент времени. В этом окне отображается активный документ.

Заголовок активного в настоящий момент окна подсвечен.


Ассоциативная штриховка

Штриховка, границы которой совпадают с конкретными линейными объектами (или их частями). При изменении положения этих объектов граница штриховки автоматически перемещается вместе с ними.


Атрибут (определение)
Атрибут

Атрибут - это дополнительная неграфическая информация, связанная с объектом или несколькими объектами чертежа. Такая информация может быть представлена в виде числа, строки текста, а также таблицы с фиксированным или переменным числом строк.

В дальнейшем значения атрибутов могут использоваться для поиска объектов, а также обрабатываться различными приложениями (например, системой проектирования спецификаций, различными расчетными программами и т.п.).

Типы (описания структуры) атрибутов могут храниться как непосредственно в документе, так и в специальных файлах (библиотеках типов атрибутов). Эти файлы имеют расширение lat.


Атрибут групповой (определение)
Атрибут групповой

Атрибут, который был назначен нескольким выделенным объектам.


Базовый объект (определение)
Базовый объект

Объект, указание которого требуется для построения (или редактирования) другого объекта.


Базовая точка (определение)
Базовая точка

1.	Точка, по положениям которой до и после операции (сдвига, копирования, и т.п.) определяется перемещение объектов, участвовавших в операции.
Пример...

2.	Точка, от которой отсчитываются углы и расстояния для определения нового положения объектов при копировании вдоль кривой, по сетке и по концентрической сетке.


Библиотека (определение)
Прикладная библиотека

Приложение, созданное для расширения стандартных возможностей КОМПАС-3D и работающее в его среде. Типичным примером приложения является библиотека стандартных машиностроительных элементов, значительно ускоряющая проектирование сборочных чертежей.

Прикладная библиотека может быть создана в одной из стандартных сред программирования для Windows (Borland C++, Microsoft Visual C++, Borland Pascal и т.д.) с использованием функций специального комплекта разработки приложений КОМПАС-МАСТЕР. Библиотека является динамически подключаемым модулем (DLL). По умолчанию файлы библиотек имеют расширения *.DLL или *.RTW.

КОМПАС-3D поддерживает одновременную работу с несколькими подключенными библиотеками. Режимы работы с библиотекой могут быть различными (окно, диалог, меню).

После подключения библиотеки к системе пользователь выбирает нужную функцию из ее каталога и запускает на исполнение.


Библиотека моделей

Каждая библиотека моделей представляет собой отдельный файл с расширением .l3d. Модели библиотеки не являются отдельными файлами на диске, а входят составными частями в единый файл библиотеки. Модели хранятся в виде упорядоченных списков в подразделах и корневом разделе библиотеки. Имена моделей и разделов библиотеки могут состоять из любых символов, количество моделей и разделов не ограничено.

При создании раздела библиотеки или добавлении модели можно ввести комментарий. Комментарий может быть многострочным и иметь произвольную форму. Допускается многократное редактирование комментария.


Буфер обмена (Clipboard) (определение)
Буфер обмена (Clipboard)

Область памяти, в которую временно помещается скопированный или вырезанный набор графических объектов или текста. Содержимое буфера обмена можно затем вставить в другой документ КОМПАС-3D.

При новом копировании или вырезании в буфер его предыдущее содержимое будет потеряно.

КОМПАС-3D использует собственный механизм графического буфера обмена, отличающийся от стандартного буфера Windows.


Вес точки (определение)
Вес точки

Коэффициент, определяющий влияние опорной точки кривой NURBS на конфигурацию этой кривой.

Геометрический смысл этого коэффициента следующий: чем больше вес точки, тем ближе к ней расположена кривая (точки с большим весом "притягивают" NURBS сильнее, чем точки с маленьким весом).


Вид (определение)
Вид

Составная часть чертежа системы КОМПАС-3D.

Это любое изолированное изображение на чертеже, но не обязательно какая-либо проекция детали в строго геометрическом толковании. Основными характеристиками вида являются масштаб и положение. Масштаб может быть выбран из стандартного ряда или задан как соотношение произвольных чисел. Положение вида определяется координатами его точки привязки в абсолютной системе координат и углом поворота относительно этой точки.

В принципе, все изображение на чертеже может быть создано в одном виде, если это удобно при работе. При создании нового чертежа специальный системный вид с номером 0 создается автоматически, и вы можете немедленно приступать к вычерчиванию объектов, которые будут помещаться в этот нулевой вид.

В каждом виде можно создавать до 2 147 483 647 слоев для удобного размещения и обработки изображения.


Внешняя переменная (определение)
Внешняя переменная

Переменная в параметрическом фрагменте, значение которой можно изменять при вставке этого фрагмента в другой фрагмент или чертеж (телом или внешней ссылкой). Любые переменные фрагмента могут быть внешними. Основное назначение внешних переменных - управление параметрами вставленного в другой документ параметрического фрагмента без редактирования этого фрагмента "изнутри".

Например, вы построили в параметрическом фрагменте изображение крышки и при помощи уравнений и неравенств задали зависимости между ее высотой, толщиной, диаметром и диаметрами отверстий в ней. При вставке фрагмента с крышкой в чертеж размерами, определяющими все ее параметры, должны быть диаметр и высота. Сделайте переменные, соответствующие диаметру и высоте крышки, внешними. Тогда в момент вставки фрагмента в чертеж нужно будет задать только их значения, а значения других переменных будут рассчитаны автоматически.


Выносной элемент (определение)
Выносной элемент

Согласно ГОСТ 2.305-68, выносной элемент – дополнительное отдельное изображение (обычно увеличенное) какой-либо части предмета, требующей графического и других пояснений в отношении формы, размеров и иных данных.

Выносной элемент может содержать подробности, не указанные на соответствующем изображении, и может отличаться от него по содержанию (например, изображение может быть видом, а выносной элемент - разрезом).

При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией – окружностью, овалом и т.п. с обозначением выносного элемента прописной буквой или сочетанием прописной буквы с арабской цифрой на полке линии-выноски. Над изображением выносного элемента указывают обозначение и масштаб, в котором он выполнен.


геометрический калькулятор (определение)
Геометрический калькулятор

Механизм получения количественной информации о параметрах и взаимном расположении объектов с целью использования ее при построении других объектов.

Например, при помощи геометрического калькулятора можно построить окружность с радиусом, равным длине какого-либо объекта, отрезок с углом наклона, равным углу между другими отрезками, и т.д.


Главный документ (определение)
Главный документ

Главный документ - это чертеж или фрагмент, в который выполнена вставка фрагмента внешней ссылкой. При этом содержимое вставленного фрагмента не копируется физически в главный документ, а хранится только ссылка на выполненную вставку.

Любое изменение во внешнем фрагменте повлечет за собой автоматическую модификацию главного документа.


Главное окно КОМПАС-3D

Это главное окно системы. На нем расположены пункты Главного меню, Инструментальные панели и другие элементы управления.

Все окна новых или открываемых документов являются подчиненными по отношению к главному окну.

Для управления главным окном можно использовать стандартные средства Windows - кнопку системного меню в левом верхнем углу экрана и кнопки управления размером окна в правом верхнем углу.


Группа (определение)
Группа

Группа - это объединение различных логически связанных между собой объектов чертежа для их удобного одновременного поиска и редактирования. Группа обязательно имеет название, по которому ее можно выбирать в списке групп.

Объекты, входящие в группу, можно выделять и редактировать по отдельности.

Один и тот же объект чертежа может одновременно включаться в несколько разных групп.


Дерево чертежа (определение)
Дерево построения чертежа

Окно, в котором в виде структурированного списка ("дерева") отражается последовательность создания видов чертежа.

Подробнее...


Запись (определение)
Запись

Запись - текст в колонке спецификации, состоящий из нескольких полей.


Контекстное меню (определение)
Контекстное меню

Меню, состав команд в котором зависит от совершаемого пользователем действия. В нем находятся те команды, выполнение которых возможно в данный момент.

Вызов контекстного меню осуществляется щелчком правой кнопки мыши на поле документа в любой момент работы с системой.

Часто обращение к контекстному меню является самым быстрым способом вызова нужной команды.


Кривая (определение)
Кривая

Графический объект КОМПАС-3D, представляющий собой линию любой конфигурации и начертания.

К кривым относятся отрезки, окружности, дуги, эллипсы, вспомогательные прямые, ломаные линии, кривые Безье, NURBS-кривые и любые многоугольники.


Кривая Безье (определение)
Кривая Безье

В КОМПАС-3D под кривой Безье понимается кривая, состоящая из гладко состыкованных полиномов четвертого порядка, каждый из которых построен по четырем опорным точкам. Крайние из этих четырех точек задаются пользователем, а средние вычисляются, исходя из условия непрерывности производной кривой, и лежат на векторе производной. Пользователь может отредактировать положение любой опорной точки.


Локальная система координат (ЛСК) (определение)
Локальная система координат (ЛСК)

Система координат с произвольными начальной точкой и углом поворота осей, назначенная пользователем в текущем виде листа чертежа или во фрагменте. Каждой ЛСК можно присвоить имя, под которым она будет отображаться в списке при выборе, удалении или изменении параметров.

При установке какой-либо локальной системы координат в качестве текущей значения координат и углов будут измеряться относительно этой ЛСК.

В документе может быть создано произвольное количество ЛСК.


Графический макроэлемент (определение)
Макроэлемент

Макроэлемент - это объект, состоящий из нескольких простых объектов. Макроэлемент воспринимается системой (выделяется, перемещается, удаляется) как единое целое. Ни один из входящих в макроэлемент простых объектов нельзя редактировать или удалять отдельно, а если такие действия необходимы, то сначала нужно разрушить макроэлемент.

Макроэлементы могут быть вложенными, то есть в один макроэлемент можно включить другой.

Системные макроэлементы - это размеры, допуски формы, символы шероховатости и другие составные объекты оформления чертежа.

Удачным примером пользовательского макроэлемента является изображение болта или другой стандартной детали.


Трехмерный макроэлемент (определение)
Трехмерный макроэлемент

Трехмерный макроэлемент - группа объектов модели.

Использование макрообъектов позволяет представить Дерево построения модели в более компактном виде. Пример...

Приемы работы с объектами, составляющими макроэлемент, такие же, как с объектами, не входящими в макроэлементы.


Обозначение центра (определение)
Обозначение центра

Графический объект, предназначенный для простановки осевых линий осесимметричных объектов: окружностей, дуг окружностей, эллипсов, дуг эллипсов, прямоугольников и многоугольников. Стиль линии обозначения центра - осевая.

Возможны два способа простановки обозначения центра:

-	включить кнопку С осями при вводе/редактировании кривой (в тех процессах, где эта кнопка есть). В этом случае направление осей окружности определяется положением осей текущей системы координат;

-	вызвать команду Обозначение центра на Инструментальной панели размеров и технологических обозначений. В этом случае направление осей окружности или дуги окружности задается в процессе построения обозначения центра.

Направление осей прямоугольников и многоугольников всегда определяется положением их сторон.

Направление осей эллипсов и дуг эллипсов всегда определяется положением сторон описанных прямоугольников.

Обозначение центра имеет три формы: две оси, одна ось и условное обозначение ("крестик"). Оси пересекаются в центре кривой всегда штрихами.

При входе в редактирование базовой кривой при наличии на ней обозначения центра кнопка С осями автоматически включается. Выключение этой кнопки удаляет обозначение центра.

Оси могут быть ассоциативными. При изменении параметров базовой кривой происходит автоматическое перестроение ассоциативных осей таким образом, чтобы они проходили через центр кривой и выступали за базовую кривую на указанное расстояние. Включить ассоциативность проставляемых осей можно в том же диалоге, где настраивается простановка других ассоциативных объектов (размеров, обозначений шероховатости и баз и т.д.)

Оси можно удлинять/укорачивать редактированием характерных точек на концах, но после этого измененная ось перестает "отслеживать" размер кривой в своем направлении. Чтобы ось вновь стала "отслеживать" размер кривой в своем направлении, необходимо войти в режим редактирования обозначения центра двойным щелчком мышью и переключить тип обозначения на условное и обратно (эти действия нужно выполнять при включенном режиме создания ассоциативных осей).

Для ассоциированного обозначения центра при редактировании с помощью характерных точек не выдается точка центра (т.к. оно не может "оторваться" от базовой кривой). Для снятия ассоциативности служит команда Показать/удалить связи и ограничения.

На обозначение центра можно поставить только неассоциативный размер, поэтому при включенной ассоциативности размеров оси недоступны для указания. Если размер должен управлять положением центра кривой, то его нужно ставить к центру кривой.

Обозначение центра учитывается в усечении кривых по пересечениям (является границей усечения).

Обозначение центра не разрывается при разрыве вида.


Осевая линия (определение)
Осевая линия

Графический объект, предназначенный для простановки осевых линий. Особенностью осевой линии является то, что она не заканчивается в своих характерных точках, а выступает за них на определенное расстояние.

Осевая линия не может быть ассоциирована с кривыми. При включенной параметризации привязок возможно формирование связей между осевой линией и точками, указанными при ее построении. При включенной параметризации горизонтальности и вертикальности на осевую линию могут быть автоматически наложены ограничения "горизонтальность" или "вертикальность".

Осевую линию можно редактировать, перемещая характерные точки на ее концах.

Осевая линия учитывается в усечении кривых по пересечениям (является границей усечения).

Осевая линия не разрывается при разрыве вида.


Обход по стрелке (определение)
Обход по стрелке

Способ задания границы области или осевой линии эквидистанты, при котором граница или ось последовательно набираются из смежных участков пересекающихся кривых.


Объект спецификации(определение)
Объект спецификации

Объект спецификации - строка или несколько следующих друг за другом строк спецификации, относящихся к одному материальному объекту.

Для базовых объектов предусмотрена возможность автоматического заполнения колонок, сортировки внутри раздела, подключения графического документа (например, рабочего чертежа детали), ввода дополнительных параметров и т.д.

В отличие от базового для вспомогательного объекта не предусмотрены сервисные функции, выполнение которых обеспечивает спецификация. Его используют, например, для ввода произвольных текстов (комментариев) в строку спецификации или для создания пустой строки в середине раздела


Объект таблицы изменений (определение)
Объект таблицы изменений

Объект таблицы изменений - строка или несколько следующих друг за другом строк таблицы изменений, относящихся к одному изменению.


Описание спецификаций (определение)
Описание спецификаций

Список имен файлов спецификаций, подключенных к документу (чертежу или модели), и стилей этих спецификаций.

Для фрагмента описание спецификаций включает только список стилей спецификаций. Это связано с тем, что фрагмент непосредственно к спецификации не подключается, но в нем можно создавать объекты спецификации.


Параметрический режим (определение)
Параметрический режим

Параметрическим режимом называется такой режим создания и редактирования геометрических объектов и объектов оформления, в котором параметрические связи и ограничения накладываются автоматически. При этом тип накладываемых связей и ограничений определяется в процессе построения благодаря последовательности выполнения команды построения объекта или осуществлению привязки.

Примеры

Параметрический режим можно включить или выключить в любой момент работы с чертежом или фрагментом.

При настройке параметрического режима можно выбрать типы связей и ограничений, которые необходимо формировать автоматически, и отказаться от автоматического создания связей и ограничений других типов.

Вы можете включить параметрический режим либо для всех открываемых или создаваемых вновь документов, либо для каждого конкретного документа.


Вычерчивание отрезка, параллельного другому отрезку, с помощью команды Параллельный отрезок при включенном параметрическом режиме вызовет автоматическое возникновение соответствующей связи - параллельности отрезков.

Если при вычерчивании окружности в параметрическом режиме ее центр будет привязан к концу отрезка, то соответствующая связь - совпадение точек - будет сформирована автоматически.

Вычерчивание вертикального отрезка в параметрическом режиме приводит к наложению на него соответствующего ограничения - вертикальности.

Простановка обозначения шероховатости в параметрическом режиме приводит к созданию ассоциативного знака шероховатости.


Подчиненный режим (определение)
Подчиненный режим

Режим просмотра и редактирования объектов спецификации непосредственно в документе (чертеже, фрагменте или модели).

Для работы с объектами спецификации в документе открывается специальное окно с колонками и разделами, идентичными колонкам и разделам спецификации.

Созданные и отредактированные в подчиненном режиме объекты постоянно хранятся в документе. Их можно в любой момент передать в связанную с этим документом спецификацию.


Порядок кривой (определение)
Порядок NURBS-кривой

Число, на единицу большее степени полиномов, описывающих участки, из которых состоит NURBS-кривая.


Привязка (определение)
Привязка

Механизм, позволяющий точно задать положение курсора, выбрав условие его позиционирования (например, в узлах сетки, или в ближайшей характерной точке, или на пересечении объектов и т.д.).


Расширенная панель команд (определение)
Расширенная панель команд

Панель, на которой размещен постоянный набор кнопок вызова команд, объединенных каким-либо признаком (команды построения отрезков, команды копирования, команды приклеивания трехмерных элементов и т.д.).

Расширенная панель появляется при удержании курсора мыши с нажатой левой кнопкой на помеченной маленьким черным треугольником кнопке Инструментальной панели.


Резервная строка (определение)
Резервная строка

Резервная строка - строка спецификации, предназначенная для внесения последующих изменений в выпущенную спецификацию.

Отличие резервной строки от прочих объектов спецификации состоит в следующем:

-	в резервную строку невозможно ввести текст

-	резервные строки всегда расположены в конце раздела

-	расчет номеров позиций в разделе производится с учетом резервных строк

-	возможна настройка количества резервных строк в каждом разделе (в том числе отказ от резервирования строк в разделе)


Связанная переменная (определение)
Связанная переменная

Переменная, поставленная в соответствие ассоциативному размеру.

Соответствие между переменной и размером является взаимно однозначным.

Значение связанной переменной равно значению соответствующего размера.


Сетка (определение)
Сетка

Принадлежность рабочего окна КОМПАС-3D.

Представляет собой периодически расположенные на экране точки (или линии) и служит для удобства построений.

Пользователь может в любой момент включить или выключить отображение сетки в окне и настроить ее параметры (цвет, начертание, шаг).

Изображение сетки никогда не выводится на печать.


Строка сообщений

В этой строке выводятся сообщения системы, относящиеся к выполнению текущей команды или к тому элементу рабочего окна, на который указывает курсор.


Системное меню (определение)
Системное меню

Меню, возникающее при нажатии на пиктограмму в левом верхнем углу окна. Содержит команды управления размерами и положением окна.


Системный вид (определение)
Системный вид

Автоматически возникающий в каждом чертеже КОМПАС-3D вид.

Этот вид имеет номер 0 и масштаб 1:1.

Его система координат совпадает с абсолютной системой координат чертежа.


Слой (определение)
Слой

Слой можно назвать уровнем, на котором размещена часть объектов фрагмента или вида чертежа.

Работа со слоями в КОМПАС-3D является полной аналогией использования накладываемых друг на друга калек при обычном проектировании на кульмане.

КОМПАС-3D позволяет создать в документе до 2 147 483 647 слоев.

Каждый слой может иметь уникальное название для облегчения поиска и выбора.

Слой может находиться в различных состояниях (текущий, активный, фоновый, невидимый).


Стиль линии (определение)
Стиль линии

Стили линий (отрезков, дуг, окружностей, сплайнов и т. д.) могут быть системными, то есть доступными в любом документе, или пользовательскими, созданными пользователем в каком-либо конкретном документе. К системным относятся следующие стили линии: основная (сплошная толстая основная), тонкая (сплошная тонкая), осевая (штрихпунктирная тонкая), штриховая, утолщенная (линия произвольной толщины), пунктир 2 (штрихпунктирная с двумя точками тонкая), осевая осн. (штрихпунктирная утолщенная), штриховая осн. (штриховая утолщенная), вспомогательная, для линии обрыва.

Стиль линий Вспомогательная применяется для отрисовки на изображении временных кривых, которые не выводятся на бумагу, и могут быть все удалены с чертежа одной командой.

Линия, отрисованная стилем Для линии обрыва - не эквивалент сплошной волнистой линии. Данный стиль применяется для отрисовки кривых (сплайнов, дуг и пр.), которые определяются как границы области для штриховки при штриховке указанием точки внутри области.


Стиль (определение)
Стиль

Стиль - это набор свойств объекта, влияющих на его отображение. Например, стиль точки включает в себя внешний вид символа, которым рисуется точка, а также цвет.

В КОМПАС-3D поддерживаются стили линий, штриховок, точек, а также стили текстов. Помимо использования готовых стилей, поставляемых вместе с системой, можно создавать и применять свои собственные пользовательские стили.

Стили могут храниться как непосредственно в документе, так и в специальных файлах (библиотеках стилей). Файлы библиотек стилей линий имеют расширение lcs, стилей штриховок - lhs, стилей текстов - lts.


Спецификация (определение)
Спецификация

Модуль проектирования спецификаций КОМПАС-3D позволяет создавать документы-спецификации (стандартное расширение файла spw).


Сужение символов (определение)
Сужение символов

Отношение ширины отрисовки символа к ширине этого символа, заложенной в описание шрифта при его создании.


Таблица изменений (определение)
Таблица изменений

Таблица изменений - специальная таблица для внесения информации об изменениях документа, не являющаяся частью основной надписи чертежа.

Подробнее…


Текстово-графический документ (определение)
Текстово-графический документ

Встроенный текстовый процессор КОМПАС позволяет создавать текстово-графические документы (тип фaйлa *.KDW). В таком документе помимо собственно текстовой части могут быть вставлены таблицы и графические иллюстрации (чертежи и фрагменты). Текстово-графический документ, как и чертеж, оформляется рамкой и основной надписью.


Фантом (определение)
Фантом

Изображение, временно появляющееся на экране при выполнении какой-либо операции и показывающее текущее состояние создаваемых или редактируемых объектов.

Например, если создается отрезок прямой, то во время ожидания ввода его второй точки отображается фантом будущего отрезка. При изменении положения курсора фантом динамически перестраивается, показывая новое состояние вводимого отрезка.

Когда имеется несколько вариантов построения объекта, на экране отображается сразу несколько фантомов. Один из них активный. Он соответствует варианту, который будет зафиксирован при подтверждении создания объекта. Чтобы сделать активным другой фантом, щелкните по нему мышью.

По умолчанию активный фантом отображается сплошной черной линией, а остальные - черным пунктиром. Цвет и стиль отрисовки фантомных изображений можно изменять в диалоге настройки.


Фрагмент (определение)
Фрагмент

Документ КОМПAС-3D (тип фaйлa *.FRW). Он отличается от чертежа отсутствием объектов оформления. Во фрагменте нет рамки, основной надписи, знака неуказанной шероховатости и технических требований. Фрагмент, как и вид чертежа, может содержать до 2 147 483 647 слоев.

Фрагмент обычно используется для хранения изображений, которые не нужно оформлять как лист чертежа (эскизные прорисовки, разработки и т.д.). Кроме того, во фрагментах удобно сохранять созданные типовые решения и конструкции для последующего использования в других документах. Отметим, что КОМПAС-3D предоставляет возможность ссылаться на внешний фрагмент без его физического копирования в документ, при этом после редактирования внешнего фрагмента автоматически будет откорректирован и старший документ.


Чертеж (определение)
Чертеж

Основным графическим документом в системе КОМПAС-3D является чертеж. Чертеж хранится в файле специального двоичного формата (расширение имени файла CDW).

Каждый чертеж состоит из одного или нескольких листов. видов, технических требований, основной надписи (штампа чертежа) и обозначения шероховатости неуказанных поверхностей детали (знака неуказанной шероховатости).


Шаблон заполнения (определение)
Шаблон заполнения

Обозначения стандартных изделий (например, винтов, шайб, штуцеров и т.д.) и материалов (например, швеллеров, бумаги, паронита и т.д.) подчиняются правилам, установленным ГОСТ на эти изделия и материалы.

В соответствии с этими стандартными правилами для каждого вида объектов (шайб, швеллеров и т.д.) в КОМПАС-3D сформированы шаблоны заполнения - своеобразные "заготовки" с готовыми полями для ввода характеристик объектов. В шаблоне также хранится информация о том, по каким полям и в каком порядке сортировать объекты данного вида.

При внесении стандартных изделий и материалов в спецификацию могут быть заполнены не все поля шаблона (например, винт не имеет покрытия).

В графе спецификации Наименование размещается строка, автоматически сформированная из заполненных полей предписанного стандартом обозначения выбранного объекта.


Шаг копирования (определение)
Шаг копирования

1.	Расстояние между базовыми точками соседних копий при выполнении команд копирования вдоль кривой, по сетке или по концентрической сетке.

2.	Расстояние между базовыми точками первой и последней копии при выполнении команд копирования вдоль кривой, по сетке или по концентрической сетке.


Шаг курсора (определение)
Шаг курсора

Расстояние, на которое перемещается курсор при однократном нажатии управляющей клавиши со стрелкой.

Пользователь может устанавливать любой шаг курсора.


Основание (определение)
Основание

Первый формообразующий элемент детали. Основание есть у любой детали; оно всегда одно.


Дерево построения (определение)
Дерево построения

Окно, в котором в виде структурированного списка ("дерева") отражается последовательность построения трехмерной модели.

Подробнее...


Контур (определение)
Контур

При работе в эскизе под контуром понимается любой линейный графический объект или совокупность последовательно соединенных линейных графических объектов (отрезков, дуг, сплайнов, ломаных и т.д.).


Линия очерка (определение)
Линия очерка

Граница проекции детали на плоскость экрана.


Ориентация (определение)
Ориентация

Положение модели относительно наблюдателя.


Эскиз (определение)
Эскиз

Плоская фигура, на основе которой образуется объемный элемент.


Операция (определение)
Операция

Формообразующее перемещение эскиза, в результате которого образуется объемный элемент.


Тело детали (определение)
Тело детали

Область, ограниченная гранями детали. Считается, что эта область заполнена однородным материалом детали.


Грань (определение)
Грань

Гладкая (необязательно плоская) часть поверхности детали.

Гладкая поверхность детали может состоять из нескольких сопряженных граней в случае, когда она образована операцией над несколькими сопряженными графическими объектами.


Ребро (определение)
Ребро

Кривая, разделяющая две грани.


Сопряжение (определение)
Сопряжение

Параметрическая связь между компонентами сборки, формируемая путем задания взаимного положения их элементов (например, параллельности граней или совпадения вершин).


Компонент (определение)
Компонент

Деталь, подсборка или стандартное изделие, входящее в состав сборки.


Ассоциативный вид (определение)
Ассоциативный вид

Ассоциативный вид - вид чертежа, ассоциативно связанный с существующей моделью (деталью или сборкой). При изменении формы, размеров и топологии модели изменяется и изображение во всех связанных с ней видах.


Инструментальная панель

Панель, содержащая кнопки вызова команд.

Инструментальные панели могут объединяться в компактные панели.

Пользователь может управлять составом Инструментальных панелей, их размещением на экране, а также создавать собственные Инструментальные панели.


Общие требования к эскизам

Как правило, эскиз представляет собой сечение объемного элемента. Реже эскиз является траекторией перемещения другого эскиза - сечения. Для создания объемного элемента подходит не любое изображение в эскизе, оно должно подчиняться некоторым правилам.

-	Контуры в эскизе не пересекаются и не имеют общих точек.

-	Контур в эскизе изображается стилем линии "Основная".

Замечание. Иногда для построения контура в эскизе (особенно параметрическом) требуются вспомогательные объекты, не входящие в контур. Их можно изображать другими стилями линий; такие объекты не будут учитываться при выполнении операций.

-	Эскиз, как и фрагмент КОМПАС-График, может содержать несколько слоев. При выполнении операции учитываются объекты во всех слоях, кроме погашенных.

Существуют дополнительные (частные) требования, предъявляемые к эскизам, предназначенным для выполнения конкретных операций.

Требования к эскизу элемента выдавливания

Требования к эскизу элемента вращения

Требования к эскизам кинематического элемента

Требования к эскизам элемента по сечениям

Требования к эскизу поверхности отсечения

Требования к эскизу ребра жесткости

Требования к эскизу линии разъема


Требования к эскизу элемента выдавливания

-	В эскизе может быть один или несколько контуров.

-	Если контур один, то он может быть разомкнутым или замкнутым.

-	Если контуров несколько, все они должны быть замкнуты.

-	Если контуров несколько, один из них должен быть наружным, а другие – вложенными в него.

-	Допускается один уровень вложенности контуров.

________________

Смотрите также

Общие требования к эскизам

Требования к эскизу приклеиваемого или вырезаемого элемента выдавливания

Требования к эскизу элемента вращения

Требования к эскизам кинематического элемента

Требования к эскизам элемента по сечениям

Требования к эскизу поверхности отсечения

Требования к эскизу ребра жесткости

Требования к эскизу линии разъема


Требования к эскизу приклеиваемого элемента выдавливания
Требования к эскизу приклеиваемого
или вырезаемого элемента выдавливания

-	В эскизе приклеиваемого или вырезаемого элемента выдавливания может быть один или несколько контуров.

-	Допускается любой уровень вложенности контуров.

________________

Смотрите также

Общие требования к эскизам


Требования к эскизу приклеиваемого элемента выдавливания
Требования к эскизу листового тела

-	В эскизе приклеиваемого или вырезаемого элемента выдавливания может быть один или несколько контуров.

-	Допускается любой уровень вложенности контуров.

-	Эскиз может состоять только из отрезков и дуг окружностей

-	Отрезки (окружности) могут соединяться с окружностями только в точках касания.

________________

Смотрите также

Общие требования к эскизам


Требования к эскизу элемента вращения

-	Ось вращения должна быть изображена в эскизе отрезком со стилем линии "Осевая".

-	Ось вращения должна быть одна.

-	В эскизе может быть один или несколько контуров.

-	Если контур один, то он может быть разомкнутым или замкнутым.

-	Если контуров несколько, все они должны быть замкнуты.

-	Если контуров несколько, один из них должен быть наружным, а другие – вложенными в него.

-	Допускается один уровень вложенности контуров.

-	Ни один из контуров не должен пересекать ось вращения (отрезок со стилем линии "Осевая" или его продолжение).

________________

Смотрите также

Общие требования к эскизам

Требования к эскизу приклеиваемого или вырезаемого элемента вращения

Требования к эскизу элемента выдавливания

Требования к эскизам кинематического элемента

Требования к эскизам элемента по сечениям

Требования к эскизу поверхности отсечения

Требования к эскизу ребра жесткости

Требования к эскизу линии разъема


Требования к эскизу приклеиваемого элемента вращения
Требования к эскизу приклеиваемого
или вырезаемого элемента вращения

-	Ось вращения должна быть изображена в эскизе отрезком со стилем линии "Осевая".

-	Ось вращения должна быть одна.

-	В эскизе приклеиваемого или вырезаемого элемента вращения может быть один или несколько контуров.

-	Допускается любой уровень вложенности контуров.

-	Ни один из контуров не должен пересекать ось вращения (отрезок со стилем линии "Осевая" или его продолжение).

-	Все контуры должны лежать по одну сторону от оси вращения.

________________

Смотрите также

Общие требования к эскизам


Требования к эскизу кинематического элемента
Требования к эскизам кинематического элемента

При выполнении кинематической операции или построении кинематической поверхности используются как минимум два эскиза; в одном из них изображено сечение кинематического элемента (кинематической поверхности), в остальных - траектория движения сечения.

Эскиз-сечение

-	В эскизе-сечении может быть только один контур.

-	Контур может быть разомкнутым или замкнутым.

Эскиз-траектория

Если траектория состоит из одного эскиза, должны выполняться следующие условия.

-	В эскизе-траектории может быть только один контур.

-	Контур может быть разомкнутым или замкнутым.

-	Если контур разомкнут, его начало должно лежать в плоскости эскиза-сечения.

-	Если контур замкнут, он должен пересекать плоскость эскиза-сечения.

Если траектория состоит из нескольких эскизов, должны выполняться следующие условия.

-	В каждом эскизе-траектории может быть только один контур.

-	Контур должен быть разомкнутым.

-	Контуры в эскизах должны соединяться друг с другом последовательно (начальная точка одного совпадает с конечной точкой другого).

-	Если эскизы образуют замкнутую траекторию, то она должна пересекать плоскость эскиза-сечения.

-	Если эскизы образуют незамкнутую траекторию, то ее начало должно лежать в плоскости эскиза-сечения.

________________

Смотрите также

Общие требования к эскизам

Требования к эскизам приклеиваемого или вырезаемого кинематического элемента

Требования к эскизу элемента выдавливания

Требования к эскизу элемента вращения

Требования к эскизам элемента по сечениям

Требования к эскизу поверхности отсечения

Требования к эскизу ребра жесткости

Требования к эскизу линии разъема


Требования к эскизу приклеиваемого кинематического элемента
Требования к эскизам приклеиваемого или вырезаемого кинематического элемента

Эскиз-сечение

-	В эскизе-сечении может быть только один контур.

-	Контур может быть разомкнутым или замкнутым.

Эскиз-траектория

Если траектория состоит из одного эскиза, должны выполняться следующие условия.

-	В эскизе-траектории может быть только один контур.

-	Контур может быть разомкнутым или замкнутым.

-	Если контур разомкнут, его начало должно лежать в плоскости эскиза-сечения.

-	Если контур замкнут, он должен пересекать плоскость эскиза-сечения.

Если траектория состоит из нескольких эскизов, должны выполняться следующие условия.

-	В каждом эскизе-траектории может быть только один контур.

-	Контур должен быть разомкнутым.

-	Контуры в эскизах должны соединяться друг с другом последовательно (начальная точка одного совпадает с конечной точкой другого).

-	Если эскизы образуют замкнутую траекторию, то она должна пересекать плоскость эскиза-сечения.

-	Если эскизы образуют незамкнутую траекторию, то ее начало должно лежать в плоскости эскиза-сечения.

________________

Смотрите также

Общие требования к эскизам


Требования к эскизу элемента по сечениям
Требования к эскизам элемента по сечениям

Эскиз-сечение

-	Эскизы могут быть расположены в произвольно ориентированных плоскостях.

-	Эскиз начального (конечного) сечения может содержать контур или точку.

-	Эскиз промежуточного сечения может содержать только контур.

-	Контур в эскизе может быть только один.

-	Контуры в эскизах должны быть или все замкнуты, или все разомкнуты.

Эскиз-осевая линия

-	В эскизе может быть только один контур.

-	Контур может быть разомкнутым или замкнутым.

-	Контур должен пересекать плоскости всех эскизов.

-	Эскиз должен лежать в плоскости, не параллельной плоскостям эскизов сечений.

________________

Смотрите также

Общие требования к эскизам

Требования к эскизам приклеиваемого или вырезаемого элемента по сечениям

Требования к эскизу элемента выдавливания

Требования к эскизу элемента вращения

Требования к эскизам кинематического элемента

Требования к эскизу поверхности отсечения

Требования к эскизу ребра жесткости

Требования к эскизу линии разъема


Требования к эскизу приклеиваемого элемента по сечениям
Требования к эскизам приклеиваемого
или вырезаемого элемента по сечениям

Эскиз-сечение

-	Эскизы могут быть расположены в произвольно ориентированных плоскостях.

-	Эскиз начального (конечного) сечения может содержать контур или точку.

-	Эскиз промежуточного сечения может содержать только контур.

-	Контур в эскизе может быть только один.

-	Контуры в эскизах должны быть или все замкнуты, или все разомкнуты.

Эскиз-осевая линия

-	В эскизе может быть только один контур.

-	Контур может быть разомкнутым или замкнутым.

-	Контур должен пересекать плоскости эскизов первого и последнего сечений.

-	Эскиз должен лежать в плоскости, не параллельной плоскостям эскизов сечений.

________________

Смотрите также

Общие требования к эскизам


Требования к эскизу поверхности отсечения

-	В эскизе должен быть один контур.

-	Контур в эскизе должен быть разомкнутым.

-	Контур в эскизе должен пересекать проекцию детали на плоскость эскиза.

________________

Смотрите также

Общие требования к эскизам

Требования к эскизу элемента выдавливания

Требования к эскизу элемента вращения

Требования к эскизам кинематического элемента

Требования к эскизам элемента по сечениям

Требования к эскизу ребра жесткости

Требования к эскизу линии разъема


Требования к эскизу ребра жесткости

-	В эскизе должен быть один контур.

-	Контур в эскизе должен быть разомкнутым.

-	Касательные к контуру в его конечных точках должны пересекать тело детали.

________________

Смотрите также

Общие требования к эскизам

Требования к эскизу элемента выдавливания

Требования к эскизу элемента вращения

Требования к эскизам кинематического элемента

Требования к эскизам элемента по сечениям

Требования к эскизу поверхности отсечения

Требования к эскизу линии разъема


Требования к эскизу линии разъема

-	В эскизе должен быть один контур.

-	Контур в эскизе должен полностью пересекать проекцию разбиваемой грани (граней) на плоскость эскиза.

-	Контур может быть разомкнутым или замкнутым.

-	Если контур замкнутый, он не должен полностью совпадать с проекциями ребер разбиваемой грани (граней) на плоскость эскиза.

________________

Смотрите также

Общие требования к эскизам

Требования к эскизу элемента выдавливания

Требования к эскизу элемента вращения

Требования к эскизам кинематического элемента

Требования к эскизам элемента по сечениям

Требования к эскизу поверхности отсечения

Требования к эскизу ребра жесткости


Перемещение компонентов сборки
Перемещение компонентов

После вставки компонента в сборку вы можете задать его приблизительное положение и ориентацию в ней.

В КОМПАС-3D предусмотрено несколько способов перемещения компонентов сборки в ее системе координат. Вы можете повернуть компонент вокруг центра его габаритного параллелепипеда, вокруг оси или вокруг точки, а также сдвинуть компонент в любом направлении.

Команды сдвига и поворота компонентов сборки расположены в группе команд Сервис.

Кнопки для вызова этих команд находятся на панели Редактирование сборки.

 Переместить компонент

 Повернуть компонент

 Повернуть компонент вокруг оси

 Повернуть компонент вокруг точки

Замечание 1. Если компонент зафиксирован, его невозможно сдвинуть или повернуть в системе координат сборки.

Замечание 2. Перемещению компонента в одном или нескольких направлениях могут препятствовать наложенные на этот компонент сопряжения. Например, компоненты, расположенные соосно, могут перемещаться только вдоль их общей оси, а также вращаться вокруг нее.

Перемещение компонентов сборки может вызвать нарушение существующих в ней параметрических связей и ограничений. Например, вспомогательные элементы после сдвига или поворота их опорных объектов остаются на прежних местах и т.п. Поэтому компоненты, которые были перемещены, помечаются красной "галочкой" в Дереве построения.

Чтобы устранить возникшие нарушения, необходимо перестроить и/или переместить объекты так, чтобы их форма, параметры и положение соответствовали положению опорных объектов и не противоречили наложенным на них сопряжениям.

 Для этого вызовите команду Вид - Перестроить или нажмите кнопку Перестроить на панели Вид.

Иногда после перестроения сборки на месте "галочек" появляются восклицательные знаки, свидетельствующие об ошибке построения компонента, сопряжения или элемента сборки. Например, вырезанный из сборки элемент был выдавлен до грани какой-либо детали. Затем эту деталь переместили так, что указанная грань уже не может ограничивать элемент выдавливания (т.е. эскиз элемента либо не полностью проецируется на эту грань, либо вовсе не может быть спроецирован на нее). Вырезание элемента становится невозможным, и после перестроения модели эта операция помечается в Дереве построения как ошибочная.

Предупреждения об ошибках


Создание сопряжений

После того, как в сборке будут созданы компоненты, можно приступать к созданию параметрических связей между ними.

Сопряжение - это параметрическая связь между компонентами сборки, формируемая путем задания взаимного положения их элементов (например, параллельности граней или совпадения вершин).

В КОМПАС-3D можно задать сопряжения следующих типов:

-	Параллельность элементов;

-	Перпендикулярность элементов;

-	Расположение элементов на заданном расстоянии.

-	Расположение элементов под заданным углом;

-	Касание элементов;

-	Соосность элементов;

-	Совпадение элементов;

Команды наложения сопряжений расположены в группе команд Операции - Сопряжения компонентов.

Кнопки быстрого вызова этих команд находятся на панели Сопряжения.

 Параллельность

 Перпендикулярность

 На расстоянии

 Под углом

 Касание

 Соосность

 Совпадение

________________

Смотрите также

Сопряжение компонентов сборки

Режим автоматического наложения сопряжений


Формообразующие операции в сборке

В сборке можно выполнить формообразующие операции, имитирующие обработку изделия в сборе. Например, создать отверстие, проходящее через все компоненты сборки или отсечь часть сборки плоскостью. Все формообразующие операции, доступные в сборке, приводят к удалению материала компонентов.

Порядок выполнения этих операций практически такой же, как при моделировании детали. Дополнительно при выполнении формообразующих операций в сборке существует возможность задания области применения операции.

Кнопки для вызова этих команд находятся на панели Редактирование сборки.

 Вырезать выдавливанием

 Вырезать вращением

 Вырезать кинематически

 Вырезать по сечениям

 Отверстие

 Сечение плоскостью

 Сечение по эскизу

Эскизы элементов, которые будут вырезаны из сборки, должны быть построены в этой сборке.

Плоскости или эскизы, по которым будет отсечена часть модели, могут принадлежать как сборке в целом, так и любому из ее компонентов.

Результат выполнения любой из этих операций в сборке хранится в файле сборки и не передается в модели компонентов, форма которых изменена операцией в сборке.


Создание массивов компонентов

При построении сборки может потребоваться вставить в нее несколько одинаковых компонентов (деталей и/или подсборок). При этом они должны быть определенным образом упорядочены (например, образовывали прямоугольную сетку с заданными параметрами).

Для создания в сборке групп из нескольких одинаковых компонентов можно воспользоваться командами из группы Операции - Массив компонентов. Вы можете строить массивы следующих типов: по образцу, по сетке, по окружности, вдоль кривой.

Кнопки для вызова этих команд находятся на панели Редактирование сборки.

 Массив по образцу

 Массив по сетке

 Массив по концентрической сетке

 Массив вдоль кривой

После вызова команды на Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры операции.

Изменения значений параметров при их вводе и редактировании отображаются на экране в виде изменений фантома создаваемого в сборке массива компонентов.

 После задания всех параметров нажмите кнопку Создать объект для построения массива.

Созданный массив компонентов появляется в окне сборки, а соответствующая типу построенного массива пиктограмма - в Дереве построения.

Каждый экземпляр массива является группой копий исходных компонентов.

 Чтобы развернуть список экземпляров, щелкните мышью на значке "плюс", расположенном слева от пиктограммы массива в Дереве построения.

Справа от пиктограммы экземпляра массива в круглых скобках отображается номер этого экземпляра.

-	Если сетка параллелограммная, номер экземпляра массива состоит из двух чисел: первое - номер экземпляра вдоль первой оси сетки, второе - номер экземпляра вдоль второй оси (нумерация экземпляров начинается с единицы).

-	Если сетка концентрическая, номер экземпляра массива состоит из двух чисел: первое - номер экземпляра в радиальном направлении, второе - номер экземпляра в кольцевом направлении (нумерация экземпляров начинается с единицы).

-	Если копии расположены вдоль кривой, номер экземпляра массива отсчитывается по порядку расположения элементов, начиная от исходного.

Так как каждый экземпляр массива - группа копий исходных компонентов, на "ветвях" Дерева построения, соответствующих экземпляру массива, размещаются компоненты, аналогичные исходному. Справа от названия копии компонента в круглых скобках отображается ее номер.

Редактирование любой копии, входящей в состав любого экземпляра, равносильно редактированию соответствующего исходного компонента. Копию компонента можно редактировать в окне или на месте. Для этого выделите в Дереве построения пиктограмму копии и выберите из контекстного меню нужную команду редактирования.

________________

Смотрите также

Вставка в сборку одинаковых компонентов


Способы задания границ области

При выполнении некоторых команд КОМПАС-3D требуется указать плоскую область, на которую должно распространяться действие команды. Например, такое указание необходимо при штриховке, удалении области, измерении площади и периметра.

После вызова команды, в которой требуется указание области, на Панели специального управления отображается несколько кнопок для задания границ области различными способами.

 Кнопка Выбор объекта

 Кнопка Ручное рисование границ

 Кнопка Обход границы по стрелке

________________

Смотрите также

Указание замкнутого объекта в качестве границы

Ручное рисование границ области

Обход границы по стрелке


Указание замкнутого объекта в качестве границы области

 Чтобы задать область, ограниченную замкнутым объектом (окружностью, эллипсом, прямоугольником, многоугольником, замкнутым сплайном), нажмите кнопку Выбор объекта на Панели специального управления.

Укажите курсором замкнутый объект, который является границей области.

________________

Смотрите также

Ручное рисование границ области

Обход границы по стрелке


Стили чертежных объектов

Чтобы сделать информацию, содержащуюся в чертежно-графических документах, удобной для чтения и понимания, применяются различные толщины и цвета линий, типы штриховок, символов и так далее.

Набор свойств объекта, влияющих на его отображение, называется стилем. Например, стиль точки включает в себя внешний вид символа, которым рисуется точка, а также цвет.

Для оформления чертежей можно использовать готовые образцы системных стилей. Вы можете также создавать свои собственные стили и применять их при вводе или редактировании объектов.

Стили можно создавать и изменять, не прерывая ввода объектов. Любое изменение стиля немедленно отображается в документе.

Стили могут создаваться и храниться как непосредственно внутри документа, так и во внешних системных файлах специального формата (библиотеках стилей).

Смотрите следующие темы об использовании стилей при работе с КОМПАС-3D:

Разновидности стилей и их хранение

Назначение стиля при вводе объекта

Изменение стиля одного объекта

Изменение стиля нескольких объектов

Создание пользовательских стилей

Управление библиотеками стилей


Разновидности стилей и их хранение

В КОМПАС-3D предусмотрено назначение стилей для трех групп чертежных объектов:

-	линий (кривых)

-	штриховок

-	точек

Кроме того, можно использовать текстовые стили при вводе отдельных надписей на чертежах и при создании текстово-графических документов.

В составе КОМПАС-3D поставляются готовые системные стили точек, линий и штриховок. Они хранятся непосредственно в коде программы. Стили, которые создаются пользователем в процессе работы, могут сохраняться в различных местах.

Если стиль создавался в документе, то он будет сохранен непосредственно в файле этого документа.

Кроме того, стили можно создать и сохранить в библиотеке стилей. В дальнейшем при работе с документом можно подключить эту библиотеку и выбрать из нее нужный стиль.

Для удобной работы с большим количеством стилей, хранящихся в различных библиотеках и документах, можно создать так называемый набор и скопировать в него все нужные стили из разных мест. Такой набор можно сравнить с палитрой художника, на которую тот положил все нужные в настоящий момент краски. Состав набора в любой момент можно изменить и дополнить другими стилями. Новый стиль может быть создан и непосредственно в самом наборе.

Использование библиотек стилей обеспечивает большую гибкость в работе с документами. Однако следует помнить, что если вы используете в чертеже стили линий или штриховок из внешних библиотек, то для корректного отображения этого чертежа на другом компьютере нужно будет скопировать туда и эти библиотеки.


Назначение стиля при вводе объекта

После того, как вызвана команда создания чертежного объекта (например, команда вычерчивания отрезка), на Панели свойств появляется поле с раскрывающимся списком Стиль.

По умолчанию новому объекту назначается текущий стиль, который был установлен при выполнении предыдущих команд. Внешний вид этого стиля показан в соответствующем поле.

Если нужно изменить стиль создаваемого объекта, раскройте список Стиль и выберите нужный вариант. При выборе варианта Другой стиль на экране появится диалог, в котором вы можете выбрать дополнительные стили из списка системных, либо из внешней библиотеки, либо из сформированного пользователем набора.

В процессе ввода объекта вы можете неоднократно изменять его стиль, используя поле управления стилем.


Изменение стиля одного объекта

Если вам понадобилось изменить стиль только одного объекта (например, толщину и цвет отрезка), дважды щелкните мышью на этом объекте для запуска его редактирования.

Чтобы изменить стиль, выполните те же действия, что и при назначении стиля вновь создаваемому объекту.


Изменение стиля нескольких объектов

Вы можете задать одинаковый стиль нескольким объектам чертежа.

Чтобы выполнить одновременную замену стиля у любого количества объектов, сделайте следующие действия.

1.	Выделите все объекты, стиль которых необходимо заменить. Допускается выделение объектов разного типа (линии, штриховки, точки), поскольку замена их стилей может быть выполнена одновременно.

2.	Вызовите команду Сервис - Изменить стиль....

После вызова команды на экран выводится диалог, в поле Что заменять которого вы можете установить, какие стили выделенных объектов (кривых, точек и штриховок) должны быть заменены, а также выбрать стили, на которые их нужно заменить.

Чтобы заменить стили всех выделенных объектов данного типа (хотя перед этим они имели разные стили) на единый, выберите в списке вариант Для всех стилей.

В поле Чем заменять выберите названия стилей, на которые нужно заменять.

Для штриховки можно установить не только новый тип, но также новые значения шага и угла наклона.

Стили отображаются в окнах просмотра, что позволяет быстро подобрать нужный вариант замены.

3.	Нажмите кнопку ОК. Диалог будет закрыт, а сделанные изменения стилей немедленно отобразятся в документе.


Создание пользовательских стилей

При работе с КОМПАС-3D вы можете использовать готовые системные стили объектов. Их достаточно для выпуска конструкторской документации в соответствии с требованиями стандартов.

Системные стили линий включают основную, тонкую, осевую, штрихпунктирную и ряд других стандартных начертаний. Предусмотрены готовые стили штриховок для металлов, неметаллов, керамики, стекла и других материалов. Системные стили точек также включают квадрат, круг, конверт, треугольник и т. п.

Если готовых системных стилей недостаточно для оформления документа и требуются нестандартные начертания линий или штриховок, вы можете создать их самостоятельно и затем применить к объектам.

Создание пользовательских стилей линий

Создание пользовательских стилей штриховок


Создание пользовательских стилей линий

Чтобы создать новый стиль линии и сохранить его в документе, выполните следующие действия.

1.	Во время работы команды ввода или редактирования какой-либо кривой вызовите из контекстного меню команду Стиль линии....

2.	В появившемся на экране диалоге выбора стиля линии активизируйте вкладку В памяти (список стилей, хранящихся в документе) и нажмите кнопку Новый....

3.	В диалоге создания нового стиля линии задайте его имя и настройте параметры отрисовки линии. Можно использовать любой из уже имеющихся стилей в качестве прототипа.

4.	После завершения создания нового стиля нажмите кнопку ОК. После возврата в диалог выбора стиля вы сможете установить созданный стиль линии в качестве текущего.


Создание пользовательских стилей штриховок

Чтобы создать новый стиль штриховки в документе, выполните следующие действия.

1.	Во время работы команды ввода или редактирования штриховки вызовите из контекстного меню команду Стиль штриховки....

2.	В диалоге выбора стиля штриховки активизируйте вкладку В памяти (список стилей, хранящихся в документе) и нажмите кнопку Новый....

3.	В диалоге создания нового стиля штриховки задайте его имя и настройте параметры отрисовки.

4.	После завершения создания нового стиля нажмите кнопку ОК. После возврата в диалог выбора стиля вы сможете установить созданный стиль штриховки в качестве текущего.


Управление библиотеками стилей

Стили линий и штриховок могут храниться как в документах, так и во внешних файлах библиотек. Эти файлы имеют расширения *.LCS (библиотеки стилей линий) и *.LHS (библиотеки стилей штриховок). Кроме того, вы можете копировать стили из разных источников в наборы и затем использовать их для быстрого выбора стилей.

КОМПАС-3D предоставляет удобные средства управления библиотеками и наборами стилей. Диалоги управления имеют практически одинаковый внешний вид для различных библиотек (в том числе для типов атрибутов и стилей текстов).

Для вызова диалога управления библиотеками стилей линий или штриховок вызовите команды Сервис - Стили линий (Стили штриховок) соответственно.


Порядок работы при создании модели
Порядок работы при создании
модели детали

Общепринятым порядком моделирования твердого тела является последовательное выполнение булевых операций (объединения, вычитания и пересечения) над объемными элементами (сферами, призмами, цилиндрами, конусами, пирамидами и т.д.). Пример выполнения таких операций показан на рисунке.

Булевы операции над объемными элементами: а) цилиндр;
б) объединение цилиндра и призмы; в) вычитание призмы; г) вычитание цилиндра

В КОМПАС-3D для задания формы объемных элементов выполняется такое перемещение плоской фигуры в пространстве, след от которого определяет форму элемента (например, поворот дуги окружности вокруг оси образует сферу или тор, смещение многоугольника – призму, и т.д.).

Образование объемных элементов:
а) призмы, б) тора, в) кинематического элемента

Плоская фигура, на основе которой образуется тело, называется эскизом, а формообразующее перемещение эскиза – операцией.


Эскизы

Эскиз может располагаться в одной из ортогональных плоскостей координат, на плоской грани существующего тела или во вспомогательной плоскости, положение которой задано пользователем.

Эскиз изображается на плоскости стандартными средствами чертежно-графического редактора КОМПАС-График. При этом доступны все команды построения и редактирования изображения, команды параметризации и сервисные возможности. Исключением является невозможность ввода некоторых технологических обозначений, объектов оформления и таблиц.

Эскиз может содержать текст. По выходе из эскиза все тексты в нем преобразуются в один или несколько контуров, состоящих из кpивых NURBS (неpегуляpный paционaльный В-сплaйн).

В эскиз можно перенести изображение из ранее подготовленного в КОМПАС-График чертежа или фрагмента. Это позволяет при создании трехмерной модели опираться на существующую чертежно-конструкторскую документацию.

Замечание. Порядок построения в эскизах таких геометрических объектов, как прямоугольники, многоугольники и ломаные, ничем не отличается от порядка построения аналогичных объектов в графическом документе. Однако результатом построения являются не единые объекты, а наборы отрезков, составляющие построенные прямоугольники, многоугольники или ломаные.

________________

Смотрите также

Система координат эскиза


Операции

Проектирование новой детали начинается с создания основания путем вставки в файл готовой модели детали или выполнения операции над эскизом (или несколькими эскизами).

При этом доступны следующие типы операций:

1. Вращение эскиза вокруг оси, лежащей в плоскости эскиза,

Эскиз и элемент, образованный операцией вращения

2. Выдавливание эскиза в направлении, перпендикулярном плоскости эскиза,

Эскиз и элемент, образованный операцией выдавливания

3. Кинематическая операция – перемещение эскиза вдоль указанной направляющей,

Эскизы и элемент, образованный кинематической операцией

Вообще говоря, операции выдавливания и вращения являются частными случаями кинематической операции. Очевидно, что при выдавливании траектория перемещения эскиза-сечения представляет собой отрезок прямой линии, а при вращении – дугу окружности (или полную окружность).

4. Построение тела по нескольким сечениям-эскизам.

Эскизы и элемент, образованный операцией по сечениям

Каждая операция имеет дополнительные опции, позволяющие варьировать правила построения тела.

После создания основания детали производится "приклеивание" или "вырезание" дополнительных объемов. Каждый из них представляет собой элемент, образованный при помощи перечисленных выше операций над эскизами. При выборе типа операции нужно сразу указать, будет создаваемый элемент вычитаться из основного объема или добавляться к нему. Примерами вычитания объема из детали могут быть различные отверстия, проточки, канавки, а примерами добавления объема – бобышки, выступы, ребра.

Бобышка и лапки приклеены к  основанию детали, пазы и отверстия - вырезаны

________________

Смотрите также

Вспомогательные построения

Дополнительные конструктивные элементы


Вспомогательные построения

Эскиз может быть построен на плоскости (в том числе на любой плоской грани тела). Для выполнения некоторых операций (например, создания массива по концентрической сетке) требуется указание оси (осью может служить и прямолинейное ребро тела).

Если существующих в модели граней, ребер и плоскостей проекций недостаточно для построений, вы  можете создать вспомогательные плоскости и оси, задав их положение одним из предусмотренных системой способов.

Применение вспомогательных конструктивных элементов значительно расширяет возможности построения модели.

Для создания таких элементов предназначены команды, кнопки вызова которых находятся на панели Вспомогательная геометрия. Кнопки сгруппированы по назначению: группа команд построения вспомогательных осей и группа команд построения вспомогательных плоскостей. В режиме редактирования детали на панели Вспомогательная геометрия присутствует также кнопка вызова команды Линия разъема, позволяющей разделить грань на несколько граней с созданием дополнительных ребер в плоскости этой грани.


Порядок работы при создании
модели сборки

Сборка в КОМПАС-3D - трехмерная модель, объединяющая модели деталей, подсборок и стандартных изделий (они называются компонентами сборки), а также информацию о взаимном положении компонентов и зависимостях между параметрами их элементов.

Вы можете задать состав сборки, внося в нее новые компоненты или удаляя существующие. Модели компонентов записаны в отдельных файлах на диске. В файле сборки хранятся ссылки на эти компоненты.

Вы можете указать взаимное положение компонентов сборки, задав параметрические связи между их гранями, ребрами и вершинами (например, совпадение граней двух деталей или соосность втулки и отверстия). Эти параметрические связи называются сопряжениями.

О способах проектирования сборок в КОМПАС-3D смотрите следующие справочные разделы:

Проектирование "снизу вверх"

Проектирование "сверху вниз"

Смешанный способ проектирования


Подсборка
Подсборка - сборка, входящая в состав текущей сборки.


Проектирование "снизу вверх"
Проектирование сборки "снизу вверх"

Если в файлах на диске уже существуют все компоненты, из которых должна состоять сборка, их можно вставить в сборку, а затем установить требуемые сопряжения между ними. Этот способ проектирования напоминает действия слесаря-сборщика, последовательно добавляющего в сборку детали и узлы и устанавливающего их взаимное положение.

Несмотря на кажущуюся простоту, такой порядок проектирования применяется крайне редко и только при создании сборок, состоящих из небольшого количества деталей. Это вызвано тем, что форма и размеры деталей в сборках всегда взаимосвязаны. Для моделирования отдельных деталей с целью последующей их "сборки" требуется точно представлять их взаимное положение и топологию изделия в целом, вычислять, помнить (или специально записывать) размеры одних деталей, чтобы в зависимости от них устанавливать размеры других деталей.

Для иллюстрации порядка проектирования "снизу вверх" можно провести такую аналогию с процессом создания конструкторской документации: проектирование "снизу вверх" подобно компоновке сборочного чертежа из готовых чертежей деталей; в случае "нестыковки" каких-либо деталей требуется внести изменения в их чертежи и только затем исправить компоновку.

________________

Смотрите также

Проектирование "сверху вниз"

Смешанный способ проектирования


Проектирование "сверху вниз"
Проектирование сборки "сверху вниз"

Если компоненты еще не существуют, их можно моделировать прямо в сборке. При этом первый компонент (например, деталь) моделируется в обычном порядке, а при моделировании следующих компонентов используются существующие. Например, эскиз основания новой детали создается на грани существующей детали и повторяет ее контур, а траекторией этого эскиза при выполнении кинематической операции становится ребро другой детали. В этом случае ассоциативные связи между компонентами возникают непосредственно в процессе построения, а впоследствии при редактировании одних компонентов другие перестраиваются автоматически.

Кроме автоматического возникновения ассоциативных связей, происходит и автоматическое определение большинства параметров компонентов, что избавляет пользователя от необходимости помнить или самостоятельно вычислять эти параметры. Например, толщина прокладки, создаваемой непосредственно в сборке, автоматически подбирается так, чтобы эта прокладка заполняла пространство между деталями (при проектировании "снизу вверх" пользователю пришлось бы вычислить расстояние между деталями и задать соответствующую ему толщину прокладки); если в результате редактирования моделей расстояние между деталями изменится, то толщина прокладки также изменится автоматически (если модель прокладки была построена отдельно, ее толщина остается постоянной и при перестроении соседних деталей может оказаться, что прокладка не заполняет зазор между ними или, наоборот, пересекает тела деталей).

Такой порядок проектирования предпочтителен по сравнению с проектированием "снизу вверх". Он позволяет автоматически определять параметры и форму взаимосвязанных компонентов и создавать параметрические модели типовых изделий.

Если применить предложенную в предыдущем разделе аналогию с процессом черчения, можно сказать, что при проектировании "сверху вниз" вначале создается сборочный чертеж изделия, и лишь затем (на его основе) - чертежи деталей.

________________

Смотрите также

Проектирование "снизу вверх"

Смешанный способ проектирования


Смешанный способ проектирования

На практике чаще всего используется смешанный способ проектирования, сочетающий в себе приемы проектирования "сверху вниз" и "снизу вверх".

В сборку вставляются готовые модели компонентов, определяющих ее основные характеристики, а также модели стандартных изделий. Например, при проектировании редуктора вначале создаются модели отдельных деталей зубчатых колес, затем эти детали вставляются в сборку и производится их компоновка. Остальные компоненты (например, корпус, крышки и прочие детали, окружающие колеса и зависящие от их размера и положения) создаются "на месте" (в сборке) с учетом положения и размеров окружающих компонентов.


Поворот модели

При создании модели может возникнуть необходимость видеть ее с разных сторон. Для этого в КОМПАС-3D предусмотрена возможность вращения модели.

 Чтобы повернуть модель, вызовите команду Вид - Повернуть или нажмите кнопку Повернуть на панели Вид.

Вы можете вращать модель вокруг центра габаритного параллелограмма, вокруг точки (вершины, центра сферы), вокруг оси (вспомогательной оси, прямолинейного ребра, оси операции) или вокруг оси, проходящей через указанную точку плоскости (вспомогательной плоскости, плоской грани детали) перпендикулярно ей.

Для быстрого перехода к вращению модели вокруг центра габаритного параллелепипеда (без вызова специальной команды) можно воспользоваться комбинациями клавиш <Ctrl> + <Shift> + <стрелки>.

При использовании комбинаций <Ctrl> + <Shift> + <стрелка вверх> и <Ctrl> + <Shift> + <стрелка вниз> модель вращается в вертикальной плоскости, перпендикулярной плоскости экрана.

При использовании комбинаций <Ctrl> + <Shift> + <стрелка вправо> и <Ctrl> + <Shift> + <стрелка влево> модель вращается в горизонтальной плоскости.

Если требуется вращать модель в плоскости экрана, используйте клавиатурные комбинации <Alt> + <стрелка вправо> и <Alt> + <стрелка влево>.

Угол поворота модели при однократном нажатии указанной клавиатурной комбинации называется шагом угла поворота детали. Чтобы настроить его величину, вызовите команду Сервис - Параметры - Система - Редактор моделей - Параметры управления изображением. Введите в поле Шаг угла поворота детали нужное значение шага или выберите его из списка. Выйдите из диалога, нажав кнопку OK. После этого поворот модели при помощи клавиатурных комбинаций будет производиться с указанным вами шагом.

Иногда требуется повернуть модель ровно на 90 градусов. Для выполнения такого поворота в вертикальной плоскости, перпендикулярной плоскости экрана, служат клавиатурные комбинации <Пробел> + <стрелка вверх> и <Пробел> + <стрелка вниз>, в горизонтальной плоскости - комбинации <Пробел> + <стрелка вправо> и <Пробел> + <стрелка влево>, а в плоскости экрана - комбинации <Alt> + <стрелка вверх> и <Alt> + <стрелка вниз>.

________________

Смотрите также

Ориентация модели

Сдвиг изображения

Изменение масштаба изображения


Ориентация модели

Для изменения ориентации модели в КОМПАС-3D можно воспользоваться командой Сервис- Повернуть.

Часто требуется такая ориентация, при которой одна из плоскостей проекций параллельна плоскости экрана (в этом случае изображение модели соответствует ее изображению на чертеже в стандартной проекции, например, на виде сверху или слева). Такую ориентацию трудно получить, поворачивая модель мышью. В этом случае для изменения ориентации можно пользоваться предусмотренным системой списком названий ориентаций.

На панели Вид расположена кнопка Ориентация. Нажатие на стрелку рядом с этой кнопкой вызывает меню с перечнем стандартных названий ориентаций: Сверху, Снизу, Слева, Справа, Спереди, Сзади, Изометрия XYZ, Изометрия YZX, Изометрия ZXY, Диметрия (каждое из них соответствует направлению взгляда наблюдателя на модель). Выберите из этого меню команду, соответствующую нужной ориентации. Модель повернется так, чтобы направление взгляда соответствовало указанному.
Иногда требуется, чтобы параллельной плоскости экрана оказалась не проекционная плоскость, а вспомогательная плоскость или плоская грань детали. Чтобы установить такую ориентацию, выделите нужный плоский объект и вызовите из меню кнопки Ориентация команду Нормально к.... Модель повернется так, чтобы направление взгляда было перпендикулярно выбранному объекту.

Вы можете не только использовать стандартные названия ориентаций, но и запоминать текущую ориентацию под каким-либо именем, а затем возвращаться к ней в любой момент, выбрав это имя из списка.

Для этого нажмите саму кнопку Ориентация.
На экране появится диалог со списком существующих в модели названий ориентаций. Нажмите в нем кнопку Добавить и введите название новой ориентации. Оно появится в диалоге со списком названий ориентаций. Нажмите кнопку Выход диалога. Новое название появится в меню кнопки Ориентация на панели Вид.

Впоследствии, когда ориентация модели изменится, вы можете выбрать созданную вами ориентацию из меню кнопки Ориентация, и модель повернется так, чтобы ее ориентация соответствовала указанному названию.

В диалоге выбора ориентации, появляющемся на экране по нажатию на кнопку Ориентация, можно не только создать новую ориентацию, но и выбрать существующую, а также удалить из списка созданное пользователем название ориентации.

Чтобы выбрать существующую ориентацию, установите выделение на ее названии в списке и нажмите кнопку Установить диалога. Модель повернется так, чтобы направление взгляда соответствовало указанному.

Чтобы удалить название ориентации из списка, установите на него выделение и нажмите кнопку Удалить диалога. Указанное название исчезнет из списка; дальнейший выбор соответствующей ориентации будет невозможен. Удаление стандартных названий ориентаций (они начинаются с символа "#") не допускается.

Чтобы закрыть диалог выбора ориентации, нажмите его кнопку Выход.

Вы можете настроить изображение модели при смене ориентации - изменить плавность поворота или выключить оптимизацию в диалоге настройки параметров управления изображением.

________________

Смотрите также

Поворот модели


Отображение модели

При работе в КОМПАС-3D доступны следующие типы отображения модели:

- каркас,
- без невидимых линий
- с тонкими невидимыми линиями
- полутоновое,
- полутоновое с каркасом.

     Чтобы выбрать тип отображения, вызовите команду Вид - Отображение и укажите нужный вариант. Вы можете также воспользоваться кнопками на панели Вид.

Замечание. Какой бы тип отображения не был выбран, он не оказывает влияния на свойства модели. Например, при выборе каркасного отображения модель модели остается сплошной и твердотельной (а не превращается в набор "проволочных" ребер), просто ее поверхность и материал не показываются на экране.

________________

Смотрите также

Перспектива


Каркас

Каркас представляет собой совокупность всех ребер и линии очерка модели.

 Чтобы отобразить модель в виде каркаса, вызовите команду Вид - Отображение – Каркас или нажмите кнопку Каркас на панели Вид.

Отображение модели в виде каркаса

________________

Смотрите также

Удаление невидимых линий

Невидимые линии тонкие

Полутоновое отображение

Полутоновое отображение с каркасом

Перспектива


Без невидимых линий
Удаление невидимых линий

Отображение модели с удалением невидимых линий представляет собой совокупность видимых (при текущей ориентации модели) ребер, видимых частей ребер и линии очерка модели.

 Чтобы отобразить модель без невидимых линий, вызовите команду Вид - Отображение – Без невидимых линий или нажмите кнопку Без невидимых линий на панели Вид.

Отображение модели с удалением невидимых линий

________________

Смотрите также

Каркас

Невидимые линии тонкие

Полутоновое отображение

Полутоновое отображение с каркасом

Перспектива


Невидимые линии тонкие

Невидимые линии (невидимые ребра и части ребер) можно отобразить отличающимся от видимых линий (более светлым) цветом.

 Чтобы отобразить модель с невидимыми линиями другого цвета, вызовите команду Вид - Отображение – Невидимые линии тонкие или нажмите кнопку Невидимые линии тонкие на панели Вид.

Отображение модели с тонкими невидимыми линиями

________________

Смотрите также

Каркас

Удаление невидимых линий

Полутоновое отображение

Полутоновое отображение с каркасом

Перспектива


Полутоновое отображение

Полутоновое отображение позволяет увидеть поверхность модели и получить представление о ее форме.

 Чтобы получить полутоновое отображение модели, вызовите команду Вид - Отображение – Полутоновое или нажмите кнопку Полутоновое на панели Вид.

При полутоновом отображении модели учитываются оптические свойства ее поверхности (цвет, блеск, диффузия и т.д.).

________________

Смотрите также

Каркас

Удаление невидимых линий

Невидимые линии тонкие

Полутоновое отображение с каркасом

Перспектива


Полутоновое отображение с каркасом
Полутоновое с каркасом

Полутоновое отображение с каркасом добавляет к полутоновому отображению каркас без невидимых линий.

 Чтобы получить отображение модели полутоновое с каркасом, вызовите команду Вид - Отображение - Полутоновое с каркасом или нажмите кнопку Полутоновое с каркасом на панели Вид.

Замечание. Применение полутонового отображения с каркасом возможно, если включено полутоновое отображение модели.

________________

Смотрите также

Каркас

Удаление невидимых линий

Невидимые линии тонкие

Полутоновое отображение

Перспектива


Перспектива

Любой оптический прибор (например, глаз человека или фотоаппарат) воспринимает изображение предметов, протяженных вдоль его оси, с искажением, иначе говоря, в перспективе. Перспективу иногда требуется учитывать для получения реалистичного изображения трехмерной модели.

В КОМПАС-3D предусмотрено отображение модели в перспективной проекции.

 Для получения отображения модели с учетом перспективы вызовите команду Вид - Отображение - Перспектива или нажмите кнопку Перспектива на панели Вид.

Замечание. Точка схода перспективы расположена посередине окна модели.

Все типы отображения (каркасное, полутоновое, без невидимых линий и с тонкими невидимыми линиями) можно сочетать с перспективной проекцией.

Чтобы отключить отображение модели в перспективной проекции, отожмите кнопку Перспектива или повторно вызовите команду Отображение – Перспектива.

________________

Смотрите также

Настройка параметров перспективной проекции

Каркас

Удаление невидимых линий

Невидимые линии тонкие

Полутоновое отображение

Полутоновое отображение с каркасом


Элемент выдавливания (основание детали)
Элемент выдавливания

 Для создания основания детали в виде элемента выдавливания вызовите команду Операции - Операция - Выдавливания или нажмите кнопку Операция выдавливания на панели Редактирование детали.

Команда Операция выдавливания доступна, если в модели еще нет основания детали, и выделен один эскиз.

Требования к эскизу элемента выдавливания

После вызова команды на Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры операции.

Все значения параметров при их вводе и редактировании немедленно отображаются на экране в виде фантома элемента выдавливания.

 После задания всех параметров элемента выдавливания нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления для построения основания.

Созданный элемент выдавливания появляется в окне детали, а соответствующая ему пиктограмма – в Дереве построения.

 Пиктограмма элемента выдавливания

________________

Смотрите также

Элемент вращения

Кинематический элемент

Элемент по сечениям


Элемент вращения (основание детали)
Элемент вращения

 Для создания основания детали в виде элемента вращения вызовите команду Операции - Операция - Вращения или нажмите кнопку Операция Вращения на панели Редактирование детали.

Команда Операция вращения доступна, если в модели еще нет основания детали, и выделен один эскиз.

Требования к эскизу элемента вращения

Параметры операции вращения

После вызова команды на Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры операции.

Все значения параметров при их вводе и редактировании немедленно отображаются на экране в виде фантома элемента вращения.

 После задания всех параметров элемента вращения нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления для построения основания.

Созданный элемент вращения появляется в окне детали, а соответствующая ему пиктограмма – в Дереве построения.

 Пиктограмма элемента вращения

________________

Смотрите также

Элемент выдавливания

Кинематический элемент

Элемент по сечениям


Кинематический элемент (основание детали)
Кинематический элемент

 Для создания основания детали в виде кинематического элемента вызовите команду Операции - Операция - Кинематическая или нажмите кнопку Кинематическая операция на панели Редактирование детали.

Команда Кинематическая операция доступна, если в модели еще нет основания детали, но есть не менее двух эскизов. Выделение эскизов перед вызовом команды необязательно.

При выполнении кинематической операции используются как минимум два эскиза; в одном из них изображено сечение кинематического элемента, в остальных – траектория движения сечения.

Требования к эскизам кинематического элемента

После вызова команды на Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры операции.

Все значения параметров при их вводе и редактировании немедленно отображаются на экране в виде фантома кинематического элемента.

 После задания всех параметров кинематического элемента нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления для построения основания.

Созданный кинематический элемент появляется в окне детали, а соответствующая ему пиктограмма – в Дереве построения.

 Пиктограмма кинематического элемента

________________

Смотрите также

Элемент выдавливания

Элемент вращения

Элемент по сечениям


Элемент по сечениям (основание детали)
Элемент по сечениям

 Для создания основания детали в виде элемента по сечениям вызовите команду Операции - Операция - По сечениям или нажмите кнопку Операция по сечениям на панели Редактирование детали.

Команда Операция по сечениям доступна, если в модели еще нет основания детали, но есть не менее двух эскизов. Выделение эскизов перед вызовом команды необязательно.

При выполнении операции по сечениям используется несколько эскизов; в каждом из них изображено сечение элемента.

Требования к эскизам элемента по сечениям

После вызова команды на Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры операции.

Все значения параметров при их вводе и редактировании немедленно отображаются на экране в виде фантома элемента по сечениям.

 После задания всех параметров элемента по сечениям нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления для построения основания.

Созданный по сечениям элемент появляется в окне детали, а соответствующая ему пиктограмма – в Дереве построения.

 Пиктограмма элемента по сечениям

________________

Смотрите также

Элемент выдавливания

Элемент вращения

Кинематический элемент


Приклеивание и вырезание дополнительных элементов

После создания основания детали можно приклеивать к нему или вычитать из него формообразующие элементы.

Они, как и основание, могут представлять собой элементы четырех типов:

-	элементы выдавливания,

-	элементы вращения,

-	кинематические элементы,

-	элементы по сечениям.

Основные правила построения этих элементов аналогичны правилам построения оснований соответствующей формы.

При вводе параметров операции вырезания или приклеивания доступно большее количество опций, чем при построении основания. Дополнительные опции позволяют упростить задание параметров элементов, а также связать их друг с другом. Например, при создании сквозного отверстия можно не рассчитывать его длину, а указать, что оно должно быть построено через всю деталь. При создании бобышки можно указать, что она должна быть построена до определенной поверхности.

Приклеивание или вырезание формообразующего элемента начинается с создания его эскиза.

Создание эскиза на плоской грани детали

Пользовательская библиотека эскизов

________________

Смотрите также

Приклеивание элементов

Вырезание элементов


Пользовательская библиотека эскизов

Одна из возможностей автоматизации построений – создание пользовательских библиотек эскизов. Например, можно сформировать библиотеку параметрических эскизов, содержащих профили проточек, а затем использовать их при создании моделей тел вращения.

В этом случае не потребуется многократное создание одинаковых эскизов: в каждом новом эскизе можно будет использовать однажды построенное и сохраненное в библиотеке изображение, в том числе параметрическое.

Пользовательская библиотека эскизов – это обычная библиотека фрагментов КОМПАС (файл с расширением *.lfr).

Создание библиотеки эскизов

Подключение библиотеки эскизов

Использование библиотеки эскизов


Приклеивание элементов

Чтобы выполнить операции приклеивания к детали формообразующих элементов, вы можете вызвать команды из группы Операции - Приклеить.

Кнопки для вызова этих команд находятся на панели Редактирование детали.

 Элемент выдавливания

 Элемент вращения

 Кинематический элемент

 Элемент по сечениям

________________

Смотрите также

Вырезание элементов

Дополнительные конструктивные элементы


Элемент выдавливания (приклеенный)
Элемент выдавливания

 Для приклеивания к детали элемента выдавливания вызовите команду Операции - Приклеить - Выдавливанием или нажмите кнопку Приклеить выдавливанием на панели Редактирование детали.

Команда Приклеить выдавливанием доступна, если в модели есть основание детали, и выделен один эскиз.

Требования к эскизу приклеиваемого элемента выдавливания

После вызова команды на Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры операции.

Все значения параметров при их вводе и редактировании немедленно отображаются на экране в виде фантома элемента выдавливания.

 После задания всех параметров элемента выдавливания нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления для построения основания.

Приклеенный элемент выдавливания появляется в окне детали, а соответствующая ему пиктограмма – в Дереве построения.

 Пиктограмма приклеенного элемента выдавливания

________________

Смотрите также

Элемент вращения

Кинематический элемент

Элемент по сечениям


Элемент вращения (приклеенный)
Элемент вращения

 Для приклеивания к детали элемента вращения вызовите команду Операции - Приклеить - Вращением или нажмите кнопку Приклеить вращением на панели Редактирование детали.

Команда Приклеить вращением доступна, если в модели есть основание детали, и выделен один эскиз.

Требования к эскизу приклеиваемого элемента вращения

После вызова команды на Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры операции.

Все значения параметров при их вводе и редактировании немедленно отображаются на экране в виде фантома элемента вращения.

 После задания всех параметров элемента вращения нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления для построения основания.

Приклеенный элемент вращения появляется в окне детали, а соответствующая ему пиктограмма – в Дереве построения.

 Пиктограмма приклеенного элемента вращения

________________

Смотрите также

Элемент выдавливания

Кинематический элемент

Элемент по сечениям


Кинематический элемент (приклеенный)
Кинематический элемент

 Для приклеивания к детали кинематического элемента вызовите команду Операции - Приклеить - Кинематически или нажмите кнопку Приклеить кинематически на панели Редактирование детали.

Команда Приклеить кинематически доступна, если в модели есть основание детали и не менее одного эскиза, который не задействован в выполнении других операций. Выделение эскизов перед вызовом команды необязательно.

Для создания кинематического элемента требуется задание его сечения и траектории перемещения сечения. Сечение должно быть изображено в эскизе. Траекторией может служить контур в эскизе (или несколько соединяющихся контуров в разных эскизах) или ребро детали (или несколько соединяющихся ребер).

Требования к эскизам приклеиваемого кинематического элемента

После вызова команды на Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры операции.

Все значения параметров при их вводе и редактировании немедленно отображаются на экране в виде фантома кинематического элемента.

 После задания всех параметров кинематического элемента нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления для построения основания.

Приклеенный кинематический элемент появляется в окне детали, а соответствующая ему пиктограмма – в Дереве построения.

 Пиктограмма приклеенного кинематического элемента

________________

Смотрите также

Элемент выдавливания

Элемент вращения

Элемент по сечениям


Элемент по сечениям (приклеенный)
Элемент по сечениям

 Для приклеивания к детали элемента по сечениям вызовите команду Операции - Приклеить - По сечениям или нажмите кнопку Приклеить по сечениям на панели Редактирование детали.

Команда Приклеить по сечениям доступна, если в модели есть основание детали и не менее двух эскизов, которые не задействованы в выполнении других операций. Выделение эскизов перед вызовом команды необязательно.

Требования к эскизам приклеиваемого элемента по сечениям

После вызова команды на Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры операции.

Все значения параметров при их вводе и редактировании немедленно отображаются на экране в виде фантома элемента по сечениям.

 После задания всех параметров элемента по сечениям нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления для построения основания.

Приклеенный по сечениям элемент появляется в окне детали, а соответствующая ему пиктограмма – в Дереве построения.

 Пиктограмма приклеенного элемента по сечениям

________________

Смотрите также

Элемент выдавливания

Элемент вращения

Кинематический элемент


Вырезание элементов

Чтобы выполнить операции вырезания из детали формообразующих элементов, вы можете вызвать команды из группы Операции - Вырезать.

Кнопки для вызова этих команд находятся на панели Редактирование детали.

 Элемент выдавливания

 Элемент вращения

 Кинематический элемент

 Элемент по сечениям

________________

Смотрите также

Приклеивание элементов

Дополнительные конструктивные элементы


Элемент выдавливания (вырезанный)
Элемент выдавливания

 Для вырезания из детали элемента выдавливания вызовите команду Операции - Вырезать - Выдавливанием или нажмите кнопку Вырезать выдавливанием на панели Редактирование детали.

Команда Вырезать выдавливанием доступна, если в модели есть основание детали, и выделен один эскиз.

Требования к эскизу вырезаемого элемента выдавливания

После вызова команды на Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры операции.

Все значения параметров при их вводе и редактировании немедленно отображаются на экране в виде фантома элемента выдавливания.

 После задания всех параметров элемента выдавливания нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления для построения основания.

Деталь с вырезанным элементом выдавливания (или пересечение детали и элемента выдавливания) отображается в окне, а пиктограмма вырезанного элемента появляется в Дереве построения.

 Пиктограмма вырезанного элемента выдавливания

________________

Смотрите также

Элемент вращения

Кинематический элемент

Элемент по сечениям


Элемент вращения (вырезанный)
Элемент вращения

 Для вырезания из детали элемента вращения вызовите команду Операции - Вырезать - Вращением или нажмите кнопку Вырезать вращением на панели Редактирование детали.

Команда Вырезать вращением доступна, если в модели есть основание детали, и выделен один эскиз.

Требования к эскизу вырезаемого элемента вращения

После вызова команды на Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры операции.

Все значения параметров при их вводе и редактировании немедленно отображаются на экране в виде фантома элемента вращения.

 После задания всех параметров элемента вращения нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления для построения основания.

Деталь с вырезанным элементом вращения (или пересечение детали и элемента вращения) отображается в окне, а пиктограмма вырезанного элемента появляется в Дереве построения.

 Пиктограмма вырезанного элемента вращения

________________

Смотрите также

Элемент выдавливания

Кинематический элемент

Элемент по сечениям


Кинематический элемент (вырезанный)
Кинематический элемент

 Для вырезания из детали кинематического элемента вызовите команду Операции - Вырезать - Кинематически или нажмите кнопку Вырезать кинематически на панели Редактирование детали.

Команда Вырезать кинематически доступна, если в модели есть основание детали и не менее одного эскиза, который не задействован в выполнении других операций. Выделение эскизов перед вызовом команды необязательно.

Для вырезания кинематического элемента требуется задание его сечения и траектории перемещения сечения. Сечение должно быть изображено в эскизе. Траекторией может служить контур в эскизе (или несколько соединяющихся контуров в разных эскизах) или ребро детали (или несколько соединяющихся ребер).

Требования к эскизам вырезаемого кинематического элемента

После вызова команды на Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры операции.

Все значения параметров при их вводе и редактировании немедленно отображаются на экране в виде фантома кинематического элемента.

 После задания всех параметров кинематического элемента нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления для построения основания.

Деталь с вырезанным кинематическим элементом (или пересечение детали и кинематического элемента) отображается в окне, а пиктограмма вырезанного элемента появляется в Дереве построения.

 Пиктограмма вырезанного кинематического элемента

________________

Смотрите также

Элемент выдавливания

Элемент вращения

Элемент по сечениям


Элемент по сечениям (вырезанный)
Элемент по сечениям

 Для вырезания из детали элемента по сечениям вызовите команду Операции - Вырезать - По сечениям или нажмите кнопку Вырезать по сечениям на панели Редактирование детали.

Команда Вырезать по сечениям доступна, если в модели есть основание детали и не менее двух эскизов, которые не задействованы в выполнении других операций. Выделение эскизов перед вызовом команды необязательно.

При выполнении операции по сечениям используется несколько эскизов; в каждом из них изображено сечение элемента.

Требования к эскизам вырезаемого элемента по сечениям

После вызова команды на Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры операции.

Все значения параметров при их вводе и редактировании немедленно отображаются на экране в виде фантома элемента по сечениям.

 После задания всех параметров элемента по сечениям нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления для построения основания.

Деталь с вырезанным элементом по сечениям (или пересечение детали и элемента по сечениям) отображается в окне, а пиктограмма вырезанного элемента появляется в Дереве построения.

 Пиктограмма вырезанного элемента по сечениям

________________

Смотрите также

Элемент выдавливания

Элемент вращения

Кинематический элемент


Вспомогательные оси

Чтобы выполнить операции построения вспомогательных конструктивных осей, вы можете вызвать команды из группы Операции - Ось.

Кнопки для вызова этих команд находятся на панели Вспомогательная геометрия.

 Ось через две вершины

 Ось на пересечении плоскостей

 Ось конической поверхности

 Ось через ребро

Созданные при помощи этих команд оси отображаются в окне модели в виде отрезков, а в Дереве построений - в виде специальной пиктограммы.

 Пиктограмма вспомогательной оси в Дереве построений

Отрезок, изображающий ось, немного выступает за пределы объектов, на которых базировалось построение этой оси. Иногда для понимания расположения оси требуется, чтобы символизирующий ее отрезок был больше (меньше) или был расположен в другом месте оси (прямой линии). Вы можете изменить размер и положение этого отрезка, перетаскивая мышью его характерные точки (они появляются, когда ось выделена).

________________

Смотрите также

Вспомогательные плоскости


Вспомогательные плоскости

Чтобы выполнить операции построения вспомогательных плоскостей, вы можете вызвать команды из группы Операции - Плоскость.

Кнопки для вызова этих команд находятся на панели Вспомогательная геометрия.

 Смещенная плоскость

 Плоскость через три вершины

 Плоскость под углом к другой плоскости

 Плоскость через ребро и вершину

 Плоскость через вершину параллельно другой плоскости

 Плоскость через вершину перпендикулярно ребру

 Нормальная плоскость

 Касательная плоскость

 Плоскость через ребро параллельно/перпендикулярно другому ребру

 Плоскость через ребро параллельно/перпендикулярно грани

 Средняя плоскость

Созданные при помощи этих команд плоскости отображаются в окне детали в виде прямоугольников, а в Дереве построений – в виде специальной пиктограммы.

 Пиктограмма вспомогательной плоскости в Дереве построений

Прямоугольник, изображающий плоскость, немного выступает за пределы объектов, на которых базировалось построение этой плоскости. Иногда для понимания расположения плоскости требуется, чтобы символизирующий ее прямоугольник был больше (меньше) или был расположен в другом месте плоскости. Вы можете изменить размер и положение этого прямоугольника, перетаскивая мышью его характерные точки (они появляются, когда плоскость выделена).

________________

Смотрите также

Вспомогательные оси


Дополнительные конструктивные элементы

При разработке функций и интерфейса КОМПАС-3D учитывались приемы работы, присущие машиностроительному проектированию. Ориентация системы на формирование моделей конкретных деталей, содержащих типичные конструктивные элементы, упрощает выполнение некоторых характерных операций. К ним относятся операции создания фаски, скругления, круглого отверстия, уклона и ребра жесткости.

Для упрощения задания параметров этих элементов их создание выделено в отдельные команды. Так, для построения фаски не нужно рисовать эскиз, перемещать его вдоль ребра и вычитать получившийся объем из основного тела. Достаточно указать ребра для построения фаски и ввести ее параметры – величину катетов или величину катета и угол. Аналогично при построении отверстия достаточно выбрать его тип (например, отверстие глухое с зенковкой и цековкой) и ввести соответствующие параметры.

Чтобы выполнить операции построения дополнительных конструктивных элементов, вы можете вызвать команды из группы Операции.

Кнопки для вызова этих команд находятся на панели Редактирование детали.

 Фаска

 Скругление

 Отверстие

 Уклон

 Ребро жесткости

________________

Смотрите также

Отсечение части детали

Оболочка


Отсечение части детали

Вы можете удалить часть модели по границе, представляющей собой плоскость или цилиндрическую поверхность, образованную выдавливанием произвольного эскиза.

Вообще говоря, такие действия можно произвести и с помощью команды Вырезать выдавливанием, но при этом потребуется задание большего количества параметров и более сложного эскиза, чем требуется для отсечения части детали.

Чтобы выполнить операцию отсечения части детали пересекающей эту деталь поверхностью, вызовите команду Операции - Сечение - Поверхностью.

Чтобы выполнить операцию отсечения части детали пересекающей эту деталь цилиндрической поверхностью, вызовите команду Операции - Сечение - По эскизу.

Кнопки для вызова этих команд находятся на панели Редактирование детали.

 Сечение поверхностью

 Сечение по эскизу

________________

Смотрите также

Дополнительные конструктивные элементы

Оболочка


Оболочка

Деталь можно преобразовать в тонкостенную оболочку.

При создании оболочки все тело детали исключается из расчетов, а к ее граням добавляется слой материала, образующий оболочку.

Если материал добавлять ко всем граням детали, то получится пустотелая (полая) деталь. В КОМПАС-3D построение такой детали не допускается; для создания оболочки требуется исключить одну или несколько граней, к которым не должен добавляться материал. Эти грани превратятся в отверстия (или отверстие) в получившейся оболочке.

 Чтобы создать тонкостенную оболочку, вызовите команду Операции - Оболочка или нажмите кнопку Оболочка на панели Редактирование детали.

После вызова команды на Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры операции.

Задайте толщину и направление добавления материала (наружу или внутрь). Выберите грани детали, которые не должны участвовать в построении оболочки, указав их курсором в окне детали.

Все значения параметров при их вводе и редактировании немедленно отображаются на экране в виде фантома.

 После задания всех параметров оболочки нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления для построения оболочки.

В окне детали появится изображение тонкостенной оболочки, а в Дереве построения – соответствующая ей пиктограмма.

 Пиктограмма тонкостенной оболочки

Порядок работы с получившейся оболочкой будет прежним – добавление и вычитание тел, формирование фасок, скруглений и отверстий.

________________

Смотрите также

Дополнительные конструктивные элементы

Отсечение части детали


Создание массивов элементов

При построении модели может потребоваться произвести несколько одинаковых операций так, чтобы образовавшиеся элементы были определенным образом упорядочены (например, образовывали прямоугольный массив или были симметричны относительно плоскости).

Для выполнения подобных задач вы можете создавать массивы элементов. В КОМПАС-3D доступны разнообразные способы построения массивов: массив по сетке, по окружности, вдоль кривой; возможно создание зеркальных копий.

Можно создавать массивы приклеенных и вырезанных формообразующих элементов, а также построенных на их ребрах фасок и скруглений.

Кнопки для вызова этих команд находятся на панели Редактирование детали.

 Массив по сетке

 Массив по концентрической сетке

 Массив вдоль кривой

 Зеркальная копия

 Зеркально отразить все

После вызова команды на Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры операции.

Все значения параметров при их вводе и редактировании немедленно отображаются на экране в виде фантома.

 После задания всех параметров массива нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Созданный массив появляется в окне детали, а соответствующая ему пиктограмма – в Дереве построения.

Массив элементов состоит из экземпляров.

Каждый экземпляр массива является копией исходного элемента (или группой копий исходных элементов).

Экземпляры массива элементов отображаются в Дереве построения как отдельные объекты, подчиненные массиву. Экземпляру, в свою очередь, подчиняются копии элементов.

Чтобы развернуть список экземпляров, щелкните мышью на значке "плюс", расположенном слева от пиктограммы массива в Дереве построения.

Справа от пиктограммы экземпляра массива в круглых скобках отображается номер этого экземпляра.

-	Если сетка параллелограммная, номер экземпляра массива состоит из двух чисел. Первое - номер экземпляра вдоль первой оси сетки, второе - номер экземпляр вдоль второй оси (нумерация экземпляров начинается с единицы).

-	Если сетка концентрическая, номер экземпляра массива состоит из двух чисел. Первое - номер экземпляра в радиальном направлении, второе - номер экземпляра в кольцевом направлении (нумерация экземпляров начинается с единицы).

-	Если копии расположены вдоль кривой, номер экземпляра массива отсчитывается по порядку расположения экземпляров, начиная от исходного.


Добавление компонента из файла

 Чтобы добавить в сборку компонент (деталь или подсборку), существующий в файле на диске, вызовите команду Операции - Добавить компонент из файла или нажмите кнопку Добавить из файла на панели Редактирование сборки.

После вызова команды на экране появится стандартный диалог выбора файлов. Выберите в нем нужный каталог и укажите имя файла, содержащего компонент. Изображение указанного компонента появится в окне просмотра диалога. Если файл компонента выбран верно, нажмите кнопку Открыть.

Укажите точку вставки компонента. Точку вставки можно указать в окне сборки произвольно или используя привязку (например, к началу координат или к вершине). Вы можете также ввести координаты X, Y, Z точки вставки в полях Панели свойств.

Компонент будет вставлен в текущий документ; его начало координат совместится с указанной точкой вставки, направление осей его системы координат совпадет с направлением осей системы координат текущей сборки. В Дереве построения появится пиктограмма, соответствующая типу компонента (деталь или сборка).

 Пиктограмма детали

 Пиктограмма сборки

Если вставленный компонент - первый в сборке, он автоматически фиксируется в том положении, в котором был вставлен. Зафиксированный компонент не может быть перемещен в системе координат сборки. Вы можете отключить фиксацию компонента. Для этого выделите компонент в Дереве построения и вызовите из контекстного меню команду Отключить фиксацию.

Замечание. Фиксация компонентов может быть включена или выключена по желанию пользователя. При создании сборки рекомендуется фиксировать один или несколько ее компонентов.

______________

Смотрите также

Создание компонента на месте

Добавление в сборку стандартного изделия

Вставка в сборку одинаковых компонентов

Вставка в сборку моделей из библиотеки


Создание компонентов на месте
Создание компонента на месте

При формировании сборки в КОМПАС-3D вы можете добавлять в нее готовые компоненты с диска или создавать их, не выходя из текущего файла сборки, то есть строить детали и подсборки в контексте сборки. При этом в окне будут видны все остальные компоненты сборки. Они не будут доступны для редактирования, но их элементы (грани, ребра, вершины, эскизы и др.) могут использоваться в операциях создания новых компонентов.

Чтобы создать компонент в сборке, вызовите команду из группы Операции - Создать компонент.

Кнопки вызова этих команд находятся на панели Редактирование сборки.

 Создать сборку

 Создать деталь

Замечание. Команда Создать деталь доступна только в том случае, если в текущей модели выделен какой-либо плоский объект (вспомогательная или проекционная плоскость или плоская грань).

______________

Смотрите также

Добавление компонента из файла

Добавление в сборку стандартного изделия

Вставка в сборку одинаковых компонентов

Вставка в сборку моделей из библиотеки


Вставка одинаковых компонентов
Вставка в сборку одинаковых компонентов

Если в состав текущей сборки должны входить несколько одинаковых компонентов (деталей или подсборок), вы можете вставить их следующим образом.

1.	Вставьте в сборку нужный компонент. Можно также создать его в контексте текущей сборки.

2.	Выделите этот компонент в Дереве построения или в окне модели.

3.	Нажмите клавишу <Ctrl> и удерживайте ее в нажатом состоянии. Затем в окне модели установите курсор на компоненте, нажмите левую кнопку мыши и перемещайте курсор.

Вы можете также установить курсор на пиктограмме компонента в Дереве построения. Нажмите левую кнопку мыши и переместите курсор за пределы окна Дерева, затем нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl>; продолжайте перемещать курсор в окне модели.

На экране появится фантом вставляемого компонента.

4.	Укажите курсором положение компонента в окне модели и отпустите кнопку мыши и клавишу <Ctrl>.

5.	Компонент будет вставлен в текущую сборку, в Дереве построения появится пиктограмма, соответствующая типу компонента - деталь или подсборка.

Вставленный компонент будет ориентирован относительно системы координат сборки так же, как первый компонент. Чтобы изменить его расположение, используйте команды перемещения и поворота, а также команды наложения сопряжений.

При использовании такого способа вставки выбранные компоненты добавляются в текущую сборку. С этим связаны некоторые особенности данного способа.

1.	Если вы хотите еще раз вставить в сборку уже имеющуюся в ней подсборку, перед выполнением операции необходимо выделить именно эту подсборку. Если же будет выделена не подсборка, а ее компоненты, то они будут вставлены в текущую сборку как отдельные компоненты (то есть компоненты из подсборки появятся в сборке, содержащей эту подсборку).

2.	Если необходимо вставить несколько одинаковых компонентов в подсборку, следует перейти в режим ее редактирования (тогда текущей станет эта подсборка). Для этого вызовите команду Редактор - Редактировать компонент. При редактировании подсборки "на месте" в нее можно вставлять компоненты из "окружения" (то есть теперь уже компоненты из сборки будут появятся в подсборке, содержащейся в этой сборке).

Вы можете указывать для повторной вставки как один, так и сразу несколько компонентов сборки. Напоминаем, что для выделения группы объектов следует указывать их, удерживая нажатой клавишу <Ctrl> или <Shift>.

Используя описанный способ, вы можете вставить в сборку один и тот же компонент неограниченное число раз, не вызывая диалог выбора файла и не разыскивая в списке нужный документ.

Замечание. Если одинаковые компоненты сборки должны располагаться определенным образом (например, вдоль некоторой кривой или образовывать сетку с заданными параметрами), целесообразнее воспользоваться командами создания массивов компонентов.

Команда Массив компонентов по образцу

Команда Массив компонентов по сетке

Команда Массив компонентов по концентрической сетке

Команда Массив компонентов по кривой

______________

Смотрите также

Добавление компонента из файла

Создание компонента на месте

Добавление в сборку стандартного изделия

Вставка в сборку моделей из библиотеки


Зеркальное копирование

При построении модели может потребоваться создать копии элементов, симметричные исходным относительно заданной плоскости.

В КОМПАС-3D имеется две команды зеркального копирования элементов. С их помощью можно строить зеркальные копии отдельных элементов детали, а также создавать детали, обладающие плоскостью симметрии (т.е. зеркально отражать все элементы детали)

Вы можете создавать зеркальные копии приклеенных и вырезанных формообразующих элементов, а также построенных на их ребрах фасок и скруглений.

Чтобы выполнить зеркальное копирование, вызовите команду Операции - Зеркальный массив или Зеркально отразить все.

Кнопки вызова этих команд находятся на панели Редактирование детали.

 Зеркальный массив

 Зеркально отразить все


Создание эскиза на плоской грани детали

Эскиз добавляемого к детали или вычитаемого из детали формообразующего элемента может быть расположен не только в проекционной или вспомогательной плоскости, но и на плоской грани самой детали.

 Для создания эскиза на плоской грани выделите эту грань и вызовите команду Операции - Эскиз или нажмите кнопку Эскиз на панели Текущее состояние.

Если выделенная грань – не плоская или выделено несколько граней (плоскостей), то команда создания нового эскиза недоступна.

После вызова команды Эскиз система перейдет в режим редактирования эскиза. В плоскости эскиза находится его система координат, а также фантомы всех ребер грани, на которой этот эскиз строится. В ходе построения эскиза вы можете привязываться к этим фантомам так же, как к обычным графическим примитивам.

Фантомы ребер грани могут учитываться при наложении параметрических связей и ограничений.

Например, отрезки в эскизе можно сделать перпендикулярными или параллельными ребрам грани. Можно привязать характерные точки объектов к ребрам грани и т.д. Если впоследствии ребра грани изменят свое положение, то связанные с ними объекты эскиза перестроятся в соответствии с новым положением ребер (так, чтобы не нарушались наложенные на них связи и ограничения).

По выходе из режима редактирования эскиза фантомы ребер грани исчезают, при выполнении операции они не учитываются.

Может потребоваться изобразить в эскизе контур, представляющий собой проекцию ребра или грани на плоскость эскиза. Такое построение трудно, а иногда невозможно выполнить стандартными средствами графического редактора.

 Для создания в эскизе проекции какого-либо объекта нажмите кнопку Спроецировать объект на панели Геометрия или из меню Операции.

Укажите объект, проекцию которого требуется получить – грань, ребро или ось. Система создаст в эскизе его проекцию и будет ожидать указания следующего объекта для построения проекции.

Когда создание эскиза закончено, необходимо перейти в режим трехмерных построений Для этого вызовите команду Операции - Эскиз еще раз или повторно нажмите кнопку Эскиз.

________________

Смотрите также

Пользовательская библиотека эскизов

Приклеивание элементов

Вырезание элементов


Фиксация компонента сборки
Фиксация компонента

При работе со сборкой можно зафиксировать компонент, чтобы он не мог перемещаться в системе координат сборки. Рекомендуется фиксировать хотя бы один компонент сборки, чтобы при наложении сопряжений перемещение компонентов было предсказуемым.

Первый компонент, вставленный в новую сборку из файла, фиксируется автоматически.

Для фиксации других компонентов в текущем положении выполните следующие действия.

1.	Выделите компонент (компоненты) в Дереве построения.

2.	Вызовите из контекстного меню команду Включить фиксацию.

Справа от пиктограмм зафиксированных компонентов в Дереве построения отображаются буквы ф в круглых скобках.

Поскольку признак фиксации является одним из свойств компонента сборки, для фиксации отдельного компонента можно воспользоваться следующим способом.

1.	Выделите компонент в Дереве построения.

2.	Вызовите из контекстного меню команду Свойства компонента.

3.	 Активизируйте переключатель Фиксировать компонент в группе Фиксация на вкладке Свойства Панели свойств.

4.	 Нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Чтобы отключить фиксацию, выделите нужный компонент (компоненты) и вызовите из контекстного меню команду Отключить фиксацию.

 Чтобы отключить фиксацию отдельного компонента, можно также воспользоваться переключателем Не фиксировать компонент в группе Фиксация на вкладке Свойства Панели свойств.


Редактирование эскиза

Вы можете отредактировать изображение в любом эскизе модели. После изменения эскиза элемент, сформированный на его основе, будет перестроен в соответствии с новым начертанием контура в эскизе.

Перед вызовом команды редактирования эскиза требуется указать эскиз. Это можно сделать одним из следующих способов.

-	Выделите эскиз в Дереве построения

-	Выделите сформированный на основе эскиза элемент в Дереве построения

-	Выделите любую грань элемента, сформированного на основе эскиза

Затем вызовите из контекстного меню команду Редактировать эскиз.

Система перейдет в режим редактирования эскиза.

При этом в окне детали останутся только те элементы, которые находятся в Дереве построения перед редактируемым эскизом. Иначе говоря, модель временно вернется в то состояние, в котором она была в момент создания редактируемого эскиза.

Внося изменения в эскиз, вы можете проецировать в него существующие элементы (ребра, грани и т.д.), привязываться к фантомам ребер (если они есть в эскизе), накладывать и удалять параметрические связи и ограничения, выполнять любые построения, редактировать графические объекты.

Если эскиз параметрический, и положение объектов в нем определяется ассоциативными размерами, вы можете ввести новые значения этих размеров.

Помните, что эскиз для выполнения операции должен отвечать определенным требованиям; они должны соблюдаться не только при создании эскиза, но и при его редактировании.

После внесения в эскиз нужных изменений вызовите команду Операции - Эскиз еще раз или повторно нажмите кнопку Эскиз.

Формообразующий элемент и созданные на его основе элементы перестроятся в соответствии с новыми параметрами эскиза.

Не рекомендуется производить такое редактирование эскиза, после которого заведомо не смогут быть перестроены производные элементы.

________________

Смотрите также

Размещение эскиза на плоскости

Смена плоскости эскиза

Редактирование параметров элемента


Размещение эскиза на плоскости

Иногда для редактирования формообразующего элемента не требуется изменять топологию и размеры контура в эскизе, а нужно только изменить положение этого контура на плоскости (или на плоской грани).

Чтобы сдвинуть и/или повернуть эскиз на плоскости, выделите его в Дереве построения и вызовите из контекстного меню команду Разместить эскиз.

Эта команда позволяет переместить систему координат эскиза на его плоскости.

После вызова команды на вкладке Параметры Панели свойств появляются поля, в которых требуется задать новое положение системы координат выделенного эскиза и угол поворота новой системы координат относительно ее умолчательной позиции.

Положение графических объектов эскиза в его системе координат не изменяется. Поэтому при перемещении системы координат перемещается и изображение эскиза. Это перемещение отображается на экране в виде фантома.

Когда нужное положение системы координат (и, следовательно, объектов эскиза) достигнуто, требуется подтвердить перемещение.

 Для подтверждения перемещения системы координат эскиза нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Для отказа от перемещения системы координат и выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.

Таким образом, при использовании команды Разместить эскиз вы можете изменить положение эскиза на плоскости, не входя в режим его редактирования.

Формообразующий элемент и созданные на его основе элементы перестроятся в соответствии с новым положением эскиза.

Команда Разместить эскиз недоступна, если графические объекты в выделенном эскизе параметрически связаны со вспомогательным фантомом или проекциями существующих вершин и/или ребер.

________________

Смотрите также

Редактирование эскиза

Смена плоскости эскиза


Смена плоскости эскиза

Иногда требуется изменить положение эскиза в пространстве (перенести эскиз в другую плоскость).

Чтобы разместить эскиз в другой плоскости, выделите его в Дереве построений и вызовите из контекстного меню команду Изменить плоскость.

Эта команда позволяет переместить эскиз в другую плоскость или на другую плоскую грань.

После вызова команды плоскость или плоская грань, на которой был создан указанный эскиз, подсвечивается. Система ожидает указания другой плоскости или плоской грани.

После указания плоскости или плоской грани эскиз переносится на нее. При этом заново рассчитывается умолчательное положение системы координат эскиза.

Замечание. Система координат эскиза может была смещена относительно своего умолчательного положения с помощью команды Разместить эскиз. Это смещение (положение начала системы координат и угол ее поворота) сохраняется при изменении плоскости.

Формообразующий элемент и созданные на его основе элементы перестраивается в соответствии с новым положением эскиза.

Эскиз, перенесенный в другую плоскость, теряет информацию о том, в какой плоскости он создавался первоначально, и по своим свойствам не отличается от эскиза, нарисованного в выбранной плоскости.

Замечание. Если графические объекты в выделенном эскизе параметрически связаны со вспомогательным фантомом или проекциями существующих вершин и/или ребер, то после вызова команды Изменить плоскость на экране появляется сообщение о возможном нарушении этих связей при смене плоскости. Вы можете подтвердить смену плоскости или отказаться от нее.

Команду Изменить плоскость удобно использовать для переноса выступов и отверстий на другую грань детали.

________________

Смотрите также

Редактирование эскиза

Размещение эскиза на плоскости


Вспомогательная ось

При редактировании вспомогательной оси можно изменить значения параметров, которые определяли эту ось при ее создании, и назначить другие базовые (исходные) элементы, но нельзя изменить набор этих параметров и элементов, т.е. способ построения оси. Например, редактируя ось, проведенную через две вершины, вы не можете превратить ее в ось на пересечении двух плоскостей.

После вызова команды редактирования оси пиктограммы ее исходных элементов в Дереве построения отображаются красным цветом. Например, если ось была проведена через ребро, подсвечивается элемент, которому принадлежит это ребро; если ось проведена на пересечении плоских граней, подсвечиваются элементы, которым принадлежат эти грани.

Для изменения набора исходных объектов снимайте с них выделение мышью и указывайте новые объекты взамен исключенных.


Вспомогательная плоскость

При редактировании вспомогательной плоскости можно изменить значения параметров, которые определяли эту плоскость при ее создании, и назначить другие базовые (исходные) элементы, но нельзя изменить набор этих параметров и элементов, т.е. способ построения плоскости. Например, редактируя плоскость, проведенную через вершину перпендикулярно грани, вы не можете превратить ее в касательную плоскость.

После вызова команды редактирования плоскости пиктограммы ее исходных элементов в Дереве построения отображаются красным цветом. Например, если плоскость была проведена через ребро и вершину, подсвечиваются элементы, которым принадлежат ребро и вершина; если плоскость проведена через три вершины, подсвечиваются элементы, которым принадлежат эти вершины.

Для изменения набора исходных объектов снимайте с них выделение мышью и указывайте новые объекты взамен исключенных.

  Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления, для их отмены – кнопку Прервать команду.

Замечание. Во многих командах построения плоскостей используется режим автосоздания. При редактировании таких плоскостей подтверждать изменения не нужно - они фиксируются автоматически.

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Элемент выдавливания (редактирование)
Элемент выдавливания

При редактировании элемента выдавливания (как основания детали, так и приклеенного/вырезанного элемента) можно изменить значения количественных и качественных параметров, которые определяли этот элемент при его создании, но нельзя изменить тип элемента и тип выполненной после его создания булевой операции. Например, элемент выдавливания нельзя превратить в элемент вращения; вырезанный элемент нельзя превратить в приклеенный.

После вызова команды на Панели свойств появятся те же элементы управления, которые использовались при создании этого объекта. Вы можете изменить направление и глубину выдавливания, угол и направление уклона. Если редактируется приклеенный или вырезанный элемент, можно изменить способ определения глубины выдавливания. Например, вместо фиксированного расстояния выбрать опцию Через все. Можно также изменить параметры тонкой стенки (в том числе включить и выключить ее создание).

Изменения параметров оперативно отражаются в окне детали в виде фантома элемента с новыми параметрами.

  Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления, для их отмены – кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Элемент вращения (редактирование)
Элемент вращения

При редактировании элемента вращения (как основания детали, так и приклеенного/вырезанного элемента) можно изменить значения количественных и качественных параметров, которые определяли этот элемент при его создании, но нельзя изменить тип элемента и тип выполненной после его создания булевой операции. Например, элемент вращения нельзя превратить в кинематический элемент; вырезанный элемент нельзя превратить в приклеенный.

После вызова команды на Панели свойств появятся те же элементы управления, которые использовались при создании этого объекта. Вы можете изменить направление и угол вращения. Можно также изменить параметры тонкой стенки (в том числе включить и выключить ее создание).

Изменения параметров оперативно отражаются в окне детали в виде фантома элемента с новыми параметрами.

  Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления, для их отмены – кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Кинематический элемент (редактирование)
Кинематический элемент

При редактировании кинематического элемента (как основания детали, так и приклеенного/вырезанного элемента) можно изменить значения количественных и качественных параметров, которые определяли этот элемент при его создании, и назначить другие исходные элементы (сечение и траекторию), но нельзя изменить тип элемента и тип выполненной после его создания булевой операции. Например, кинематический элемент нельзя превратить в элемент по сечениям; приклеенный элемент нельзя превратить в вырезанный.

После вызова команды на Панели свойств появятся те же элементы управления, которые использовались при создании этого объекта. Вы можете задать другое сечение или траекторию элемента. Для этого включите соответствующую опцию диалога, снимите выделение с ранее указанных объектов и укажите новые объекты. Можно также изменить параметры тонкой стенки (в том числе включить и выключить ее создание).

Изменения сечения, траектории и параметров оперативно отражаются в окне детали в виде фантома элемента с новыми характеристиками.

  Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления, для их отмены – кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Элемент по сечениям (редактирование)
Элемент по сечениям

При редактировании элемента по сечениям (как основания детали, так и приклеенного/вырезанного элемента) можно изменить значения количественных и качественных параметров, которые определяли этот элемент при его создании, и назначить другие исходные элементы (сечения), но нельзя изменить тип элемента и тип выполненной после его создания булевой операции. Например, элемент по сечениям нельзя превратить в элемент выдавливания; приклеенный элемент нельзя превратить в вырезанный.

После вызова команды на Панели свойств появятся те же элементы управления, которые использовались при создании этого объекта. Вы можете задать другие сечения элемента и изменить его траекторию (в том числе включить и отключить ее использование).

Для указания новых эскизов или траектории включите соответствующую траекторию, снимите выделение с ранее указанных эскизов и укажите новые (помните, что сечения надо указывать в порядке расположения в элементе). Вы можете использовать переключатели группы Траектория - Автоматическая генерация траектории, Генерация траектории по указанным точкам и переключатели Замкнуть траекторию, Не замыкать траекторию группы Режим. Можно также изменить параметры тонкой стенки (в том числе включить и выключить ее создание).

Изменения набора исходных элементов и других параметров оперативно отражаются в окне детали в виде фантома элемента с новыми характеристиками.

  Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления, для их отмены – кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Фаска и скругление

При редактировании фаски или скругления можно изменить значения количественных и качественных параметров, которые определяли эту фаску (или скругление) при ее создании, и назначить другие исходные ребра, но нельзя изменить тип элемента. Например, фаску нельзя превратить в скругление, и наоборот.

После вызова команды на Панели свойств появятся те же элементы управления, которые использовались при создании этого объекта, а в окне детали подсвечиваются исходные ребра. Вы можете задать другие ребра для создания фаски (скругления). Для этого снимите выделение с ранее указанных ребер (граней) и укажите новые ребра (или грани).

Если требуется снять выделение со всех указанных ранее ребер и граней, щелкните мышью в свободном от изображения месте окна детали.

Можно изменить радиус скругления или параметры фаски – длины сторон, угол, направление.

  Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления, для их отмены – кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Ребро жесткости

При редактировании ребра жесткости можно изменить значения количественных и качественных параметров, которые определяли это ребро при его создании, и назначить другие исходные грани.

После вызова команды на Панели свойств появятся те же элементы управления, которые использовались при создании этого объекта. Вы можете изменить направление построения и расположение ребра жесткости относительно плоскости его эскиза – разумеется, если конфигурация детали это позволяет. Можно изменить угол уклона боковых граней ребра жесткости, а если его эскиз состоит из нескольких сегментов, то переназначить сегмент, задающий угол уклона.

Можно также изменить направление добавления материала и толщину ребра жесткости.

Изменения параметров отражаются в окне модели в виде фантома элемента с новыми параметрами.

  Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления, для их отмены – кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Уклон

При редактировании уклона можно изменить значения количественных и качественных параметров, которые определяли этот уклон при его создании, и назначить другие исходные грани.

После вызова команды на Панели свойств появятся те же элементы управления, которые использовались при создании этого объекта, а в окне детали подсвечиваются уклоненные грани и грань, являвшаяся основанием уклона. Вы можете указать другие грани как в качестве уклоняемых, так и в качестве основания. Для этого включите соответствующую опцию диалога, снимите выделение с ранее указанных граней и укажите новые грани.

Вы можете также изменить угол и направление уклона.

  Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления, для их отмены – кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Редактирование параметров отверстия

При редактировании параметров отверстия можно изменить тип (профиль) отверстия и его геометрические размеры.

После вызова команды на Панели свойств появятся те же элементы управления, которые использовались при создании этого объекта. Вы можете выбрать из списка другой эскиз профиля отверстия и изменить любые значения параметров отверстия. В некоторых случаях можно выбрать другой способ определения глубины отверстия (например, вместо опции Через все выбрать опцию До вершины и указать эту вершину в окне модели).

  Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления, для их отмены – кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Редактирование положения отверстия

Редактирование параметров элемента


Редактирование положения отверстия

Иногда требуется изменить положение отверстия на грани, оставив прежними его параметры.

Чтобы переместить отверстие, раскройте в Дереве построения раздел, соответствующий этому отверстию, и выделите находящийся в нем эскиз; или выделите любую грань отверстия.

Вызовите из контекстного меню команду Редактировать эскиз.

Система перейдет в режим редактирования эскиза, в котором находится единственная вспомогательная точка. Эта точка соответствует точке привязки эскиза профиля отверстия (точка привязки была отмечена красным цветом в окне просмотра диалога выбора профиля отверстия), а сам эскиз лежит в плоскости грани, на которой создавалось отверстие. Таким образом, точка показывает положение центра отверстия на грани.

Любым способом переместите точку центра отверстия в нужное место. Вы можете пользоваться привязками и/или накладывать на точку параметрические связи. Например, если требуется, чтобы отверстие было расположено точно посередине прямоугольной грани, вы можете нарисовать вспомогательный отрезок, соединяющий диагональные точки грани, и привязать точку к его середине. После этого при любом изменении размеров грани центр отверстия будет оставаться точно в центре грани.

После внесения в эскиз нужных изменений вызовите команду Операции - Эскиз еще раз или повторно нажмите кнопку Эскиз.

Отверстие перестроится в соответствии с новым положением центра.

Если требуется перенести отверстие на другую плоскую грань, вызовите для эскиза центра отверстия команду Изменить плоскость.

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Тонкостенная оболочка

При редактировании тонкостенной оболочки можно изменить значения количественных и качественных параметров, которые определяли эту оболочку при ее создании, и назначить другие исходные грани.

После вызова команды на Панели свойств появятся те же элементы управления, которые использовались при создании этого объекта, а в окне детали подсвечиваются исключенные при построении оболочки грани. Вы можете указать другие грани, которые требуется исключить из оболочки. Для этого снимите выделение с ранее указанных граней и укажите новые грани (или просто добавьте новые грани к уже выделенным).

Если требуется снять выделение со всех указанных ранее граней, щелкните мышью в свободном от изображения месте окна детали.

Можно изменить толщину оболочки и направление добавления материала.

  Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления, для их отмены – кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Сечение поверхностью и по эскизу
Сечение плоскостью и по эскизу

При редактировании сечения поверхностью можно выбрать другое направление отсечения и/или задать другую поверхность отсечения, при редактировании сечения по эскизу можно выбрать другое направление отсечения. Можно также изменить область применения операции. Изменить тип границы отсечения нельзя (например, нельзя превратить отсечение поверхностью в отсечение по эскизу).

После вызова команды на Панели свойств появятся те же элементы управления, которые использовались при создании этого объекта, а в окне детали подсвечивается граница отсечения. Для выбора другой поверхности отсечения щелкните мышью по ее изображению в окне детали или по ее пиктограмме в Дереве построения.

Вы можете изменить направление отсечения, активизировав соответствующий переключатель группы Направление отсечения – Прямое направление или Обратное направление отсечения на Панели свойств.

 Чтобы настроить область применения операции, нажмите кнопку Область применения на Панели специального управления.

  Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления, для их отмены – кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Редактирование массивов

Принципы редактирования массивов всех типов (по параллелограммной сетке, концентрической сетке и вдоль кривой) одинаковы. Они рассмотрены в следующих разделах Справки:

Удаление отдельных экземпляров массива

Восстановление удаленных экземпляров массива

Редактирование параметров сетки

Изменение набора исходных элементов

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Удаление экземпляров массива
Удаление отдельных экземпляров массива

Иногда требуется исключить из массива конкретные экземпляры.

Для выполнения такого изменения массива выделите подлежащие удалению экземпляры в Дереве построения.

Для исключения экземпляра массива элементов детали можно выделить любую его грань в окне детали.

Затем нажмите клавишу <Delete>.

На экране появится диалог, в котором требуется указать, требуется ли удалить все экземпляры массива (вариант всю операцию) или выбранные экземпляры (вариант экземпляры). Выберите вариант экземпляры.

В окне диалога активизируется список номеров удаляемых экземпляров массива.

-	Если сетка параллелограммная, номер экземпляра массива состоит из двух чисел: первое - номер экземпляра вдоль первой оси сетки, второе - номер экземпляра вдоль второй оси (нумерация экземпляров начинается с единицы).

-	Если сетка концентрическая, номер экземпляра массива состоит из двух чисел: первое - номер экземпляра в радиальном направлении, второе - номер экземпляра в кольцевом направлении (нумерация экземпляров начинается с единицы).

-	Если экземпляры расположены в массиве вдоль кривой, номер экземпляра массива отсчитывается по порядку расположения экземпляров, начиная от исходного.

Нажмите кнопку OK диалога.

Массив будет перестроен и отображен в окне детали без указанных экземпляров.

Замечание. Экземпляр может быть исключен из массива только целиком. Исключение отдельных копий исходных объектов из состава экземпляра невозможно.

________________

Смотрите также

Восстановление удаленных экземпляров массива

Редактирование параметров сетки

Изменение набора исходных элементов

Редактирование параметров элемента


Восстановление удаленных экземпляров массива

Если требуется восстановить все или отдельные исключенные из массива экземпляры, выполните следующие действия.

Выделите в Дереве построения тот массив по сетке, удаленные экземпляры которого требуется восстановить, и вызовите из контекстного меню команду Редактировать элемент.

На Панели свойств появятся элементы управления, позволяющие настроить параметры массива. Активизируйте вкладку Удаленные. На этой вкладке находится список удаленных элементов.

 Выделите в списке элемент, который необходимо восстановить и нажмите кнопку Восстановить. Фантом восстановленных экземпляров появится в окне модели, а их номера исчезнут из списка удаленных экземпляров на Панели свойств.

 Для подтверждения восстановления экземпляров массива Создать объект на Панели специального управления.

 Для отмены восстановления удаленных экземпляров – кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Удаление отдельных экземпляров массива

Редактирование параметров сетки

Изменение набора исходных объектов

Редактирование параметров элемента


Редактирование параметров сетки

При редактировании параметров сетки можно изменить значения количественных и качественных параметров, которые определяли эту сетку при ее создании, но нельзя изменить тип сетки. Например, концентрическую сетку нельзя превратить в параллелограммную.

Чтобы отредактировать параметры сетки, выделите в Дереве построения этот массив по сетке и вызовите из контекстного меню команду Редактировать элемент.

При работе с массивом элементов детали можно также выделить грань (ребро) элемента массива и вызвать из контекстного меню команду Редактировать исходный элемент.

После вызова команды редактирования массива по сетке на Панели свойств появятся те же элементы управления, которые использовались при его создании. Если какие-либо элементы были удалены, появится вкладка Удаленные.

Введите новые параметры сетки (например, шаг); активизируйте нужные переключатели. Все изменения параметров сетки отображаются в фантоме массива в окне модели.

Если сетка концентрическая, вы можете указать другую ось этой сетки, щелкнув мышью на изображении оси или ребра в окне детали или на пиктограмме оси в Дереве построения.

Если редактируется массив вдоль кривой, вы можете указать другую кривую, щелкнув мышью на ее изображении в окне модели.

 Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Чтобы отказаться от изменений нажмите кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Удаление отдельных экземпляров массива

Восстановление удаленных экземпляров массива

Изменение набора исходных объектов

Редактирование параметров элемента


Изменение набора исходных объектов

После вызова команды редактирования массива по сетке вы можете изменить набор исходных объектов (компонентов или элементов) массива.

Чтобы добавить к набору исходных объектов другие объекты, укажите их в Дереве построения. Чтобы исключить элементы из набора исходных, снимите с них выделение в Дереве построения.

Эти изменения отображаются в фантоме массива объектов в окне модели.

  Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления, для их отмены – кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Удаление отдельных экземпляров массива

Восстановление удаленных экземпляров массива

Редактирование параметров сетки

Редактирование параметров элемента


Зеркальная копия

При редактировании параметров зеркальной копии можно указать другую плоскость (плоскую грань), которая должна стать плоскостью симметрии. Если редактируется зеркальная копия отдельных элементов, можно изменить набор копируемых элементов. Если редактируется зеркальная копия всей детали, ее нельзя превратить в зеркальную копию отдельных элементов.

После вызова команды редактирования зеркальной копии отдельных элементов в окне детали подсвечиваются скопированные элементы и плоскость симметрии (плоскостью симметрии может служить плоская грань детали).

Вы можете выбрать другую плоскость симметрии, указав ее курсором в окне детали или в Дереве построения.

Чтобы добавить к набору копируемых элементов другие элементы, укажите новые элементы в Дереве построения. Чтобы исключить элементы из набора копируемых, снимите с них выделение в Дереве построения.

Эти изменения отображаются в фантоме копии в окне детали.

После изменения набора копируемых элементов и/или плоскости симметрии нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Для выхода из команды редактирования без изменения копии нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.

После вызова команды редактирования зеркальной копии всей детали в окне детали подсвечивается плоскость симметрии (плоскостью симметрии может служить плоская грань детали).

Вы можете выбрать другую плоскость симметрии, указав ее курсором в окне детали или в Дереве построения.

  Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления, для их отмены – кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Линия разъема

При редактировании линии разъема можно изменить направление перемещения (проецирования) эскиза и указать другие грани для разбиения.

После вызова команды редактирования линии разъема пиктограммы ее исходных элементов в Дереве построения отображаются красным цветом. В окне модели  подсвечиваются эскиз линии разъема и разбиваемые ею грани. Чтобы указать другие грани для разбиения, снимите выделение с ранее указанных граней и укажите новые грани (или просто добавьте новые грани к уже выделенным).

Совет.  Если требуется снять выделение со всех указанных ранее граней, щелкните мышью в свободном от изображения месте окна детали.

Чтобы изменить направление перемещения (проецирования) эскиза, активизируйте переключатели на Панели свойств.

  Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления, для их отмены – кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Изменение порядка построения

Удобный прием редактирования модели - "перетаскивание" объектов мышью в Дереве построения. Таким образом можно быстро изменить порядок построения.

Чтобы переместить элемент в Дереве построения, подведите к нему курсор, нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перемещайте курсор в место предполагаемого размещения элемента в Дереве построений.

 Курсор при этом принимает вид стрелки, указывающей положение элемента.

Когда нужное положение элемента будет достигнуто, отпустите кнопку мыши. Пиктограмма элемента размещается в Дереве построения на указанном месте и помечается красной "галочкой". Это означает, что изменения в порядке построения еще не переданы в модель - изображение в окне осталось прежним.

 Чтобы перестроить модель, нажмите кнопку Перестроить на панели Вид или выберите название команды из меню Операции.

После вызова команды модель перестраивается - изображение в окне изменяется в соответствии с внесенным изменением, а "галочка" в Дереве построения исчезает.

При перемещении элементов учитывается их иерархия. Элемент невозможно переместить выше исходного или ниже производного объекта в Дереве построений.

________________

Смотрите также

Иерархия элементов

Редактирование модели с помощью Указателя окончания построений


Удаление объекта

Любой объект (формообразующий или вспомогательный элемент, эскиз, компонент сборки и т.д.) можно удалить из модели - для этого достаточно выделить его в Дереве построения и вызвать из контекстного меню команду Удалить или нажать клавишу <Delete>.

Если на удаляемом объекте базируются другие элементы (например, на удаляемой плоскости изображен эскиз, на основе которого создан формообразующий элемент), на экран выдается диалог-предупреждение, в котором перечислены элементы, которые затрагивает операция удаления. Вы можете отказаться от удаления или подтвердить его. В случае подтверждения удаления удаляется не только указанный объект, но и его производные.

Отменить удаление объекта в документе-модели невозможно. Поэтому командой удаления нужно пользоваться очень осторожно.


Редактирование формообразующих элементов сборки

При создании сборки в КОМПАС-3D доступны операции вырезания формообразующих элементов, создания круглого отверстия и отсечения части модели.

Об особенностях редактирования конкретных элементов рассказано в следующих справочных разделах:

Вырезанный элемент выдавливания

Вырезанный элемент вращения

Вырезанный кинематический элемент

Вырезанный элемент по сечениям

Сечение плоскостью и по эскизу

Отверстие


Вырезанный из сборки элемент выдавливания
Вырезанный элемент выдавливания

При редактировании вырезанного из сборки элемента выдавливания можно изменить значения количественных и качественных параметров, которые определяли этот элемент при его создании. Можно также изменить область применения операции. Тип элемента изменить нельзя. Например, элемент выдавливания нельзя превратить в элемент вращения.

После вызова команды на Панели свойств появятся те же элементы управления, которые использовались при создании этого объекта. Вы можете изменить направление и глубину выдавливания, угол и направление уклона, а также способ определения глубины выдавливания. Например, вместо фиксированного расстояния выбрать опцию Через все. Можно также изменить параметры тонкой стенки (в том числе включить и выключить ее создание).

Изменения параметров оперативно отражаются в окне модели в виде фантома элемента с новыми параметрами.

 Чтобы настроить область применения операции, нажмите кнопку Область применения на Панели специального управления.

  Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления, для их отмены – кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Вырезанный из сборки элемент вращения
Вырезанный элемент вращения

При редактировании вырезанного из сборки элемента вращения можно изменить значения количественных и качественных параметров, которые определяли этот элемент при его создании. Можно также изменить область применения операции. Тип элемента изменить нельзя. Например, элемент вращения нельзя превратить в кинематический элемент.

После вызова команды на Панели свойств появятся те же элементы управления, которые использовались при создании этого объекта. Вы можете изменить направление и угол вращения. Можно также изменить параметры тонкой стенки (в том числе включить и выключить ее создание).

Изменения параметров оперативно отражаются в окне модели в виде фантома элемента с новыми параметрами.

 Чтобы настроить область применения операции, нажмите кнопку Область применения на Панели специального управления.

  Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления, для их отмены – кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Вырезанный из сборки кинематический элемент
Вырезанный кинематический элемент

При редактировании вырезанного из сборки кинематического элемента можно изменить значения количественных и качественных параметров, которые определяли этот элемент при его создании, и назначить другие исходные элементы (сечение и траекторию). Можно также изменить область применения операции. Тип элемента изменить нельзя. Например, кинематический элемент нельзя превратить в элемент по сечениям.

После вызова команды на Панели свойств появятся те же элементы управления, которые использовались при создании этого объекта. Вы можете задать другое сечение или траекторию элемента. Для этого включите соответствующую опцию диалога, снимите выделение с ранее указанных объектов и укажите новые объекты. Можно также изменить параметры тонкой стенки (в том числе включить и выключить ее создание).

Изменения сечения, траектории и параметров оперативно отражаются в окне модели в виде фантома элемента с новыми характеристиками.

 Чтобы настроить область применения операции, нажмите кнопку Область применения на Панели специального управления.

  Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления, для их отмены – кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Вырезанный из сборки элемент по сечениям
Вырезанный элемент по сечениям

При редактировании вырезанного из сборки элемента по сечениям можно изменить значения количественных и качественных параметров, которые определяли этот элемент при его создании, и назначить другие исходные элементы. Можно также изменить область применения операции. Тип элемента изменить нельзя. Например, элемент по сечениям нельзя превратить в элемент выдавливания.

После вызова команды на Панели свойств появятся те же элементы управления, которые использовались при создании этого объекта. Вы можете задать другие сечения элемента и изменить его траекторию (в том числе включить и отключить ее использование).

Для указания новых эскизов или траектории включите соответствующую траекторию, снимите выделение с ранее указанных эскизов и укажите новые (помните, что сечения надо указывать в порядке расположения в элементе). Вы можете использовать переключатели группы Траектория и группы Режим на Панели свойств. Можно также изменить параметры тонкой стенки (в том числе включить и выключить ее создание).

Изменения набора исходных элементов и других параметров оперативно отражаются в окне модели в виде фантома элемента с новыми характеристиками.

 Чтобы настроить область применения операции, нажмите кнопку Область применения на Панели специального управления.

  Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления, для их отмены – кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Редактирование сборки перемещением компонентов
Перемещение компонентов сборки

Вы можете отредактировать сборку, переместив один или несколько ее компонентов.

В КОМПАС-3D доступны следующие способы перемещения компонентов сборки:

Сдвиг компонента

Поворот компонента вокруг центра его габаритного параллелепипеда

Поворот компонента вокруг оси

Поворот компонента вокруг точки

Перемещение компонента сборки невозможно в следующих случаях:

1.	Компонент зафиксирован. Включение и отключение фиксации компонента производится соответствующей опцией в диалоге настройки свойств этого компонента.

2.	Перемещению компонента в выбранном направлении препятствуют наложенные на этот компонент сопряжения. Например, компоненты, расположенные соосно, могут перемещаться только вдоль их общей оси, а также вращаться вокруг нее.

Деталь, на которую наложено сопряжение На месте, может перемещаться только с тем объектом, на плоскости или грани которого она построена. Если для построения детали использовалась проекционная плоскость сборки, ее невозможно сдвинуть или повернуть в системе координат этой сборки.


Сопряжение На месте

Если деталь создается в контексте сборки, то автоматически возникает соответствующая параметрическая связь - сопряжение На месте.

Это сопряжение жестко связывает фронтальную плоскость создаваемой детали и базовый плоский объект (вспомогательную, проекционную плоскость или плоскую грань детали). Таким образом, деталь, построенная в контексте сборки, может перемещаться в ее системе координат только вместе со своим базовым плоским объектом.

Сопряжение На месте не может быть наложено вручную и не может быть отредактировано.

Сопряжение На месте можно удалить так же, как и сопряжения, наложенные вручную.

Замечание. В случае, когда для создания детали в контексте сборки используется одна из плоскостей проекций этой сборки, возникновение сопряжения На месте аналогично фиксации, так как деталь оказывается жестко связана с плоскостью, которая не может быть перемещена в системе координат сборки.


Деталь-заготовка

Удобный прием моделирования изделий, которые отличаются лишь некоторыми конструктивными элементами - использование в качестве основания детали ранее подготовленной модели (она называется заготовкой).

Модель детали, которую требуется использовать в качестве основания другой детали, должна быть сформирована и записана на диск в файл с любым именем.

 Чтобы использовать готовую модель детали в качестве основания текущей детали, вызовите команду Операции - Деталь-заготовка... или нажмите кнопку Деталь-заготовка на панели Редактирование детали.

Команда Деталь-заготовка... доступна, если в текущей модели еще нет основания детали.

После вызова команды на экране появляется стандартный диалог выбора файлов. Выберите в нем нужный каталог и укажите имя файла, содержащего деталь. Изображение указанной детали появится в окне просмотра диалога. Если файл детали-заготовки выбран верно, нажмите кнопку Открыть.

На экране появится диалог выбора способа вставки заготовки.

Вы можете вставлять в текущий файл деталь-заготовку, сохраняющую или не сохраняющую связь с файлом-источником.

Если требуется вставить деталь, сохранив ее связь с файлом-источником, активизируйте переключатель Вставка внешней ссылкой. Если требуется вставить деталь без связи с файлом-источником, активизируйте переключатель Без истории.

Включение опции Зеркальная деталь позволяет получить основание текущей детали в виде зеркальной копии заготовки. Зеркальное отображение при этом производится относительно плоскости XOY.

 После указания способа вставки заготовки нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления. Деталь-заготовка (или ее зеркальная копия) будет вставлена в текущий файл и принята за основание детали.

Последующая работа с основанием ("приклеивание" и "вырезание" дополнительных объемов, построение фасок, отверстий и т.д.) ничем не отличается от работы с основанием, полученным путем операции над эскизом.

При использовании заготовки, сохраняющей связь со своим файлом-источником, следует учитывать, что она не копируется в модель, а существует в ней в виде ссылки на свой файл. После редактирования детали, используемой в качестве заготовки другими деталями, все изменения передаются в файлы, содержащие ссылку на заготовку.

Заготовка "без истории", не сохраняющая связь со своим файлом-источником, копируется в модель и теряет информацию о названии и расположении источника. Редактирование файла-источника не оказывает влияния на такую заготовку.

Каким бы способом деталь-заготовка не вставлялась в модель, редактировать элементы заготовки в модели невозможно. Изменить элементы можно только у вставленной ссылкой заготовки и только в ее файле-источнике.


Управление отображением элементов

Для каждой отдельной грани можно задавать свойства поверхности (цвет, степень блеска и т.д.), отличающиеся от установленных для всей детали свойств поверхности.

Чтобы изменить цвет или другие свойства грани, выделите ее в окне детали и вызовите из контекстного меню команду Свойства грани.

На Панели свойств появятся элементы управления, позволяющие задавать свойства грани. Если грань имеет тот же цвет, что и вся деталь, в диалоге включена опция Использовать цвет источника. Чтобы изменить цвет, выключите эту опцию. В диалоге станут доступными раскрывающийся список Цвет и панель Оптические свойства. На ней находятся несколько "бегунков" для управления оптическими характеристиками поверхности. Вы можете выбрать любой из предложенных в списке цветов для отображения грани. Перемещая "бегунки" или вводя процентные значения в соответствующие поля, вы можете изменять оптические свойства поверхности (блеск, зеркальность, диффузию и т.п.). В окне просмотра отображается сфера с указанными в диалоге свойствами поверхности; это позволяет визуально оценить внесенные в свойства грани изменения.

 После указания нужных свойств нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления. Грань будет перерисована в соответствии с новыми настройками.

Вы можете изменить свойства поверхности не только для отдельной грани, но и для всех граней формообразующего элемента одновременно. Для этого выделите элемент в Дереве построения и вызовите из контекстного меню команду Свойства элемента или выделите в окне детали любую грань или ребро элемента и вызовите из контекстного меню команду Свойства исходного элемента.

На Панели свойств появятся элементы управления, аналогичные настройке свойств грани. После указания нужных свойств элемента нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления. Все грани элемента будут перерисованы в соответствии с новыми настройками, при этом собственные настройки отдельных граней учитываться не будут (их заменят одинаковые для всех граней элемента настройки).

Если требуется установить цвет детали для вспомогательного элемента, начала координат, проекционной плоскости или эскиза, вызовите команду настройки свойств объекта и включите опцию Использовать цвет детали на Панели свойств.

При работе со сборкой вы можете изменять свойства ее объектов (вспомогательных и проекционных плоскостей, вырезанных из сборки формообразующих элементов и т.п.) в диалогах настройки свойств этих объектов. Работа с этими диалогами не отличается от работы с диалогами настройки свойств объектов детали.

Кроме того, работая со сборками, вы можете настраивать цвета ее компонентов (деталей и подсборок). Это удобно использовать, если требуется более наглядное представление модели: например, можно выбрать одинаковый цвет для всех крепежных деталей, имеющихся в сборке и т.п.

Чтобы настроить цвет компонента, выделите его в Дереве построения и вызовите из контекстного меню команду Свойства компонента.

На Панели свойств появятся элементы управления, аналогичные настройке свойств грани. Установите цвет выбранного компонента и нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Изображение модели будет перерисовано.


Измерения и расчет МЦХ при работе с моделями
Измерения и расчет МЦХ

При работе с моделью может возникнуть необходимость узнать расстояние или угол между вершинами, ребрами, осями, гранями и плоскостями.

В КОМПАС-3D возможно измерение различных геометрических характеристик, а также расчет массо-инерционных характеристик модели (объема, массы, координат центра тяжести, осевых и центробежных моментов инерции, направления главных осей инерции).

 Кнопки вызова команд измерений находятся на панели Измерения. Для переключения на эту панель нажмите кнопку Измерения.

После вызова команды измерения на экране появится диалог, позволяющий получать и записывать информацию о произведенных измерениях. Последовательно указывайте объекты для измерений. Результаты этих измерений будут отображаться в диалоге.

Вы можете произвести несколько измерений, не выходя из команды. Система запомнит и покажет в диалоге все значения этих измерений. Вы можете сохранить результаты измерений в текстовом файле, вызвав команду Файл - Сохранить диалога Информация.

Для выхода из команды измерения нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или кнопку Закрыть диалога Информация.

________________

Смотрите также

Команда Измерить расстояние и угол

Команда Измерить длину ребра

Команда Измерить площадь

Команда Вычислить МЦХ модели


Разнесение компонентов сборки

Иногда сборку требуется увидеть в "разобранном" виде (так, чтобы были видны все ее компоненты).

Перед разнесением компонентов требуется установить параметры разнесения: выбрать компоненты, а также направление и величину их перемещения.

Для указания параметров разнесения вызовите команду Сервис - Разнести компоненты - Параметры.

 С помощью появившихся на Панели свойств элементов управления задайте параметры разнесения и нажмите кнопку Применить.

Выбранные компоненты будут разнесены в соответствии с установленными параметрами.

Если полученное разнесение компонентов отличается от ожидаемого, отредактируйте параметры разнесения и нажмите кнопку Применить еще раз.

Замечание 1. Один и тот же компонент может участвовать в нескольких шагах разнесения.

Замечание 2. В одном шаге разнесения могут участвовать несколько компонентов.

Замечание 3. Компонент, входящий в подсборку (на любом уровне вложенности), может участвовать в шаге разнесения независимо от других компонентов этой подсборки.

Задайте в требуемое количество шагов разнесения и настройте их параметры.

Нажмите кнопку Применить.

 Если расположение компонентов вас устраивает, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.

После этого компоненты сборки в окне оказываются разнесенными в соответствии с заданными параметрами. Чтобы включить режим обычного отображения сборки, вызовите команду Сервис - Разнести компоненты - Разнести. Эта команда служит переключателем режима разнесения и обычного отображения сборки. Когда компоненты разнесены, рядом с названием команды появляется "галочка".


Упрощение отображения сборки

При работе с насыщенными сборками вы можете использовать режим упрощенного отображения.

Если данный режим включен, то компоненты сборки заменяются параллелепипедами соответствующих габаритов и цветов в следующих случаях:

-	сдвиг и поворот сборки мышью или с помощью команд Сдвиг и Поворот,

-	сдвиг и поворот компонентов сборки,

-	изменение ориентации и масштаба (если включена плавность).

Когда изменение положения или масштаба завершается, отображение компонентов восстанавливается. Режим упрощения действует при всех типах отображения модели.

Чтобы включить режим упрощенного отображения, вызовите команду Сервис - Включить упрощение сборки.

Настройка работы режима упрощенного отображения производится на вкладке Система настроечного диалога, в разделе Редактор моделей - Упрощение сборок. Этот раздел содержит два пункта: Упрощение компонентов и Прочие настройки.

Пункт Упрощение компонентов позволяет установить уровень детализации сборки. Чем уровень детализации меньше, тем более крупные компоненты превращаются в параллелепипеды и тем быстрее происходит изменение положения (масштаба) сборки. В этом же пункте можно указать, требуется ли скрывать или упрощать стандартные компоненты.

Пункт Прочие настройки позволяет использовать во время работы режима упрощенного отображения дополнительные средства упрощения: включение режима Быстрое отображение линий, отключение полутонового отображения с каркасом и отключение показа следующих объектов: начал координат, эскизов, вспомогательных осей и плоскостей, пространственных кривых, поверхностей, условных изображений резьбы.

Особенности упрощения подсборок


Особенности упрощения подсборок

Отображение подсборок в упрощенном виде имеет следующие особенности.

-	Параллелепипед, которым заменяется подсборка, отображается цветом, заданным для этой подсборки при настройке ее свойств. Цвета, заданные для отдельных деталей, не учитываются.

-	Если сборка разнесена, то параллелепипед, заменяющий подсборку, располагается в пространстве в соответствии с параметрами разнесения, заданными для этой подсборки. Параметры разнесения, заданные для отдельных деталей подсборки, игнорируются.


Создание пространственных кривых

Для построения пространственных кривых (спиралей, ломаных и сплайнов) предназначены команды из группы Операции - Пространственные кривые. Кнопки вызова этих команд находятся на панели Пространственные кривые.

 Спираль цилиндрическая

 Спираль коническая

 Сплайн по вершинам

 Ломаная по вершинам

Пространственные кривые могут быть использованы в операциях создания различных объектов: в качестве направляющих при построении основания детали, приклеенных или вырезанных кинематических элементов, при создании массивов и др.

________________

Смотрите также

Спираль

Сплайн и ломаная


Спираль

Для построения спиралей вызовите команды из группы Операции - Пространственные кривые.

Кнопки вызова этих команд находятся на панели Пространственные кривые.

 Спираль цилиндрическая

 Спираль коническая

Команды создания спиралей доступны, если в окне модели выделен какой-либо плоский объект: вспомогательная или проекционная плоскость, плоская грань детали.

После вызова команды на Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют настроить параметры спирали и ввести ее геометрические размеры.

Все значения параметров при их вводе и редактировании немедленно отображаются на экране в виде фантома спирали.

 После задания всех параметров спирали выбранного типа нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления. В окне модели появляется созданная спираль, а в Дереве построения - пиктограмма спирали.

 Пиктограмма спирали в Дереве построений

________________

Смотрите также

Сплайн и ломаная


Сплайн и ломаная

Для построения сплайна и ломаной вызовите команды из группы Операции - Пространственные кривые.

Кнопки вызова этих команд находятся на панели Пространственные кривые.

 Сплайн по вершинам

 Ломаная по вершинам

После вызова команды на Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют настроить параметры кривой выбранного типа.

Каждая вершина сплайна (ломаной) характеризуется набором параметров. Поэтому для создания сплайна (ломаной) нужно заполнить таблицу параметров ее вершин.

Возможны три способа заполнения таблицы параметров:

1. Ручной ввод данных в ячейки таблицы.

2. Использование имеющихся текстовых файлов данных.

3. Выбор точек в окне модели.

Все введенные в диалоге параметры отображаются на экране в виде фантома кривой. Это позволяет оценить правильность ввода параметров и при необходимости внести в них изменения.

Значения таблицы параметров можно сохранить в виде текстового файла. Такой файл впоследствии можно использовать как основу для создания новых кривых.

 После задания всех параметров сплайна (ломаной) нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления. Созданный сплайн (ломаная) появляется в окне модели, а соответствующая типу кривой пиктограмма - в Дереве построения.

 Пиктограмма сплайна в Дереве построений

 Пиктограмма ломаной в Дереве построений

________________

Смотрите также

Спираль


Поверхности

Создание поверхностей в файле модели КОМПАС-3D возможно двумя способами:

1.	импорт из внешнего файла формата SAT или IGES,

2.	непосредственное построение.

Возможно формирование поверхностей четырех типов:

-	выдавливания,

-	вращения,

-	по сечениям,

-	кинематическая.

Поверхность любого из этих типов представляет собой след движения эскиза в заданном направлении.

Примеры поверхностей:
а) выдавливания, б) вращения, в) по сечениям, г) кинематическая

При создании в чертежах ассоциативных видов моделей, содержащих поверхности, пользователь может управлять их отображением в видах.

Чтобы выполнить операции импорта или создания поверхностей, вы можете вызвать соответствующие команды из группы Операции - Поверхность.

Кнопки для вызова этих команд находятся на панели Поверхности.

 Импортированная поверхность

 Поверхность выдавливания

 Поверхность вращения

 Кинематическая поверхность

 Поверхность по сечениям

 Заплатка

После завершения команды импорта поверхности в Дереве построения появится пиктограмма (или несколько пиктограмм) импортированной поверхности.

 Пиктограмма импортированной поверхности

После завершения команды создания поверхности в Дереве построения появится пиктограмма, соответствующая типу созданной поверхности.

 Пиктограмма поверхности выдавливания

 Пиктограмма поверхности вращения

 Пиктограмма кинематической поверхности

 Пиктограмма поверхности по сечениям

 Пиктограмма заплатки

________________

Смотрите также

Операции над поверхностями


Операции над поверхностями

При работе в КОМПАС-3D вы можете удалить одну или несколько граней поверхности (как импортированной из внешнего файла, так и созданной средствами системы) или деталей.

Доступна также и обратная операция - объединение нескольких поверхностей в одну.

Для выполнения операций удаления граней и объединения поверхностей вы можете вызвать соответствующие команды из группы Операции - Поверхность.

Кнопки для вызова этих команд находятся на панели Поверхности.

 Сшивка поверхностей

 Удалить грани

После завершения команды сшивки поверхностей или удаления грани в Дереве построения появится пиктограмма, соответствующая типу выполненной операции.

 Пиктограмма сшивки поверхностей

 Пиктограмма удаления граней

Замечание. Кроме выполнения указанных операций, на ребрах поверхностей можно строить фаски и скругления так же, как и на ребрах деталей.


Условное изображение резьбы

 Чтобы создать условное изображение резьбы на цилиндрической или конической поверхности детали, нажмите кнопку Условное изображение резьбы на инструментальной панели Условные обозначения.

Укажите базовый объект - круглое ребро цилиндрической (конической) грани, на которой должна быть построена резьба.

В окне детали возникнет фантом условного изображения резьбы. На Панели свойств появятся элементы управления, позволяющие настраивать создаваемое изображение.

Тип резьбы - наружная или внутренняя - определяется системой автоматически. Информация о типе отображается в одноименном справочном поле на вкладке Параметры Панели свойств.

  Если необходимо, вы можете указать начальную и/или конечную границу резьбы - поверхность, грань или плоскость, до которой нужно построить резьбу. Для этого, активизировав нужный переключатель - Начальная граница или Конечная граница - укажите в окне модели или в Дереве построения требуемый объект. Фантом резьбы будет соответствующим образом перестроен.

Например, для построения резьбы на стержне с фаской необходимо в качестве базового объекта указать ребро, разделяющее цилиндрическую поверхность стержня и коническую поверхность фаски, а в качестве начальной границы - поверхность торца стержня.

Опции Автоопределение диаметра и На всю длину управляют значениями номинального диаметра и длины резьбы соответственно. Если эти опции включены, то диаметр и длина определяются автоматически по размерам и положению объектов, указанных для построения резьбы. Автоматически рассчитанные значения диаметра и длины резьбы отображаются в полях Номинальный диаметр резьбы и Длина соответственно.

Чтобы задать значение диаметра резьбы вручную, отключите автоопределение диаметра. Затем введите в ставшее доступным поле Номинальный диаметр резьбы нужное значение.

Чтобы задать значение длины резьбы вручную, отключите построение на полную длину. Затем введите в ставшее доступным поле Длина нужное значение.

Группа переключателей Направление доступна, если для выполнения команды указано круглое ребро, разграничивающее две цилиндрические (или конические, или цилиндрическую и коническую) грани. Чтобы выбрать одну из этих граней для построения резьбы, активизируйте нужный переключатель. Фантом резьбы на экране будет перестроен.

 Завершив настройку, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления для фиксации условного изображения резьбы в модели.

 Условное изображение резьбы показывается в окне модели в виде каркасного цилиндра или конуса, а в Дереве построения - в виде пиктограммы.

Обратите внимание на то, что условное изображение резьбы всегда показывается в модели полностью. Например, в результате выполнения команды Сечение поверхностью элемент, на котором построена резьба, оказался отсечен (или рассечен). При этом условное изображение резьбы отображается в модели целиком, несмотря на то, что поверхность (или часть поверхности), на которой построена резьба, не видна.

Вы можете отключить отображение на экране отдельного изображения резьбы (с помощью команды Скрыть из контекстного меню этого изображения) или всех имеющихся в модели изображений резьбы (с помощью команды Вид - Скрыть изображения резьбы).

При создании в чертежах ассоциативных видов моделей, содержащих условные изображения резьбы, эти изображения могут быть также построены в видах.

Пользователь может включать и отключать отображение резьбы в видах.


Редактирование сплайна и ломаной

При редактировании сплайна или ломаной можно изменить значения количественных и качественных параметров, которые определяли этот сплайн (или ломаную) при его создании, но нельзя изменить тип элемента (сплайн нельзя превратить в ломаную и наоборот).

После вызова команды редактирования сплайна (ломаной) на Панели свойств появятся те же элементы управления, которые использовались при создании объекта. В окне модели будут подсвечены вершины кривой и их номера.

Если координаты вершины были введены в таблицу с клавиатуры, вы можете отредактировать их вручную. Для активизации ячейки таблицы произведите на ней двойной щелчок мышью; для перемещения между ячейками в строке используйте комбинации клавиш <Ctrl>+<стрелка вправо> и <Ctrl>+<стрелка влево>.

Если в качестве вершины сплайна или ломаной была указана существующая в модели точка, то ручное редактирование ее координат невозможно. Для перемещения такой вершины следует изменить положение ее опорной точки, отредактировав модель.

Вне зависимости от того, каким способом была задана вершина кривой, вы можете изменить ее положение, указав любую существующую в модели точку. Для этого выделите строку таблицы, соответствующую вершине, подлежащей редактированию. Номер этой вершины будет выделен цветом в окне модели. Укажите новое положение вершины.

Выбор объектов в окне модели

 Чтобы удалить вершину, выделите строку ее параметров и нажмите кнопку Удалить вершину или клавишу <Delete>.

С помощью комбинации клавиш <Shift>+<стрелка> можно выделить несколько строк и удалить их так же, как одну строку.

 Вы можете добавить новую строку в любое место таблицы. Для этого выделите строку, перед которой должна быть вставлена новая, и нажмите кнопку Создать новую вершину или клавишу <Insert>.

В сплайн (ломаную) будет добавлена новая вершина. Она совпадает с предыдущей.

При необходимости отредактируйте координаты в ячейках новой строки.

Переключатели Замкнутая кривая и Разомкнутая кривая группы Режим позволяют замкнуть или разомкнуть редактируемую кривую.

Редактируя ломаную, вы можете изменить радиусы при ее вершинах.

Переключатели Сплайн по точкам и Сплайн по полюсам группы Тип позволяют задать способ построения сплайна.

У сплайна, построенного по полюсам, можно изменить порядок и вес.

Вы можете заменить редактируемую кривую другой кривой, координаты вершин которой записаны в текстовом файле (*.txt). Для этого очистите таблицу параметров и нажмите кнопку Читать из файла. В появившемся диалоге выберите нужный файл и нажмите кнопку Открыть. Таблица параметров заполнится значениями из файла.

Изменения параметров оперативно отражаются в окне модели в виде фантома кривой с новыми параметрами.

  После завершения редактирования кривой нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления. Для завершения редактирования без изменения кривой нажмите кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Редактирование параметров спирали

При редактировании цилиндрической или конической спирали можно изменить значения количественных и качественных параметров, которые определяли кривую при ее создании, но нельзя изменить тип спирали (цилиндрическую спираль нельзя превратить в коническую и наоборот).

После вызова команды редактирования спирали на Панели свойств появятся те же элементы управления, которые использовались при создании объекта. Вы можете изменить способ построения, шаг и число витков, начальный угол спирали, направление построения и навивки, а также способ определения диаметра.

У спиралей, построенных способом По числу витков и высоте или По шагу витков и высоте, можно изменить тип определения высоты.

Если высота и/или диаметр спирали определяются по объекту, вы можете изменить использовавшийся объект. Для этого в списке Объекты выберите Объекты или Диаметр и укажите в окне модели новый объект для определения параметра спирали.

Изменения параметров оперативно отражаются в окне модели в виде фантома спирали с новыми параметрами.

 осле завершения редактирования кривой нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Для завершения редактирования без изменения кривой нажмите кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Редактирование положения спирали

При редактировании цилиндрической или конической спирали можно изменить ее положение на грани или плоскости, оставив прежними ее параметры.

Чтобы переместить спираль, выделите ее в Дереве построения или в окне модели. Можно также раскрыть в Дереве построения раздел, соответствующий этой спирали и выделить находящийся в нем эскиз. Вызовите из контекстного меню команду Редактировать эскиз.

Система перейдет в режим редактирования эскиза, в котором находится единственная вспомогательная точка. Эта точка соответствует точке привязки спирали, а сам эскиз лежит в плоскости, на которой создавалась спираль. Таким образом, точка показывает положение центра спирали на грани или плоскости.

Любым способом переместите точку центра спирали в нужное место. Вы можете пользоваться привязками и/или накладывать на точку параметрические связи. Например, если требуется, чтобы спираль была расположена точно посередине прямоугольной грани, вы можете нарисовать вспомогательный отрезок, соединяющий диагональные точки грани, и привязать точку к его середине. После этого при любом изменении размеров грани центр спирали будет оставаться точно в центре грани.

После внесения в эскиз нужных изменений вызовите команду Операции - Эскиз еще раз или повторно нажмите кнопку Эскиз. Спираль будет перестроена в соответствии с новым положением центра.

Если требуется перенести отверстие на другую плоскую грань, вызовите для эскиза центра отверстия команду Изменить плоскость.

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Редактирование поверхностей

Редактирование поверхностей, импортированных из внешних файлов, средствами КОМПАС-3D невозможно.

При редактировании поверхностей, созданных непосредственно в файле модели, можно изменить значения количественных и качественных параметров, которые определяли эту поверхность при ее создании, но нельзя изменить тип поверхности. Например, поверхность выдавливания нельзя превратить в поверхность вращения.

После вызова команды на Панели свойств появятся те же элементы управления, которые использовались при создании этого объекта. Приемы редактирования поверхностей аналогичны приемам редактирования тел соответствующих типов.

Изменения параметров оперативно отражаются в окне детали в виде фантома элемента с новыми параметрами.

  Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления, для их отмены - кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Редактирование изображения резьбы

При редактировании изображений резьбы можно изменить значения количественных и качественных параметров, которые определяли эту резьбу при ее создании.

После вызова команды на Панели свойств появятся те же элементы управления, которые использовались при создании этого изображения резьбы. Вы можете выбрать другой базовый объект, начальную и/или конечную границы, изменить диаметр, длину или направление резьбы.

Изменения параметров оперативно отражаются в окне детали в виде фантома элемента с новыми параметрами.

  Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления, для их отмены - кнопку Прервать команду.

________________

Смотрите также

Редактирование параметров элемента


Булевы операции над деталями

При редактировании деталей в контексте сборки вы можете производить над ними булевы операции: объединение и вычитание.

Для объединения или вычитания деталей вызовите команду Операции - Вычесть компоненты или Операции - Объединить компоненты соответственно.

  Кнопки вызова этих команд находятся на панели Редактирование детали.

Команда вычитания компонентов позволяет создать в детали полость, имеющую форму другой детали, а команда объединения - "склеить" несколько деталей в одну.

После вызова команды требуется указать в окне модели детали для выполнения операции; при образовании полости можно увеличить или уменьшить ее размер относительно размера вычитаемых деталей.

Команда Вычесть компоненты

Команда Объединить компоненты


Редактирование булевых операций

Для редактирования формы элементов, полученных вычитанием или объединением деталей, необходимо изменить форму и /или положение исходных деталей сборки. Чтобы открыть сборку, в контексте которой был создан элемент, воспользуйтесь командой Редактировать исходную сборку из контекстного меню на этом элементе.

После вызова команды КОМПАС-3D откроет окно сборки, в контексте которой была выполнена операция объединения или вычитания компонентов.

Замечание 1. Перейти к редактированию исходной сборки можно, открыв ее файл обычным способом: нажать кнопку Открыть или вызвать команду Файл - Открыть и выбрать нужный файл. При использовании команды Редактировать исходную сборку не требуется искать нужный файл в каталогах - система находит его автоматически.

Замечание 2. Команда Редактировать исходную сборку доступна только для элементов, полученных вычитанием или объединением деталей; для вспомогательных осей, плоскостей и других элементов, определенных в контексте сборки, эта команда в контекстном меню отсутствует.

Отредактируйте сборку (например, измените взаимное расположение исходных деталей), сохраните и закройте модель. Система вернется к редактированию детали. Вы увидите, что элемент, полученный в результате булевой операции, изменился в соответствии с тем, как была отредактирована исходная сборка.

Если требуется изменить размеры полости, созданной с помощью операции вычитания, необязательно переходить в режим редактирования исходной сборки. Для этого перейдите в режим редактирования элемента обычным способом, то есть выделите элемент в Дереве построения и вызовите из контекстного меню команду Редактировать элемент.

На Панели свойств появятся те же элементы управления, что и при создании элемента. Для изменения размеров полости требуется отредактировать значение в поле Масштабирование.

 После завершения редактирования булевой операции нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления. Деталь перестроится в соответствии с внесенными изменениями.

________________

Смотрите также

Изменение набора исходных деталей


Изменение набора исходных деталей

Вы можете изменить набор деталей, использованных при выполнении булевой операции. Для этого выполните следующие действия.

1.	Любым способом откройте сборку, в контексте которой был создан элемент, подлежащий редактированию.

2.	Выделите этот элемент в Дереве построения и вызовите из контекстного меню команду Редактировать элемент.

3.	Система перейдет в режим контекстного редактирования детали, содержащей выделенный элемент, а затем - в режим редактирования самого элемента. На Панели свойств появятся те же элементы управления, что и при создании элемента. Будет показан перечень деталей, использованных в булевой операции. Эти детали выделены в окне модели и в Дереве построения.

4.	Откорректируйте список, указывая детали в окне сборки или в Дереве построения.

5.	 Нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

6.	Выйдите из режима контекстного редактирования, отжав кнопку Редактировать на месте на панели Текущее состояние.

7.	Подтвердите перестроение сборки.

8.	Сохраните и закройте файл сборки.

Откройте (или активизируйте) файл детали, элемент которой был отредактирован. Вы увидите, что она перестроена с учетом внесенных изменений.


Использование локальных систем координат

При работе с чертежом или фрагментом вы всегда используете систему координат, в которой задается положение объектов. Для отображения и ввода координат предусмотрены поля на панели Текущее состояние.

В КОМПАС-3D используются правые декартовы системы координат.

Начало абсолютной системы координат чертежа всегда находится в левом нижнем углу формата. Для фрагмента понятие абсолютной системы координат не имеет смысла (нет явных габаритов, как в случае чертежа), поэтому начало системы координат при создании нового фрагмента отображается в центре окна.

Использование заданных по умолчанию систем координат далеко не всегда удобно. При проектировании возникают ситуации, когда нужно отмерять расстояния или углы от какой-то точки или объекта на поле чертежа. При работе на кульмане конструктор перемещает линейки в нужную точку и выполняет построения от нее, при необходимости повернув линейки.

Аналогичным образом вы можете работать и в КОМПАС-3D, используя локальные системы координат (ЛСК). Назначив ЛСК в нужных точках проектируемой детали или узла, вы можете быстро выбрать любую из них и сделать ее текущей. При этом все координаты будут рассчитываться и отображаться в этой текущей системе. Например, удобно установить начало локальной систем координат в центр торца проектируемого тела вращения.

Для удобства поиска и выбора каждой ЛСК может быть назначено уникальное имя.

После того, как ЛСК перестанет быть нужной для работы, вы можете быстро удалить ее из документа.

Смотрите следующие темы об использовании локальных систем координат:

Создание первой локальной системы координат

Управление локальными системами координат

Удаление локальной системы координат


Создание первой локальной системы координат

Чтобы создать первую локальную систему координат в документе, выполните следующие действия.

1.	 Вызовите команду Вставка - Локальная СК или нажмите кнопку Локальная СК на панели Текущее состояние.

2.	После вызова команды на экране появляется изображение осей локальной системы координат, которое можно перемещать курсором. Зафиксируйте начало ЛСК в нужной точке, а затем поверните ее на нужный угол и зафиксируйте окончательное положение. Можно ввести нужные значения координат точки привязки и угла наклона ЛСК в полях на Панели свойств.

По умолчанию для ЛСК предлагается имя СК 1, вместо которого вы можете ввести другое, более подходящее, название.

3.	 Чтобы завершить работу с локальными СК, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или нажмите еще раз кнопку Локальная СК на панели Текущее состояние.


Управление локальными системами координат

 Для управления ЛСК, созданными в документе, вызовите команду Вставка - Локальная СК или нажмите кнопку Локальная СК на панели Текущее состояние.

На Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют изменить параметры любой ЛСК в документе. Для этого выберите ее название в списке, а затем задайте нужные значения координат точки начала, угол наклона осей и название.

 Чтобы создать ЛСК, нажмите кнопку Новая локальная СК.

 Если нужно установить какую-либо ЛСК в качестве текущей, выберите ее имя из списка и нажмите кнопку Текущая локальная СК. Рядом с именем ЛСК появится "галочка". Чтобы ЛСК не была текущей, нажмите кнопку Текущая локальная СК еще раз. "Галочка" рядом с ее названием исчезнет.

 Чтобы удалить ЛСК, выделите ее и нажмите кнопку Удалить.

Чтобы завершить работу с локальными СК, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или нажмите еще раз кнопку Локальная СК на панели Текущее состояние.


Удаление локальной системы координат

 Чтобы удалить ЛСК, вызовите команду Вставка - Локальная СК или нажмите кнопку Локальная СК на панели Текущее состояние.

На Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют изменить параметры любой ЛСК в документе. Выберите название ЛСК в списке.

 Нажмите кнопку Удаление локальной СК. Название удаленной ЛСК исчезнет из списка.

Чтобы завершить работу с локальными СК, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или нажмите еще раз кнопку Локальная СК на панели Текущее состояние.


Использование именованных групп

При работе с чертежом вы можете объединить отдельные элементы изображения, логически связанные между собой, для их удобного поиска и редактирования. Например, если разрабатывается конструкция емкости с крышкой, то будет удобно выбрать и перемещать крышку и все расположенные на ней конструктивные элементы одновременно в том случае, если изменяется высота емкости.

КОМПАС-3D предоставляет гибкие средства работы с такими объединениями, или группами, объектов. Включение объекта в группу не накладывает никаких ограничений на его использование. Объект по-прежнему можно редактировать отдельно, вплоть до его полного удаления.

Каждый объект чертежа может быть включен в несколько различных групп, созданных в документе.

При создании каждой группы обязательно вводится ее имя. В дальнейшем оно отображается в списке для выбора во время различных операций с группами.

Группа может в любой момент быть разрушена, что не окажет никакого влияния на входившие в нее объекты.

Смотрите следующие темы по использованию именованных групп:

Создание новой группы

Добавление объектов в группу

Исключение объектов из группы

Выделение объектов, входящих в группу

Разрушение группы


Создание новой группы

Для создания новой именованной группы выполните следующие действия.

1.	Выделите все объекты, которые нужно включить в группу (смотрите также тему Выделение объектов при помощи мыши).

2.	Вызовите команду Сервис - Группы.... На экране появится диалог создания и редактирования именованных групп.

3.	Введите имя новой группы и нажмите кнопку Создать новую группу.

4.	Чтобы закрыть диалог, нажмите кнопку ОК.


Добавление объектов в группу

Вы можете включить дополнительные объекты в созданную ранее именованную группу. Для добавления объектов в группу выполните следующие действия.

1.	Выделите все объекты, которые нужно добавить в группу (смотрите также тему Выделение объектов мышью).

2.	Вызовите команду Сервис - Группы.... На экране появится диалог создания и редактирования именованных групп.

3.	Выберите в списке имя той группы, в которую необходимо добавить выделенные объекты, и нажмите кнопку Добавить в группу.

4.	Чтобы закрыть диалог, нажмите кнопку ОК.


Исключение объектов из группы

Чтобы исключить из именованной группы часть входящих в нее объектов, выполните следующие действия.

1.	Выделите все объекты, которые нужно исключить из группы (смотрите также тему Выделение объектов мышью).

2.	Вызовите команду Сервис - Группы.... На экране появится диалог создания и редактирования именованных групп.

3.	Выберите в списке имя той группы, из которой необходимо исключить выделенные объекты, и затем нажмите кнопку Исключить из группы.

4.	Чтобы закрыть диалог, нажмите кнопку ОК.


Выделение объектов, входящих в группу

Объекты, которые входят в именованную группу, могут быть выбраны для выполнения последующих операций. Именно для удобного поиска и выделения имеет смысл объединять элементы в группу.

Чтобы выделить объекты, входящие в группу, выполните следующие действия.

1.	Вызовите команду Выделить - Группы.... На экране появится диалог со списком имеющихся в документе именованных групп.

2.	Выберите имя нужной группы и нажмите кнопку ОК. Можно выбрать сразу несколько групп, в этом случае будут выделены объекты, входящие в эти группы.

3.	Для исключения объектов группы из выделения вызовите команду Выделить - Исключить - Группу .


Разрушение группы

Вы можете разрушить группу. Разрушение группы не оказывает никакого влияния на те объекты, которые входят в нее.

Для разрушения группы выполните следующие действия.

1.	Вызовите команду Сервис - Группы.... На экране появится диалог создания и редактирования именованных групп.

2.	Выберите в списке имя той группы, которую необходимо разрушить и нажмите кнопку Разрушить группы.

3.	Чтобы закрыть диалог, нажмите кнопку ОК.

Вы можете одновременно разрушить несколько групп, выбрав их имена в списке.


Использование графических макроэлементов
Использование макроэлементов

При проектировании изделий конструктор использует большое количество стандартных деталей или узлов. Это различные крепежные детали (болты, гайки, винты, шайбы), подшипники, выключатели, разъемы и так далее.

Во время редактирования чертежа изображения таких деталей должны выделяться, перемещаться, поворачиваться сразу целиком, поскольку выделение по отдельным примитивам будет длительным и неудобным. Кроме того - поскольку деталь стандартная - отдельные элементы в ее изображении не должны быть доступны для редактирования.

Для удобства работы в описанных выше ситуациях КОМПАС-3D позволяет создавать и использовать макроэлементы. Входящие в макроэлемент объекты не являются самостоятельными. Их нельзя по отдельности выделять, удалять или редактировать (за исключением изменения стиля). Таким образом, макроэлемент обрабатывается системой как единое целое.

В макроэлемент нельзя объединять объекты, расположенные в разных видах чертежа.

Чтобы получить доступ к отдельным объектам, входящим в макроэлемент, необходимо сначала разрушить его. При этом никакой связи между ранее входившими в макроэлемент объектами не сохраняется.

Примером использования макроэлементов являются прикладные библиотеки КОМПАС. Изображения стандартных машиностроительных конструктивных элементов, элементов электрических и пневмогидравлических схем, создаваемые функциями этих библиотек, являются макроэлементами, что существенно ускоряет и упрощает работу с чертежами.

Пример макроэлемента из библиотеки

Смотрите следующие темы по использованию макроэлементов:

Создание нового макроэлемента

Выделение макроэлемента

Разрушение макроэлемента


Создание нового графического макроэлемента
Создание нового макроэлемента

Чтобы объединить несколько различных объектов в макроэлемент, выполните следующие действия.

1.	Выделите все объекты, которые нужно включить в макроэлемент (смотрите также тему Выделение объектов мышью). Объекты должны принадлежать одному и тому же виду чертежа.

2.	Вызовите команду Сервис - Объединить в макроэлемент.

Если вы пытаетесь включить в макроэлемент объекты из разных видов, система выдаст сообщение о невозможности выполнения такой операции.

3.	В том случае, если выделенные для включения в макроэлемент объекты находятся на разных слоях, на экране появится диалог с запросом о дальнейших действиях. Чтобы макроэлемент остался многослойным, выберите опцию Многослойный. Чтобы макроэлемент был создан в текущем слое, выберите опцию На текущий слой. Для создания макроэлемента нажмите кнопку ОК. Для отказа от создания нажмите кнопку Отмена.


Выделение графического макроэлемента
Выделение макроэлемента

С макроэлементами, как и с отдельными объектами, могут выполняться различные действия - копирование в буфер обмена (Clipboard), удаление, сдвиг, поворот и т.п.

Перед началом операции необходимо выделить макроэлемент. Для этого достаточно захватить ловушкой курсора любой входящий в этот макроэлемент объект.

Чтобы выделить сразу все макроэлементы в текущем виде чертежа или во фрагменте, вызовите команду Выделить - По типу. В появившемся на экране диалоге укажите Макроэлементы. Чтобы закрыть диалог, нажмите кнопку ОК.


Разрушение графического макроэлемента
Разрушение макроэлемента

Чтобы удалить или отредактировать объекты, входящие в состав макроэлемента, необходимо сначала разрушить его на отдельные объекты. После этого возможно выполнять их редактирование.

После разрушения макроэлемента никакой связи между входившими в него объектами не сохраняется.

Чтобы разрушить макроэлемент, выполните следующие действия.

1.	Выделите один или несколько макроэлементов, которые нужно разрушить (смотрите также тему Выделение объектов при помощи мыши).

2.	Вызовите команду Редактор - Разрушить.

Чтобы отменить разрушение макроэлемента, нажмите кнопку Отменить на панели Стандартная.


Автососортировка буквенных обозначений объектов оформления
Автосортировка буквенных обозначений
объектов оформления

Автосортировка буквенных обозначений позволяет автоматически упорядочивать буквы, использующиеся в следующих обозначениях:

- стрелки взгляда,

- выносные элементы,

- линии разреза/сечения,

- базы.

Включение и настройка режима автосортировки производятся в диалоге настройки австосортировки. В нем можно задать следующие параметры:

-	перечень букв, определяющий, какие буквы и в каком порядке будут присваиваться объектам оформления,

-	перечень объектов, определяющий, каким из вышеперечисленных объектов и в каком порядке будут автоматически присвоены буквы.

При создании объектов оформления, для которых включена автосортировка, произвольный выбор буквы невозможен. Нужная буква выбирается системой автоматически в соответствии с настройкой. После того, как будут использованы все буквы перечня, обозначениям присваиваются те же буквы в том же порядке, но с добавлением нижнего числового индекса: , [image], ... ; затем [image], [image], ... и так далее.

При удалении одного или нескольких объектов оформления оставшимся объектам обозначения присваиваются заново с учетом "освободившихся" букв.

Если автосортировка для объектов какого-либо типа отключена, то при создании этих объектов возможен ввод или выбор любого знака, в том числе уже использованного в другом обозначении. Уже использованные символы отмечены "галочкой" на панели выбора символа.

Пример использования автосортировки


Пример использования автосортировки

Рассмотрим пример простановки обозначений в режиме автосортировки. Для этого выполните следующие действия.

1.	Создайте графический документ.

2.	Проверьте, что автосортировка в текущем документе включена, а ее настройка соответствует умолчательной. Для этого вызовите диалог настройки автосортировки для текущего документа и убедитесь, что:

-	все опции включены,

-	перечень букв: АБВГДЕЖЗИКЛМНПРСТУФЦЧШЩЭЮЯ,

-	перечень объектов:

-	Стрелка взгляда,

-	Выносной элемент,

-	Линия разреза/сечения,

-	Обозначение базы.

Если это не так, измените настройку и закройте диалог.

3.	Вызовите команду Выносной элемент. Поле Текст на Панели свойств недоступно и содержит букву А - первую в перечне букв, опция Автосортировка включена. Все это - проявления того, что включен режим автосортировки (активна одноименная опция в диалоге настройки).

4.	Не отключайте опцию Автосортировка. Создайте выносной элемент.

5.	Создайте следующий выносной элемент. Он будет автоматически обозначен буквой Б.

6.	Создайте стрелку взгляда. Вы увидите, что буква А "перейдет" на стрелку взгляда, а обозначения выносных элементов получат буквы Б и В вместо А и Б соответственно. Это произошло потому, что объект Стрелка взгляда располагается в перечне объектов выше, чем Выносной элемент.

7.	Удалите выносной элемент, обозначенный буквой Б. Вы увидите, что оставшийся выносной элемент получил обозначение Б вместо В, поскольку в результате удаления буква Б "освободилась".


Оформление чертежа

Процесс оформления чертежа включает в себя следующие действия:

- задание свойств листов чертежа,

- создание элементов оформления,

- заполнение основной надписи.

Когда вы создаете новый чертеж, к его листам применяются стили оформления, действующие по умолчанию для всех вновь создаваемых чертежей.

К элементам оформления чертежа относятся технические требования и знак неуказанной шероховатости.

Чтобы начать ввод технических требований, вызовите команду Вставка - Технический требования - Ввод.... На экране появится окно ввода и редактирования технических требований. При работе с ним доступны все возможности текстового редактора КОМПАС-3D.

Завершив ввод технических требований, сохраните их и закройте окно. Для изменения расположения техтребований служит команда Вставка - Технический требования - Размещение.

Чтобы создать обозначение неуказанной шероховатости, вызовите команду Вставка - Неуказанная шероховатость - Ввод.... На экране появится диалог настройки обозначения неуказанной шероховатости, в котором можно задать надпись и параметры обозначения. Для редактирования размещения знака неуказанной шероховатости воспользуйтесь командой Вставка - Неуказанная шероховатость - Размещение.

Чтобы приступить к заполнению основной надписи, вызовите команду Вставка - Основная надпись. Можно также просто дважды щелкнуть мышью по таблице основной надписи. Ячейки основной надписи станут доступными для редактирования.

Замечание. Редактирование некоторых ячеек (например, Разработал, Проверил, Подпись, Дата и др.) невозможно. Их содержимое задано при создании таблиц, входящих в состав стиля оформления.

При заполнении основной надписи доступны все возможности текстового редактора КОМПАС-3D. В некоторых ячейках, например, Литера или Масштаб доступны также пользовательские меню. Имеется возможность автоматической вставки кода и наименования из специального диалога.

Завершив заполнение таблицы основной надписи, вызовите из контекстного меню команду Создать объект или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl> + <Enter>.

_______________

Смотрите также

Использование видов

Таблица изменений


Стиль оформления (определение)
Оформление документов

В чертежно-графическом редакторе КОМПАС-График при работе с документами (графическими и текстовыми) используется понятие оформления.

Оформление листа включает основную надпись, а также внешнюю и внутреннюю рамки. В оформление листа текстового документа, помимо основной надписи и рамок, входит информация об отступах текста от внутренней рамки.

Оформления листов графических и текстовых документов хранятся в специальных системных библиотеках - файлах с расширением *.lyt.

Пользователь может редактировать имеющиеся и создавать свои собственные оформления.


Компоновка видов на чертеже

Изменение положения видов на чертеже практически не отличается от аналогичных операций с простыми объектами.

Выполнять действия по компоновке можно только с текущим и активными видами чертежа.

Cамым простым способом изменения положения вида на чертеже является его выделение и перетаскивание при помощи мыши (см. тему Перемещение объектов мышью).

Чтобы переместить, повернуть или промасштабировать вид с использованием команд редактирования, выполните следующие действия.

1.	Выделите вид любым удобным способом (см. тему Выделение вида).

2.	Вызовите нужную команду из меню Редактор либо нажмите соответствующую кнопку на инструментальной панели Редактирование.

Другим способом компоновки вида является изменение его параметров. Для этого выполните следующие действия.

1.	Сделайте вид, параметры которого вы хотите изменить, текущим.

2.	Вызовите команду Сервис - Параметры текущего вида.

3.	На Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры текущего вида (масштаб, угол поворота, координаты базовой точки). Сделайте необходимые изменения.

4.	 Для завершения компоновки видов нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Замечание. Параметры системного вида недоступны для редактирования.

Совет...


Использование видов

Вид чертежа - обособленная часть графического изображения, характеризующаяся определенным масштабом и положением.

Разбиение всей графической информации в чертеже на виды имеет следующие преимущества.

-	Становится возможным черчение в различных масштабах без пересчета размеров, так как умножение на заданный коэффициент производится автоматически.

-	Компоновка чертежа становится более удобной и наглядной, так как виды можно перемещать и поворачивать целиком, как один объект.

Кроме того, в любой момент работы над чертежом вы можете разрешить/запретить редактирование любых видов (делая их активными или фоновыми), а также включить/отключить отображение видов (делая их видимыми или погашенными). Выбор нужного свойства для конкретного вида производится при настройке состояния видов.

В любом, кроме системного, виде чертежа можно создать один или несколько разрывов изображения.


Черчение в различных масштабах

Создание в КОМПАС-3D V8 чертежей, изображающих изделия в масштабах, отличных от 1, значительно упрощается с использованием видов.

Каждый вид имеет масштаб - коэффициент, автоматически учитывающийся при создании объектов в этом виде.

Например, для построения отрезка, изображающего ребро длиной 50 мм, в видах А и В с масштабами 1:2 и 2:1 соответственно, необходимо выполнить одни и те же действия: задать начальную точку отрезка, ввести в поле Длина на Панели свойств значение 50 и указать положение конечной точки. Результаты же этих действий будут различны: в виде А появится отрезок длиной 25 мм, а в виде В - длиной 100 мм, так как заданная натуральная величина была умножена на разные коэффициенты: 0,5 для вида А и 2 для вида В.

При простановке размеров к полученным отрезкам произойдет обратный пересчет и автоматически определенное значение будет равняться 50 мм как в виде А, так и в виде В.

Таким образом, чтобы получить изображение изделия в масштабе, необходимо создать в чертеже вид с нужным масштабом и построить в нем изображение, задавая натуральные размеры объектов. Если впоследствии окажется, что масштаб выбран неверно, изображение не нужно будет вычерчивать заново. Потребуется лишь изменение масштаба вида, в котором это изображение расположено.

При создании нового чертежа в нем автоматически формируется системный вид с масштабом 1:1.

Параметры системного вида изменить невозможно. Поэтому, если в чертеже требуется создать изображение в масштабе, отличном от 1, необходимо сначала создать новый вид с нужным масштабом.

Если вы используете один и тот же масштаб для большинства чертежей, то создание соответствующего вида в каждом чертеже нерационально. В этом случае установите нужный масштаб в диалоге настройки параметров нового вида. Масштаб, заданный при настройке, будет автоматически передаваться в соответствующую графу основной надписи новых чертежей.


Вычисление массо-центровочных характеристик (МЦХ)

КОМПAС-ГРАФИК позволяет выполнить расчет массовых и инерционных хapaктеpистик отдельных детaлей и сбоpок. Поддерживаются paсчеты мaссы детaли (сбоpки), кооpдинaт центpa мaсс, плоскостных, осевых и центpобежных моментов инеpции.

В рамках двумерной модели возможно задавать для расчетов плоские фигуры, телa вpaщения (или сегменты тел вpaщения) и телa выдaвливaния. Хapaктеpистики могут вычисляться в системе координат документа или в специально заданной для расчета собственной системе кооpдинaт.

Пpи paсчете мaссо-инерционных хapaктеpистик тел в системе КОМПAС-ГРАФИК пpиняты следующие правила.

1.	Кооpдинaты центpa мaсс тела вычисляются в текущей системе координат либо в специально заданной для расчета системе кооpдинaт. Моментные хapaктеpистики вычисляются в системе кооpдинaт, пpоходящей чеpез центp мaсс (то есть моменты инеpции являются центpaльными).

2.	Пpи выбоpе собственной системы кооpдинaт объекта необходимо учитывaть, что в КОМПAС-ГРАФИК пpинятa пpaвaя системa кооpдинaт OXYZ, пpичем:

-	для тел вpaщения и сегментов тел вpaщения

обpaзующий контуp телa вpaщения лежит в плоскости YOX;

(в плоскости экpaнa) с одной стоpоны от оси X;

вpaщение контуpa пpоисходит относительно оси X;

нaчaло кооpдинaт лежит нa оси вpaщения в ее пpоизвольной точке;

для сегментов тел вpaщения зaдaется угол paствоpa дуги вpaщения.

-	для тел выдaвливaния

контуp выдaвливaния лежит в плоскости YOX (в плоскости экpaнa);

нaчaло кооpдинaт лежит в пpоизвольной точке плоскости контуpa выдaвливaния;

выдaвливaние пpоизводится в нaпpaвлении оси Z.

При расчете характеристик тел вращения или выдавливания можно выбирать значение плотности материала из справочной базы. Файл, в котором хранятся значения плотностей, доступен для редактирования и может быть изменен пользователем.

Рассчитанные массо-центровочные хapaктеpистики элементa зaписывaются в фaйл с paсшиpением *.SBW. Имя фaйлa будет зaпpошено системой пpи зaписи.

Смотрите следующие темы о расчете массо-центровочных характеристик (МЦХ):

Вычисление МЦХ плоских фигур

Вычисление МЦХ тел вращения

Вычисление МЦХ тел выдавливания

Просмотр результатов в диалоговом окне

Запись результатов расчета в файл

Редактирование справочного файла плотностей


Вычисление МЦХ плоских фигур

Для расчета инерционных характеристик плоских фигур выполните следующие действия.

1.	 Нажмите кнопку Расчет МЦХ плоских фигур на панели Измерения.

2.	Последовательно указывайте курсором замкнутые кривые (окружности, эллипсы, сплайны, контуры и т.д.), ограничивающие фигуры для расчета.

3.	 Если фигура образована набором отрезков, дуг и других незамкнутых элементов, нажмите кнопку Обход границы по стрелке на Панели специального управления и затем сформируйте нужный контур.

Если граница остается незамкнутой, система автоматически достраивает временный замыкающий отрезок.

4.	После указания каждой замкнутой границы на экран выдается диалог, в котором нужно задать тип области (тело или отверстие). Выбранные в качестве границ объекты подсвечиваются.

5.	По умолчанию все расчеты массо-центровочных характеристик ведутся в текущей системе координат.

Чтобы назначить специальную систему координат для выполнения расчета, активизируйте опцию Начало отсчета локальной СК на Панели свойств. На экране отобразится фантом системы координат. Установите начало СК в нужную точку и затем поверните оси на требуемый угол. Можно явно ввести координаты точки начала и угол наклона СК в поля на Панели свойств.

Результаты вычислений отображаются в появившемся на экране диалоге. Вы можете просмотреть результаты, изменить единицы измерения и точность, записать результаты в файл.

6.	Для завершения просмотра результатов нажмите кнопку Закрыть.

При необходимости выполните новый расчет, указав другие фигуры.

 Для завершения расчетов нажмите клавишу <Esc> или кнопку Прервать команду на Панели специального управления.

________________

Смотрите также

Вычисление МЦХ тел вращения

Вычисление МЦХ тел выдавливания

Просмотр результатов в диалоговом окне

Запись результатов расчета в файл


Вычисление МЦХ тел вращения

Для расчета массовых и инерционных хapaктеpистик тел вращения выполните следующие действия.

1.	 Нажмите кнопку Расчет МЦХ тел вращения на панели Измерения.

2.	Последовательно указывайте курсором замкнутые кривые (окружности, эллипсы, сплайны, контуры и т.д.), ограничивающие фигуры для расчета (проекции тел вращения на плоскость).

Не забудьте, что указываться должна граница тела вращения только с одной стороны от оси X.

3.	 Если фигура образована набором отрезков, дуг и других незамкнутых элементов, нажмите кнопку Обход границы по стрелке на Панели специального управления и затем сформируйте нужный контур.

Если граница остается незамкнутой, система автоматически достраивает временный замыкающий отрезок.

После указания каждой границы на экран выдается диалог, в котором нужно указать тип фигуры вращения (тело или отверстие), а также задать плотность материала. Вы можете выбрать значение из справочной базы данных, нажав кнопку Плотность, либо ввести вручную.

Для сегментов тел вращения необходимо указать угол раствора.

Выбранные в качестве границ объекты подсвечиваются.

4.	По умолчанию все расчеты массо-центровочных характеристик ведутся в текущей системе координат, а за ось вращения принимается ось X этой системы.

Чтобы назначить специальную систему координат для выполнения расчета, активизируйте опцию Начало отсчета локальной СК на Панели свойств. На экране отобразится фантом системы координат. Установите начало СК в нужную точку и затем поверните оси на требуемый угол. Можно явно ввести координаты точки начала и угол наклона СК в поля на Панели свойств.

Результаты вычислений отображаются в появившемся на экране диалоге. Вы можете просмотреть результаты, изменить единицы измерения и точность, записать результаты в файл.

5.	Для завершения просмотра результатов нажмите кнопку Закрыть.

При необходимости выполните новый расчет, указав другие границы.

 Для завершения расчетов нажмите клавишу <Esc> или кнопку Прервать команду на Панели специального управления.

_______________

Смотрите также

Вычисление МЦХ плоских фигур

Вычисление МЦХ тел выдавливания

Просмотр результатов в диалоговом окне

Запись результатов расчета в файл


Вычисление МЦХ тел выдавливания

Для расчета массовых и инерционных хapaктеpистик тел выдавливания выполните следующие действия.

1.	 Нажмите кнопку Расчет МЦХ тел выдавливания.

2.	Последовательно указывайте курсором замкнутые кривые (окружности, эллипсы, сплайны, контуры и т.д.), ограничивающие фигуры для расчета (проекции тел выдавливания на плоскость). Выбранные в качестве границ объекты подсвечиваются.

Не забудьте, что указываться должна граница тела вращения только с одной стороны от оси X.

3.	 Если фигура образована набором отрезков, дуг и других незамкнутых элементов, нажмите кнопку Обход границы по стрелке на Панели специального управления и затем сформируйте нужный контур.

Если граница остается незамкнутой, система автоматически достраивает временный замыкающий отрезок.

После указания каждой границы на экран выдается диалог, в котором нужно указать тип фигуры выдавливания (тело или отверстие), а также задать толщину фигуры и плотность материала. Вы можете выбрать значение из справочной базы данных, нажав кнопку Плотность, либо ввести вручную.

Выбранные в качестве границ объекты подсвечиваются.

4.	По умолчанию все расчеты массо-центровочных характеристик ведутся в текущей системе координат.

Чтобы назначить специальную систему координат для выполнения расчета, активизируйте опцию Начало отсчета локальной СК на Панели свойств. На экране отобразится фантом системы координат. Установите начало СК в нужную точку и затем поверните оси на требуемый угол. Можно явно ввести координаты точки начала и угол наклона СК в поля на Панели свойств.

Результаты вычислений отображаются в появившемся на экране диалоге. Вы можете просмотреть результаты, изменить единицы измерения и точность, записать результаты в файл.

5.	Для завершения просмотра результатов нажмите кнопку Закрыть.

При необходимости выполните новый расчет, указав другие границы.

 Для завершения расчетов нажмите клавишу <Esc> или кнопку Прервать команду на Панели специального управления.

_______________

Смотрите также

Вычисление МЦХ плоских фигур

Вычисление МЦХ тел вращения

Просмотр результатов в диалоговом окне

Запись результатов расчета в файл


Просмотр результатов в диалоговом окне
Просмотр результатов в диалоге

При выполнении расчетов массо-центровочных характеристик тела на экране появляется диалог с результатами вычислений.

Вы можете перемещать курсор по тексту в окне, выделять нужный блок текста с помощью мыши или клавиш, а затем копировать его в буфер обмена (Clipboard). В дальнейшем содержимое буфера можно будет вставить в другой документ или использовать в другом приложении Windows.

Вы можете изменить представление результатов, задав другие единицы измерения длины и массы. Для этого используйте элементы управления, которые появляются на Панели свойств. Можно установить другую точность представления результатов, изменив количество значащих цифр. Результаты в диалоге будут преобразованы с учетом изменений.

Для большей наглядности расчета предусмотрена возможность проставить точку в найденном центре тяжести. Чтобы такая точка была проставлена после выхода из диалога, активизируйте переключатель Центр масс на Панели свойств. Точка рисуется текущим стилем, установленным при выполнении предыдущих команд ввода точек.

Чтобы сохранить результаты расчетов в файле для дальнейшего использования, вызовите команду Файл - Сохранить.

_______________

Смотрите также

Запись результатов расчета в файл


Запись результатов расчета в файл

Чтобы использовать результаты расчета массо-центровочных характеристик тела при дальнейшей работе, сохраните их в файле. Для этого вызовите команду Файл - Сохранить в диалоге просмотра результатов.

Задайте имя файла для записи в появившемся стандартном диалоге. По умолчанию КОМПАС-3D предлагает сохранять результаты расчетов в файлах с расширением *.txt.

Файл записывается в формате текста Windows (кодировка ANSI) и может в дальнейшем загружаться для использования в любые Windows-приложения.

Ниже приводится пример содержимого файла результатов.

Количество тел	N = 1

Количество отверстий	M = 1

Плотность	Ro = 0.00782 гр/мм3

Масса	W = 289 гр

Объем	V = 3.69e+04 мм3

Центр тяжести	Xc = 117 мм

Yc = 182 мм

Zc = 5 мм

Осевые моменты инерции	Jx = 6.68e+04 гр*мм2

Jy = 2.45e+05 гр*мм2

Jz = 3.07e+05 гр*мм2

Плоскостные моменты инерции	Jx0y = 2.41e+03 гр*мм2

Jx0z = 6.44e+04 гр*мм2

Jy0z = 2.43e+05 гр*мм2

Центробежные моменты инерции	Jxy = -1.07e+04 гр*мм2

Jxz = 0 гр*мм2

Jyz = 0 гр*мм2


Редактирование справочного файла плотностей

При расчетах вы можете не вводить значение плотности материала вручную, а выбрать его из справочного файла.

Этот файл называется graphic.dns и хранится в подкаталоге \sys главного каталога КОМПАС-3D.

Файл graphic.dns записан в текстовом формате Windows (кодировка ANSI) и имеет простой синтаксис, что позволяет легко вносить в него исправления и дополнения.

Разделы в файле открываются и закрываются символами { и } соответственно. Название раздела должно находиться на той же строке, что и открывающая скобка. Разделы могут быть вложенными (то есть вы можете формировать древовидную структуру). Пробелы не являются значащими символами и не влияют на последующие действия отображение строк в справочном диалоге на экране.

Ниже приводится фрагмент файла graphic.dns, в котором описывается раздел Металлы, содержащий два подраздела - Алюминиевые сплавы и Бронзы.

{ Металлы

{ Алюминиевые сплавы

  АД, АД1                             = 2.71

  Д1                                      = 2.80

}

{ Бронзы

  Бр.АЖ9-4                           = 7.50

  Бр.АЖМц10-3-1.5              = 7.50

  Бр.КМц3-1                          = 8.40

}


Общие сведения о трехмерном макроэлементе

Трехмерный макроэлемент - группа объектов модели. Логическое группирование объектов путем объединения их в макроэлементы позволяет представить Дерево построения модели в более компактном виде. Это упрощает ориентацию в Дереве, особенно при работе со сложными моделями, содержащими много объектов.

В макроэлементы целесообразно объединять объекты, имеющие общее функциональное или конструктивное назначение. Пример...

Объекты, включенные в макроэлемент, отображаются в Дереве построения как подчиненные объекты этого макроэлемента. Порядок работы с ними такой же, как с объектами, не входящими в макроэлементы: их можно редактировать, исключать из расчета, удалять и т.д. Кроме того, объекты, входящие в макроэлемент, могут участвовать в операциях (например, копирования).

Трехмерные макроэлементы могут быть вложенными друг в друга. Количество уровней вложенности не ограничено. Другими словами, вы можете включать в макроэлемент

-	несколько уже существующих макроэлементов,

-	объекты, принадлежащие любому из существующих макроэлементов.

Создание трехмерного макроэлемента

Управление показом состава макроэлемента

Изменение состава макроэлемента

Разрушение

Удаление

При выделении в Дереве построения пиктограммы макроэлемента в окне модели подсвечиваются все объекты, входящие в этот макроэлемент.


Трехмерный макроэлемент (пример)
Пример трехмерного макроэлемента

В данном примере в макроэлемент объединены объекты детали, составляющие элемент Проушина: проушина с бобышками и отверстием и отверстия под винты. Бобышки и отверстия под винты, в свою очередь, объединены в одноименные макроэлементы, подчиненные макроэлементу "Проушина".


Создание трехмерного макроэлемента

Чтобы создать в модели новый макроэлемент, вызовите команду Сервис - Создать макроэлемент.

 Внизу Дерева построения появится макроэлемент, не содержащий ни одного объекта. Вы можете добавить в него объекты модели.

Чтобы объединить в макроэлемент несколько существующих объектов, выделите их в Дереве построения и вызовите команду Объединить в макроэлемент из контекстного меню или из меню Сервис.

Макроэлемент, содержащий указанные объекты, появится на месте самого нижнего из включенных в этот макроэлемент объектов. Пиктограммы объектов разместятся на уровне, следующем за уровнем макроэлемента. Порядок расположения объектов в макроэлементе совпадает с порядком их расположения в Дереве перед созданием макроэлемента.

Замечание. Объединить в макроэлемент можно только такие объекты, которые входят в состав одного и того же "родительского" объекта и располагаются на одном и том же уровне, за исключением:

-	эскизов в составе операции по сечениям,

-	сгибов в составе листового элемента (например, сгибов, составляющих подсечку),

-	экземпляров массива.

Таким образом, невозможно объединить в макроэлемент объекты, принадлежащие разным компонентам сборки, макроэлементу и всей модели, компоненту сборки и всей сборке и т.п.


Управление показом состава трехмерного макроэлемента
Управление показом состава макроэлемента

Доступны два способа отображения макроэлемента в Дереве построения:

-	с показом состава,

-	без показа состава.

Если показ состава включен, то рядом с пиктограммой макроэлемента в Дереве отображается значок "+". Щелчок мышью на этом значке (после которого он отображается как "-") разворачивает список объектов, входящих в состав макроэлемента.

Если показ состава выключен, то значок "+" у пиктограммы макроэлемента отсутствует. Просмотр состава такого макроэлемента в Дереве построения невозможен.

Способ отображения макроэлемента в Дереве никак не влияет на отображение составляющих его объектов в окне модели.

По умолчанию показ состава вновь созданного макроэлемента включен.

Чтобы выключить показ состава макроэлемента, выделите его в Дереве построения и вызовите из контекстного меню команду Скрыть состав. Чтобы вернуть отображение состава, следует вызвать из контекстного меню макроэлемента команду Показать состав. Если выделены несколько макроэлементов с различной настройкой отображения, то в контекстном меню доступны обе команды.


Разрушение трехмерного макроэлемента
Разрушение макроэлемента

Разрушение макроэлемента - операция, обратная его созданию.

После разрушения макроэлемента его пиктограмма удаляется из Дерева построения, а составлявшие его элементы возвращаются на свои места.

Замечание. Макроэлементы, входящие в состав разрушаемого, сохраняются.

Чтобы разрушить макроэлемент (макроэлементы), выделите его и вызовите команду Разрушить из контекстного меню или из меню Сервис.


Удаление трехмерного макроэлемента
Удаление макроэлемента

Удаление макроэлемента означает удаление его самого и объектов, входящих в его состав.

Чтобы удалить макроэлемент (макроэлементы), выделите его и вызовите команду Удалить из контекстного меню или из меню Редактор.

После этого на экране появится диалог удаления объектов. В нем перечислены все объекты, входящие в удаляемый макроэлемент. Вы можете подтвердить удаление или отказаться от него.


Изменение состава трехмерного макроэлемента
Изменение состава макроэлемента

После того, как макроэлемент создан, его состав можно изменить, "перетаскивая" объекты мышью в Дереве построения.

Так, чтобы добавить объект в макроэлемент, "перетащите" пиктограмму объекта на пиктограмму макроэлемента.

Когда форма курсора изменится, "отпустите" объект. Он будет добавлен в состав выбранного макрообъекта. Если объект размещался в Дереве построения выше макроэлемента, то положение макроэлемента после добавления этого объекта не изменяется. В противном случае макроэлемент перемещается в Дереве построения на место добавленного объекта.

Чтобы исключить объект из макроэлемента, разверните его состав (для этого необходимо, чтобы показ состава макроэлемента был включен). "Перетащите" пиктограмму объекта в Дереве за пределы макроэлемента.

Когда форма курсора изменится, "отпустите" объект. Он будет исключен из макрообъекта и появится в том месте Дерева построения, где находился до включения в макрообъект.

Чтобы переместить объект из макроэлемента в конкретное место Дерева построения, "перетащите" объект к этому месту. Когда курсор примет вид стрелки, "отпустите" объект. Если курсор не превращается в стрелку, это означает, что перемещаемый объект не может занимать указанное положение в иерархии объектов модели.

Замечание. Базовые плоскости и начало координат невозможно включить в макроэлемент или исключить из него при помощи мыши. Для этого необходимо пользоваться командами Объединить в макроэлемент и Разрушить макроэлемент соответственно.

С помощью мыши возможно также перемещение объектов между макроэлементами.


Вставка кода и наименования документа

Номенклатура конструкторских документов установлена ГОСТ 2.102-68. Согласно этому стандарту каждому типу документа соответствуют определенные код и наименование. При заполнении основных надписей КОМПАС-документов и текстовых частей объектов спецификации ввод этих кодов и наименований может быть автоматизирован.

Для вставки кода и наименования служит команда Код и наименование... Она доступна в меню Вставка и в контекстном меню в следующих режимах:

-	заполнение основной надписи документа

-	ввод или редактирование текстовой части объекта спецификации

-	в графическом документе;

-	в документе-спецификации;

-	в подчиненном режиме.

После вызова команды Код и наименование... на экране появляется диалог Коды и наименования. В нем перечислены коды и наименования документов, сгруппированные в соответствии с требованиями ГОСТ 2.102-68. Слева от названия раздела находится значок "+". Чтобы раскрыть раздел, следует щелкнуть по этому значку. Он сменится на "-". В перечне появятся документы раздела.

Выберите нужный код и нажмите кнопку ОК. Можно также дважды щелкнуть в ячейке Код. Диалог закроется. Выбранный код будет вставлен в графу "Обозначение", а соответствующее ему наименование - в графу "Наименование". Порядок вставки зависит от содержимого этих граф.

Замечание. Содержимое диалога Коды и наименования определяется файлом кодов и наименований. При необходимости вы можете самостоятельно отредактировать имеющийся файл или создать новый.

Автоматическая вставка кода и наименования в основной надписи производится в ячейки типа Наименование изделия и Обозначение документа, а в объекте спецификации - в колонки с типом данных "cтрока", связанные с ячейкой штампа Наименование изделия или Обозначение документа.


Правила автоматической вставки кода и наименования
Правила вставки кода и наименования
в графы "Код" и "Наименование"

-	Если графы пусты, в них вставляются код и наименование документа.

-	Если в графах содержится произвольный текст, то код документа и его наименование вставляются после этого текста.

-	Если последние знаки в графе Обозначение составляют один из стандартных кодов, то эти знаки удаляются. Вместо них вставляются выбранный код.

-	Если последние знаки в графе Наименование составляют одно из стандартных наименований документов, то эти знаки удаляются. Вместо них будет вставляется выбранное наименование документа.

Замечание. Указанная замена будет выполнена также, если после текста, совпадающего с одним из стандартных кодов или наименований, в графе находилось любое количество знаков "точка" или "пробел". Точки и пробелы при этом будут удалены.


Учет кода и наименования при передаче данных между спецификацией и подключенными документами
Обработка кода и наименования
при автоматической передаче обозначения и наименования
между спецификацией и подключенными документами

Передача данных из документа, подключенного к спецификации (чертежа или модели сборки), в основную надпись этой спецификации и обратно производится в следующем порядке.

Из документа берется полное содержимое граф основной надписи "Обозначение" и "Наименование (если документ - спецификация или чертеж) или полей Обозначение и Наименование (если документ - модель сборки).

Если последние знаки полученного обозначения составляют один из стандартных кодов, то оно передается в связанный документ без этих знаков. В противном случае обозначение передается "как есть".

Наименование изделия обрабатывается аналогичным образом.

Замечание. Перечень стандартных кодов и наименований задается в файле кодов и наименований. При необходимости вы можете самостоятельно отредактировать имеющийся файл или создать новый.

________________

Смотрите также

Включение передачи данных между спецификацией и подключенными к ней документами


Учет кода и наименования при отображении объекта спецификации
Обработка кода и наименования
при отображении объекта спецификации

Показ наименования изделия в текстовой части объекта спецификации автоматически отключается, если содержимое ячеек "Обозначение" (без учета кода) и "Наименование" (без учета наименования документа) объекта спецификации полностью совпадает с содержимым соответствующих ячеек основной надписи этой спецификации. Полный текст (наименование изделия и наименование документа) в ячейке "Наименование" объекта спецификации виден только в режиме редактирования текстовой части этого объекта.

Влияние основной надписи чертежа на отображение объектов спецификации (в подчиненном режиме и в спецификации на чертеже) аналогично вышеописанному влиянию основной надписи спецификации на отображение объектов в ней.

Пример...

Замечание. Перечень стандартных кодов и наименований задается в файле кодов и наименований. При необходимости вы можете самостоятельно отредактировать имеющийся файл или создать новый.


Отключение показа наименования изделия в объекте спецификации (пример)
Отключение показа наименования изделия
Пример

Рассмотрим механизм отключения показа наименования изделия на примере объекта раздела "Документация".

Предположим, что этот объект спецификации соответствует сборочному чертежу изделия и в ячейках "Обозначение" и "Наименование" объекта содержатся, соответственно, строки "КСКВ.12.020СБ" и "Кронштейн Сборочный чертеж" (см. рис.).

Пусть графы "Обозначение" и "Наименование" основной надписи спецификации содержат, соответственно, строки "КСКВ.12.020" и "Кронштейн" (см. рис.).

В этом случае содержимое ячейки "Наименование" данного объекта спецификации зависит от режима работы. Наименование изделия - "Кронштейн" - показывается только в режиме редактирования этого объекта (см. рис.). После выхода из этого режима, а также в режиме разметки страниц отображение наименования изделия отключается и в ячейке "Наименование" остается только наименование документа (см. рис.).

Пусть теперь графа "Обозначение" основной надписи спецификации содержит строку "КСКВ.12.021" (см. рис.).

В этом случае в ячейке "Наименование" данного объекта спецификации отображается полное наименование документа в любом режиме работы (см. рис.).


Файл кодов и наименований

Файл кодов и наименований - файл, содержащий набор кодов документов и соответствующих им наименований документов. Формат файла текстовый, умолчательное расширение имени - kds.

Содержимым этого файла определяются:

-	наполнение диалога Коды и наименования, возникающего после вызова команды вставки кода и наименования,

-	стандартные коды и наименования, используемые

-	при передаче данных между спецификацией и подключенными документами ,

-	при отключении показа наименования изделия в объекте спецификации,

-	при синхронизации модели и основной надписи чертежа, содержащего ассоциативные виды этой модели.

В комплект поставки КОМПАС-3D входит системный файл кодов и наименований graphic.kds, содержащий коды и наименования неосновных конструкторских, эксплуатационных, ремонтных документов и схем. Этот файл сформирован в соответствии со следующими стандартами:

-	ГОСТ 2.102-68 "Виды и комплектность конструкторских документов",

-	ГОСТ 2.701-84 "Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению",

-	ГОСТ 2.601-95 "Эксплуатационные документы",

-	ГОСТ 2.602-95 "Ремонтные документы",

-	ГОСТ 2.201-80 "Обозначения изделий и конструкторских документов".

Изменение файла graphic.kds средствами КОМПАС-3D невозможно. Однако файл является текстовым, поэтому он может быть открыт и отредактирован любым текстовым редактором, например, Блокнот, входящим в состав Windows.

Разделы в файле открываются и закрываются символами { и } соответственно. Название раздела должно находиться на той же строке, что и открывающая скобка. Разделы могут быть вложенными. Это позволяет формировать древовидную структуру типов документов. Пробелы не являются значащими символами и не влияют на отображение строк в диалоге.

Пример...

Для корректной работы с кодами и наименованиями файл graphic.kds должен находиться в папке, путь к которой указан системной переменной SYS. По умолчанию это папка \Sys системы КОМПАС-3D.

Проверка наличия файла кодов и наименований.


Файл кодов и наименований (пример)
Пример файла кодов и наименований

Фрагмент файла graphic.kds, содержащий описание раздела Документы ремонтные с подразделами Капитальный ремонт и Средний ремонт:

{Документы ремонтные

  {Капитальный ремонт

    РК  =  Руководство по ремонту

    УК  =  Технические условия на ремонт

    ЗК  =  Нормы расхода запасных частей на ремонт

    МК  =  Нормы расхода материалов на ремонт

    ЗИК  =  Ведомость ЗИП на ремонт

    ВРК  =  Ведомость документов для ремонта

  }

  {Средний ремонт

    РС  =  Руководство по ремонту

    УС  =  Технические условия на ремонт

    ЗС  =  Нормы расхода запасных частей на ремонт

    МС  =  Нормы расхода материалов на ремонт

    ЗИС  =  Ведомость ЗИП на ремонт

    ВРС  =  Ведомость документов для ремонта

 }


Поиск файла кодов и наименований
Проверка наличия файла кодов и наименований

Наличие файла кодов и наименований проверяется системой в следующих случаях:

-	при вызове команды вставки кодов и наименований,

-	при создании объекта спецификации в чертеже с заполненной основной надписью,

-	при переходе в подчиненный режим работы с объектами спецификации в чертеже с заполненной основной надписью,

-	при открытии чертежа с заполненной основной надписью и с таблицей спецификации на листе,

-	при открытии спецификации, имеющей хотя бы один объект и заполненную основную надпись,

-	при открытии спецификации, основная надпись которой связана с подключенным к ней документом.

Замечание. Наличие файла кодов и наименований проверяется один раз за сеанс работы, т.е. в том из перечисленных случаев, который наступит раньше.

Если файл graphic.kds отсутствует в папке, которая задана по умолчанию, то на экране появляется диалог замены файла кодов и наименований, позволяющий указать файл кодов и наименований или отказаться от его использования в текущем сеансе работы.


Диалог замены файла кодов и наименований

Этот диалог появляется на экране, если при поиске файла graphic.kds система не обнаружила его по пути, указанной системной переменной SYS.

Описание элементов управления

Изменить путь	Позволяет найти файл кодов и наименований на диске. После нажатия этой кнопки на экране появляется стандартный диалог открытия файлов Windows. Вы можете указать любой файл (в том числе с расширением, отличным от kds), структура которого соответствует структуре файла кодов и наименований.  Указанный файл используется только в текущем сеансе работы. При следующем запуске система снова будет разыскивать файл graphic.kds в папке, указанной в переменной SYS.
Игнорировать	Позволяет отказаться от использования файла graphic.kds в текущем сеансе работы. После нажатия этой кнопки автоматизированный ввод и обработка кодов и наименований при работе со спецификацией будут невозможны до конца сеанса.


Передача обозначения и наименования между спецификацией и подключенными к ней документами
Передача данных между спецификацией
и подключенными к ней документами

Передача обозначения и наименования изделия возможна в двух направлениях: из подключенного документа в спецификацию и из спецификации в подключенные документы.

Включение и настройка передачи данных производится в диалоге управления сборкой

Кнопка Заполнить основную надпись управляет передачей данных из подключенного документа в спецификацию. После нажатия этой кнопки в основную надпись спецификации передаются обозначение и наименование изделия из того документа, который расположен первым в списке подключенных. Пока кнопка остается в нажатом состоянии, связь между спецификацией и этим документом сохраняется. При записи документа все изменения, сделанные в обозначении и/или наименовании, автоматически передаются в спецификацию. Если на первом месте в списке окажется другой документ, то в спецификацию будут передаваться обозначение и наименование из этого документа. После отжатия кнопки Заполнить основную надпись передача данных в основную надпись спецификации прекратится. Текущие обозначение и наименование изделия ни в документе, ни в спецификации не изменятся.

Колонка Передавать изменения в документ управляет передачей обозначения и наименования изделия из спецификации в подключенные документы. Данные (или их изменения) передаются в те документы, у которых имеется отметка в колонке Передавать изменения в документ. Передача происходит автоматически при сохранении спецификации.

Замечание. Код и наименование кода документа не передаются ни из подключенного документа в спецификацию, ни из спецификации в подключенные документы.

Таким образом, чтобы установить двустороннюю связь между спецификацией и подключенным документом, необходимо нажать в диалоге управления сборкой кнопку Заполнить основную надпись, поместить нужный документ на первое место в списке подключенных и установить для него отметку в колонке Передавать изменения в документ.

Замечание. При наличии двусторонней связи возможна ситуация, при которой обозначение и наименование изделия в спецификации отличается от его обозначения и наименования в подключенном документе. Описанное рассогласование возникнет, например, если документ, подключенный к спецификации, в момент ее сохранения (с измененным обозначением и/или наименованием) был недоступен либо защищен от записи. В этом случае при открытии спецификации, несогласующейся с подключенным документом, на экране появляется диалог-предупреждение. Для продолжения работы необходимо указать, в котором из пары связанных документов обозначение и/или наименование должно быть заменено взятыми из второго документа.


Элемент управления Радиус скругления
Радиус скругления

Поле радиуса скругления.

Вы можете ввести значение с клавиатуры или задать с помощью счетчика.


Команда Проверить пересечения

Позволяет проверить пересечения (касания) перечисленных в списке компонентов друг с другом.

После вызова команды в списке Пересечения появится список обнаруженных пересечений (касаний).


Команда Применить

Позволяет применить к модели сделанные настройки разнесения ее компонентов.

После вызова команды модель перестраивается в соответствии с заданными параметрами.


Элемент управления Ориентация
Ориентация

Переключатель, позволяющий выбрать ориентацию компонента, положение которого изменяется, относительно компонента с неизменным расположением.


Элемент управления Угол
Угол

Поле для ввода угла, под которым должны быть расположены элементы, указанные для выполнения сопряжения.

Это поле доступно при отключенной опции Ближайшее решение.


Элемент управления Расстояние
Расстояние

Поле для ввода расстояния, на котором должны быть расположены элементы, указанные для выполнения сопряжения.

Это поле доступно при отключенной опции Ближайшее решение.


Элемент управления Ближайшее решение
Ближайшее решение

Опция, позволяющая создать сопряжение, при котором взаимное расположение компонентов будет совпадать с исходным.

Подробнее...


Элемент управления Направление измерения расстояния
Направление измерения расстояния

Переключатель, позволяющий выбрать направление измерения расстояния при сопряжении объектов.


Элемент управления Коэффициент масштабирования
Коэффициент масштабирования

Поле коэффициента масштабирования полости.

Вы можете ввести нужное значение с клавиатуры или выбрать из списка.

Можно также установить курсор в поле Масштабирование и листать список, нажимая клавиши <стрелка вниз> и <стрелка вверх>.

Для увеличения размеров полости по сравнению с размерами вычитаемой детали значение коэффициента должно быть положительным, для уменьшения - отрицательным. Если значение нулевое, размер полости будет точно соответствовать размеру детали.

Центром масштабирования при создании полости является центр масс вычитаемой детали.


Элемент управления Толщина стенки
Толщина стенки

Поле значения толщины стенки.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение толщины немедленно отображается на фантоме массива в окне модели.


Элемент управления Список компонентов
Список компонентов

Панель, содержащая перечень компонентов, которые требуется проверить на пересечения (касания).

Чтобы добавить компонент в перечень, активизируйте соответствующий переключатель и укажите нужный компонент в Дереве построения или в окне модели.

Чтобы удалить компонент из перечня, выделите его и нажмите кнопку Удалить, расположенную на панели Список компонентов.

Чтобы изменить порядок компонентов в списке, воспользуйтесь кнопками Переместить вниз и Переместить вверх.

Порядок перечисления компонентов задает порядок поиска пересечений: сначала будут найдены все пересечения первого компонента, затем - второго и так далее.


Элемент управления Считать касания пересечениями
Считать касания пересечениями

Опция, включение которой означает, что в списке обнаруженных пересечений будут также перечислены касания компонентов. При выключенной опции касания игнорируются.


Элемент управления Обнаруженные пересечения
Обнаруженные пересечения

Панель, содержащая порядковые номера пересечений и названия пересекающихся (касающихся) компонентов.

Порядок поиска и отображения пересечений соответствует порядку компонентов в списке: сначала названы все пересечения первого компонента, затем - второго и так далее.


Элемент управления Удаленные экземпляры
Удаленные экземпляры

Панель, содержащая список номеров удаленных экземпляров массива.

-	Если сетка параллелограммная, номер экземпляра массива состоит из двух чисел: первое - номер экземпляра вдоль первой оси сетки, второе - номер экземпляра вдоль второй оси (нумерация экземпляров массива начинается с единицы).

-	Если сетка концентрическая, номер экземпляра массива состоит из двух чисел: первое - номер экземпляра в радиальном направлении, второе - номер экземпляра в кольцевом направлении (нумерация экземпляров массива начинается с единицы).

-	Если экземпляры массива расположены вдоль кривой, номер экземпляра отсчитывается по порядку расположения экземпляров, начиная от исходного.

 Чтобы восстановить какой-либо экземпляр массива, выделите его номер и нажмите кнопку Восстановить.


Элемент управления Количество в радиальном направлении
Количество в радиальном направлении

Поле значения количества экземпляров массива в радиальном направлении.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение количества немедленно отображается на фантоме массива в окне модели.


Элемент управления Количество в кольцевом направлении
Количество в кольцевом направлении

Поле значения количества экземпляров массива в кольцевом направлении.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение количества немедленно отображается на фантоме массива в окне модели.


Элемент управления Шаг в радиальном направлении
Шаг в радиальном направлении

Поле значения шага экземпляров массива в радиальном направлении.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение шага немедленно отображается на фантоме массива в окне модели.


Элемент управления Шаг в кольцевом направлении
Шаг в кольцевом направлении

Поле значения шага экземпляров массива в кольцевом направлении.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение шага немедленно отображается на фантоме массива в окне модели.


Элемент управления Компоненты
Компоненты

Переключатель, позволяющий перейти к указанию компонентов для контроля столкновений.

После активизации переключателя выберите нужные компоненты в Дереве построения или в окне модели.

Названия указанных компонентов отображаются в Списке компонентов.


Элемент управления Список компонентов
Список компонентов

Панель, содержащая перечень компонентов для контроля столкновений.

Чтобы добавить компонент в перечень, активизируйте соответствующий переключатель и укажите нужный компонент в Дереве построения или в окне модели.

Чтобы удалить компонент из перечня, выделите его и нажмите кнопку Удалить, расположенную на панели Список компонентов.


Элемент управления Список компонентов
Количество вдоль кривой

Поле значения количества экземпляров массива.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение количества немедленно отображается на фантоме массива в окне модели.


Элемент управления Кривые
Кривые

Переключатель, позволяющий перейти к указанию объекта, являющегося траекторией массива.

После активизации переключателя выберите нужный объект в Дереве построения или окне модели.

Название указанного объекта отображается в справочном поле под переключателем.


Элемент управления Шаг вдоль кривой
Шаг вдоль кривой

Поле значения шага экземпляров массива.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение шага немедленно отображается на фантоме массива в окне модели.


Элемент управления Профиль сечения
Профиль сечения

Справочное поле, в котором отображается название эскиза, выбранного в качестве профиля сечения.


Элемент управления Поверхность сечения
Поверхность сечения

Справочное поле, в котором отображается название поверхности, по которой будет произведено отсечение.


Элемент управления Направление отсечения
Направление отсечения

Переключатель, позволяющий выбрать направление отсечения.

Направление отсечения показывается фантомной стрелкой в окне модели.


Элемент управления Основание
Основание

Переключатель, позволяющий перейти к указанию основания уклона.

После активизации переключателя выберите нужную грань в окне модели.


Элемент управления Грани
Грани

Переключатель, позволяющий перейти к указанию уклоняемых граней.

После активизации переключателя выберите нужные грани в окне модели.

Количество указанных граней отображается в справочном поле под переключателем.


Элемент управления Центр масс
Центр масс

Кнопка, управляющая отображением рассчитанного центра тяжести и осей центральной системы координат в окне модели в виде фантома.


Элемент управления Направление
Направление

Переключатель, управляющий направлением копирования вдоль первой оси.

Изменение направления немедленно отображается на фантоме массива в окне модели.

Переключатель доступен, если первая ось сетки задана указанием существующего в модели объекта.


Элемент управления Направление
Направление

Переключатель, управляющий направлением копирования вдоль второй оси.

Изменение направления немедленно отображается на фантоме массива в окне модели.

Переключатель доступен, если вторая ось сетки задана указанием существующего в модели объекта.


Элемент управления Тип построения тонкой стенки
Тип построения тонкой стенки

Список, позволяющий выбрать способ построения тонкой стенки. Доступны следующие варианты:

нет	при выборе этого варианта тонкая стенка не создается
наружу	при выборе этого варианта материал добавляется внутрь по отношению к поверхности
внутрь	при выборе этого варианта материал добавляется наружу по отношению к поверхности
два направления	при выборе этого варианта материал добавляется внутрь и наружу; толщина задается отдельно для каждого из направлений
средняя плоскость	при выборе этого варианта заданное значение толщины считается общим; в каждом направлении откладывается его половина
В зависимости от конкретной операции, а также от типа эскиза операции некоторые варианты могут быть недоступными или отсутствовать.


Элемент управления Состояние
Состояние

Переключатель, управляющий включением объекта в расчет.


Элемент управления Фиксация
Фиксация

Переключатель, управляющий фиксацией компонента.


Элемент управления Количество ссылок на источник
Количество ссылок на источник

Справочное поле, в котором отображается количество ссылок документа-сборки на файл-источник компонента.

Фактически это поле содержит число вставок выбранного компонента в сборку.


Элемент управления Список компонентов
Список компонентов

Панель, содержащая перечень компонентов для вычитания или объединения.

Чтобы добавить компонент в перечень, укажите его компоненты в Дереве построения или в окне модели.

Чтобы удалить компонент из перечня, выделите его и нажмите кнопку Удалить, расположенную на панели Список компонентов.


Элемент управления Способ построения фаски
Способ построения фаски

Переключатель, позволяющий выбрать способ построения фаски: по стороне и углу или по двум сторонам.


Элемент управления Угол фаски
Угол фаски

Поле значения угла фаски.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение угла немедленно отображается на фантоме фаски в окне детали.


Элемент управления Длина первой стороны
Длина первой стороны

Поле длины первой стороны фаски.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение длины немедленно отображается на фантоме фаски в окне детали.


Элемент управления Длина второй стороны
Длина второй стороны

Поле длины второй стороны фаски.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение длины немедленно отображается на фантоме фаски в окне детали.


Элемент управления Звуковой сигнал
Звуковой сигнал при столкновении

Переключатель, управляющий подачей звукового сигнала при столкновении компонентов.


Элемент управления Подсветка граней
Подсветка граней при столкновении

Переключатель, управляющий подсветкой граней, соприкоснувшихся при столкновении компонентов.


Элемент управления Контролировать столкновения
Контролировать столкновения

Переключатель, позволяющий выбрать компоненты для контроля столкновения.

Чтобы контроль столкновений осуществлялся только для перемещаемого компонента, активизируйте переключатель Только передвигаемый компонент в группе Контролировать столкновения. Если активен переключатель Все компоненты, то производится контроль столкновений для любого из одновременно перемещаемых компонентов. Одновременное перемещение компонентов возможно, если они связаны сопряжениями.


Элемент управления Останавливать
Останавливать при столкновении

Переключатель, управляющий остановкой перемещаемого компонента при его столкновении с другим.


Элемент управления Вектор начального сечения
Вектор начального сечения

Переключатель, позволяющий перейти к указанию объекта, задающего направление построения элемента у начального сечения.

После активизации переключателя выберите нужный объект в Дереве построения или в окне модели.

Название указанного объекта отображается справочном поле под переключателем.

Переключатель доступен, если в списке Начальное сечение выбран вариант По объекту.


Элемент управления Осевая линия
Осевая линия

Переключатель, позволяющий перейти к указанию объекта, являющегося осевой линией элемента по сечениям.

В качестве осевой линии может использоваться любая пространственная или плоская кривая, например, криволинейное ребро, спираль, сплайн, контур в эскизе.

После активизации переключателя выберите нужный объект в Дереве построения или в окне модели.

Название указанного объекта отображается справочном поле под переключателем.


Элемент управления Вектор конечного сечения
Вектор конечного сечения

Переключатель, позволяющий перейти к указанию объекта, задающего направление построения элемента у конечного сечения.

После активизации переключателя выберите нужный объект в Дереве построения или в окне модели.

Название указанного объекта отображается справочном поле под переключателем.

Переключатель доступен, если в списке Конечное сечение выбран вариант По объекту.


Элемент управления Сечения
Сечения

Переключатель, позволяющий перейти к указанию эскизов-сечений.

После активизации переключателя выберите нужные эскизы в Дереве построения или в окне модели.

Названия указанных эскизов отображаются в Списке сечений.


Элемент управления Список сечений
Список сечений

Панель, содержащая перечень эскизов-сечений.

Чтобы добавить эскиз в перечень, активизируйте соответствующий переключатель и укажите нужный эскиз в Дереве построения или в окне модели.

Чтобы удалить эскиз из перечня, выделите его и нажмите кнопку Удалить, расположенную на панели Список сечений.

Чтобы изменить порядок эскизов, воспользуйтесь кнопками Переместить вниз и Переместить вверх.

Порядок эскизов в списке соответствует порядку их соединения при построении элемента.


Элемент управления Угол прямого направления
Угол прямого направления

Поле значения угла, на который требуется вращать эскиз в прямом направлении.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение угла вращения немедленно отображается на фантоме элемента в окне модели.


Элемент управления Угол обратного направления
Угол обратного направления

Поле значения угла, на который требуется вращать эскиз в обратном направлении.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.

Изменение угла вращения немедленно отображается на фантоме элемента в окне модели.


Элемент управления Направление
Направление

Переключатель, позволяющий выбрать направление построения ребра жесткости.

Направление показывается фантомной стрелкой в окне модели.


Элемент управления Угол уклона
Угол уклона

Поле угла уклона боковых граней ребра жескости.

Вы можете ввести значение вручную или установить с помощью счетчика.


Элемент управления Количество удаляемых граней
Количество удаляемых граней

Справочное поле, в котором отображается число граней детали или поверхности, удаляемых при формировании оболочки или выполнении команды Удалить грани.


Элемент управления Файл-источник
Файл-источник

Справочное поле, содержащее полное имя файла-источника компонента сборки.


Элемент управления Использовать цвет детали
Использовать цвет детали

Опция, включение которой означает, что для отображения элемента или объекта будет использован цвет, установленный для детали.

При этом настройка собственного цвета элемента или объекта невозможна.


Элемент управления Зеркальная копия
Зеркальная копия

Опция, включение которой позволяет создать основание детали, являющееся зеркальной копией детали-заготовки.


Элемент управления Способ копирования
Способ копирования вдоль кривой

 Переключатель Вдоль всей направляющей позволяет разместить элементы массива так, чтобы первый и последний из них лежали в начальной и конечной точках траектории. При этом поле Шаг и группа Режим становятся недоступны, так как шаг вычисляется автоматически как частное от деления длины траектории на число, на единицу меньшее, чем количество элементов.

 Переключатель По шагу позволяет разместить элементы вдоль траектории с шагом, заданным в поле Шаг.


Элемент управления Замкнутая поверхность
Замкнутая поверхность

Опция, включение которой позволяет добавить к поверхности замыкающие грани.

Эта опция доступна, если в эскизе, задающем форму сечения поверхности, находится замкнутый контур. При ее включении к поверхностям добавляются плоские «торцевые» грани. Так, к поверхностям выдавливания, вращения и кинематической добавляются грани, соответствующие начальному и конечному положению эскиза-сечения, а к поверхности по сечениям - грани, совпадающие по форме с начальным и конечным эскизами-сечениями. Если эти эскизы содержат точки, замыкающие грани не создаются.


Элемент управления Создавать тело
Создавать тело

Опция, позволяющая создать тело, ограниченное сшиваемыми поверхностями.

Если в списке сшиваемых поверхностей есть деталь с нарушенной целостностью, опция Создавать тело включается автоматически и ее выключение невозможно.


Элемент управления Точность
Точность

Поле для ввода или выбора значения максимального расстояния между ребрами сшиваемых поверхностей.

При выполнении операции будут объединяться только те из указанных поверхностей, расстояние между ближайшими открытыми ребрами которых меньше или равно заданному значению точности.


Элемент управления Список объектов
Список объектов для сшивки

Панель, содержащая перечень сшиваемых объектов. С помощью кнопок, расположенных над панелью, вы можете менять порядок следования объектов и удалять их из списка.


Элемент управления Тип скругления
Тип скругления

  Группа переключателей, позволяющая выбрать тип скругления: с постоянным или с переменным радиусом.


Элемент управления Базовая точка копирования вдоль кривой
Базовая точка копирования 1

 Переключатель, позволяющий перейти к ручному указанию базовой точки копирования вдоль кривой.

После активизации переключателя укажите нужную точку в окне модели.

Название указанного объекта отображается справочном поле рядом с переключателем.

 Переключатель доступен, если в группе Способ выбран вариант Ручное указание.


Элемент управления Базовая точка копирования по конц. сетке
Объект для задания опорной точки копирования

 Переключатель, позволяющий перейти к ручному указанию базовой точки копирования по концентрической сетке.

После активизации переключателя укажите нужную точку в окне модели.

Название указанного объекта отображается справочном поле рядом с переключателем.

 Переключатель доступен, если в группе Способ выбран вариант Ручное указание.


Элемент управления Начальная точка цепочки кривых 2
Начальная точка цепочки кривых 2

 Переключатель, позволяющий перейти к указанию начальной точки копирования вдоль кривой.

После активизации переключателя укажите нужную точку на траектории в окне модели.

Название указанного объекта отображается в справочном поле рядом с переключателем.

Переключатель доступен, если траектория копирования замкнута (например, указано несколько ребер, образующих замкнутую цепочку).


Элемент управления Список объектов
Список объектов

Панель, содержащая перечень исходных объектов массива.

Кнопка Удалить, расположенная над панелью, позволяет удалить выделенный объект из списка.


Команда Скрыть

Позволяет отключить показ выделенных объектов модели.

Обратите внимание на то, что тело детали всегда скрывается целиком, даже если при вызове команды Скрыть была выделена отдельная формообразующая операция. Например, в результате скрытия элемента выдавливания на экране перестанет отображаться все тело детали.
То же самое относится к поверхностям. Например, в результате скрытия поверхности, участвующей в операции Сшивка, перестанут отображаться все остальные поверхности, участвующие в этой же операции.

После вызова команды Скрыть для остальных объектов (вспомогательной оси, спирали, ломаной и т.п.) на экране перестают отображаться только эти объекты.

Замечание. Команда Скрыть недоступна, если все выделенные объекты уже скрыты или если они являются формообразующими элементами сборки (например, вырезанный из сборки элемент вращения, сечение сборки плоскостью и др.).

Обычно объекты скрывают, если они больше не потребуются при построении модели или если они мешают просмотру изображения модели.

Объект, который не виден в окне модели, по-прежнему отображается в Дереве построения модели, но его пиктограмма имеет голубой цвет. Скрытый объект - например, эскиз - можно указать при выполнении какой-либо команды.

________________

Смотрите также

Управление видимостью объектов

Исключение элементов из расчета


Команда Редактировать элемент
Команда Редактировать

Позволяет изменить параметры выбранного объекта.

После вызова команды на Панели свойств появляются те же элементы управления, что и при создании объекта.

 Отредактируйте нужные параметры и нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

После этого модель будет перестроена в соответствии с новыми параметрами отредактированного объекта.

Если команда Редактировать элемент вызвана для эскиза, то система перейдет в режим редактирования этого эскиза.

 Признаком того, что режим редактирования эскиза включен, является отображение нажатой кнопки Эскиз на Панели текущего состояния.

Завершив изменение эскиза, отожмите кнопку. После этого модель перестроится в соответствии с новыми параметрами эскиза.


Команда Удалить элементы под указателем

Позволяет удалить все элементы и объекты модели, расположенные в Дереве ниже Указателя окончания построения.

После вызова команды на экране появляется диалог-предупреждение. В нем перечислены удаляемые элементы модели. Вы можете отказаться от удаления или подтвердить его.

Обратите особое внимание на то, что отменить удаление объекта в документе-модели невозможно. Поэтому командой удаления нужно пользоваться очень осторожно.


Команда Указатель в конец Дерева

Перемещает Указатель окончания построения модели в конец Дерева построения.

После вызова команды все элементы модели включаются в расчет (если только они не исключены специально). Модель перестраивается с учетом включенных элементов.


Команда Скрыть эскизы

Позволяет отменить или включить показ в окне модели всех эскизов, не задействованных в выполнении операций.

Обычно "свободные" эскизы скрывают, если они больше не потребуется при построении модели или если они мешают просмотру изображения модели.

Эскиз, который не виден в окне модели, по-прежнему показывается в Дереве построения модели. Его можно выбрать при выполнении какой-либо команды.

После вызова команды Скрыть эскизы в окне модели не показываются не только ранее существовавшие, но и вновь создаваемые эскизы.

Чтобы включить показ всех "свободных" эскизов, вызовите команду Скрыть эскизы повторно.

________________

Смотрите также

Команда Скрыть конструктивные оси

Команда Скрыть конструктивные плоскости

Команда Скрыть начала координат

Команда Скрыть поверхности

Команда Скрыть изображения резьбы

Команда Скрыть пространственные кривые


Команда Скрыть конструктивные оси

Позволяет отменить или включить показ всех вспомогательных конструктивных осей в окне модели.

Обычно вспомогательные оси скрывают, если они больше не потребуется при построении модели или если они мешают просмотру изображения модели.

Ось, которая не видна в окне модели, по-прежнему показывается в Дереве построения модели. Ее можно выбрать при выполнении какой-либо команды.

После вызова команды Скрыть конструктивные оси в окне модели не показываются не только ранее существовавшие, но и вновь создаваемые оси.

Чтобы включить показ всех осей, вызовите команду Скрыть конструктивные оси повторно.

________________

Смотрите также

Команда Скрыть конструктивные плоскости

Команда Скрыть эскизы

Команда Скрыть начала координат

Команда Скрыть поверхности

Команда Скрыть изображения резьбы

Команда Скрыть пространственные кривые


Команда Скрыть конструктивные плоскости

Позволяет отменить или включить показ всех вспомогательных конструктивных плоскостей в окне модели.

Обычно вспомогательные плоскости скрывают, если они больше не потребуется при построении модели или если они мешают просмотру изображения модели.

Плоскость, которая не видна в окне модели, по-прежнему показывается в Дереве построения модели. Ее можно выбрать при выполнении какой-либо команды.

После вызова команды Скрыть конструктивные плоскости в окне модели не показываются не только ранее существовавшие, но и вновь создаваемые плоскости.

Чтобы включить показ всех плоскостей, вызовите команду Скрыть конструктивные плоскости повторно.

________________

Смотрите также

Команда Скрыть конструктивные оси

Команда Скрыть эскизы

Команда Скрыть начала координат

Команда Скрыть поверхности

Команда Скрыть изображения резьбы

Команда Скрыть пространственные кривые


Команда Скрыть начала координат

Позволяет отменить или включить показ всех начал координат в окне детали или сборки.

Обычно начала координат скрывают, если они больше не потребуется при построении модели или если они мешают просмотру изображения.

Начало координат, которое не видно в окне детали или сборки, по-прежнему показывается в Дереве построения. Его можно выбрать при выполнении какой-либо команды.

После вызова команды Скрыть начала координат в окне сборки не показываются не только ранее существовавшие, но и вновь появляющиеся (при вставке компонентов из файла) начала координат.

Чтобы включить показ всех начал координат, вызовите команду Скрыть начала координат повторно.

________________

Смотрите также

Команда Скрыть конструктивные плоскости

Команда Скрыть конструктивные оси

Команда Скрыть эскизы

Команда Скрыть поверхности

Команда Скрыть изображения резьбы

Команда Скрыть пространственные кривые


Команда Скрыть поверхности

Позволяет отменить или включить показ всех поверхностей в окне детали или сборки.

Обычно поверхности скрывают, если они больше не потребуется при построении модели или если они мешают просмотру изображения.

Поверхность, которая не видна в окне детали или сборки, по-прежнему показывается в Дереве построения. Ее можно выбрать при выполнении какой-либо команды.

После вызова команды Скрыть поверхности в окне модели не показываются не только ранее существовавшие, но и вновь появляющиеся поверхности.

Чтобы включить показ всех поверхностей, вызовите команду Скрыть поверхности повторно.

________________

Смотрите также

Команда Скрыть конструктивные плоскости

Команда Скрыть конструктивные оси

Команда Скрыть эскизы

Команда Скрыть начала координат

Команда Скрыть изображения резьбы

Команда Скрыть пространственные кривые


Команда Скрыть изображения резьбы

Позволяет отменить или включить показ всех изображений резьбы в окне детали или сборки.

Обычно изображения резьбы скрывают, если они мешают просмотру изображения.

Изображение резьбы, которое не видно в окне детали или сборки, по-прежнему показывается в Дереве построения. Его можно выбрать при выполнении какой-либо команды.

После вызова команды Скрыть изображения резьбы в окне модели не показываются не только ранее существовавшие, но и вновь появляющиеся резьбы.

Чтобы включить показ всех изображений резьбы, вызовите команду Скрыть изображения резьбы повторно.

________________

Смотрите также

Команда Скрыть конструктивные плоскости

Команда Скрыть конструктивные оси

Команда Скрыть эскизы

Команда Скрыть начала координат

Команда Скрыть поверхности

Команда Скрыть пространственные кривые


Команда Скрыть пространственные кривые

Позволяет отменить или включить показ всех пространственных кривых в окне детали или сборки.

Обычно кривые скрывают, если они мешают просмотру изображения.

Пространственная кривая, которая не видна в окне детали или сборки, по-прежнему показывается в Дереве построения. Ее можно выбрать при выполнении какой-либо команды.

После вызова команды Скрыть пространственные кривые в окне модели не показываются не только ранее существовавшие, но и вновь появляющиеся кривые.

Чтобы включить показ всех пространственных кривых, вызовите команду Скрыть пространственные кривые повторно.

________________

Смотрите также

Команда Скрыть конструктивные плоскости

Команда Скрыть конструктивные оси

Команда Скрыть эскизы

Команда Скрыть начала координат

Команда Скрыть поверхности

Команда Скрыть изображения резьбы


Команда Включить фиксацию

Позволяет зафиксировать выбранные компоненты сборки, т.е. запретить их перемещение в системе координат сборки.

Справа от пиктограмм зафиксированных компонентов в Дереве построения отображаются буквы ф в круглых скобках.

Команда недоступна, если все выделенные компоненты уже зафиксированы.


Команда Отключить фиксацию

Позволяет выключить фиксацию выбранных компонентов сборки, т.е. разрешить их перемещение в системе координат сборки.

Команда недоступна, если ни один из выделенных компонентов не зафиксирован.


Команда Удалить

Позволяет удалить выделенный объект (формообразующий элемент, эскиз, конструктивную ось, плоскость, компонент сборки и т.д.) или несколько выделенных объектов.

Если на удаляемом объекте базируются другие объекты (например, на удаляемой плоскости изображен эскиз, на основе которого создан формообразующий элемент или на грани удаляемой детали изображен эскиз вырезанного из сборки элемента) или удаляемый объект участвует в сопряжениях, то на экране появляется диалог-предупреждение. В нем перечислены элементы и сопряжения, которые затрагивает операция удаления. Вы можете отказаться от удаления или подтвердить его.

Обратите особое внимание на то, что отменить удаление объекта в документе-модели невозможно. Поэтому командой удаления нужно пользоваться очень осторожно.

Если требуется оценить вид модели или произвести расчеты или получить изображение модели без каких-либо объектов, эти объекты не следует удалять. Их нужно исключить из расчетов.


Команда Перестроить

После редактирования сборки (перемещения компонентов, изменения значений переменных и т.п.) связи между компонентами модели могут нарушиться. Например, вспомогательные элементы после перемещения их опорных объектов остаются на прежних местах. Компоненты, редактирование которых вызвало конфликты такого рода, помечаются в Дереве построения красной "галочкой".

Чтобы устранить возникшие противоречия, необходимо перестроить и/или переместить объекты так, чтобы их форма, параметры и положение соответствовали положению опорных объектов и не противоречили наложенным на них сопряжениям. Для этого используется команда Перестроить.

 Для вызова команды нажмите кнопку Перестроить на панели Вид или выберите ее название в меню Вид.

Иногда после перестроения сборки на месте "галочек" появляются восклицательные знаки, свидетельствующие об ошибке построения компонента, сопряжения или элемента сборки. Например, на грани детали был построен эскиз вырезанного элемента выдавливания. При редактировании эту деталь переместили так, что эскиз, по-прежнему оставаясь в плоскости грани, при выдавливании не пересекает тела детали. Вырезание элемента выдавливания становится невозможным, и после перестроения модели эта операция помечается в Дереве построения как ошибочная. Или, например, при редактировании детали был удален элемент, участвующий в сопряжении. Так как существование этого сопряжения стало невозможным, его пиктограмма помечается восклицательным знаком.

Предупреждения об ошибках…

При работе с деталью перестроение может потребоваться, если произошло изменение порядка построения детали или изменение значений переменных, соответствующих параметрам элементов.

После вызова команды деталь перестраивается в соответствии с новыми значениями параметров или новым порядком построения.


Команда Редактировать - Через библиотеку

Позволяет отредактировать параметры компонента сборки, вставленного в нее из прикладной библиотеки. Для вызова команды выберите ее название из меню Редактор или из контекстного меню на пиктограмме вставленного компонента. На экране появится такой же диалог, как при вставке этого компонента из библиотеки. Отредактируйте параметры компонента (например, измените тип головки и длину стержня винта и т.п.) и нажмите кнопку ОК диалога. Если необходимо, укажите новую точку вставки компонента.

 Затем нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Компонент перестроится в соответствии с заданными параметрами.

 Чтобы отказаться от редактирования, нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления.


Команда Выбрать компонент

Позволяет выделить компонент, элементом которого является или в состав которого входит указанный объект.

Команду можно вызвать из контекстного меню в случае, если в окне модели выделен какой-либо объект (грань, формообразующий или вспомогательный элемент, деталь, и т.п.). Результат выполнения команды зависит от того, какой именно объект был выделен перед ее вызовом.

Если было выделено ребро, вершина, грань или вспомогательный элемент детали, то после вызова команды Выбрать компонент в окне модели будет подсвечена деталь, элементом которой является выделенный объект.

Если был выделен компонент сборки (деталь или подсборка), массив компонентов или принадлежащий сборке вспомогательный элемент, то после вызова команды Выбрать компонент в окне модели будет подсвечена сборка, в состав которой входит выделенный объект.

Если было выделено ребро, грань или вершина формообразующего элемента сборки, то после вызова команды Выбрать компонент в окне модели будет подсвечена та деталь, при пересечении которой с этим формообразующим элементом образуется выделенный объект.

________________

Смотрите также

Выбор объектов

Выбор объектов в Дереве построения

Выбор объектов в окне модели

Фильтры объектов

Выбор совпадающих и близко расположенных объектов


Команда Включить в расчет

Позволяет включить в расчет выбранные объекты (плоскости, оси, детали и др.).

Команда недоступна, если ни один из выделенных объектов не является исключенным из расчета.

________________

Смотрите также

Управление видимостью объектов

Исключение объектов из расчета


Команда Исключить из расчета

Позволяет исключить из расчета выбранные объекты (плоскости, оси, детали и др.).

Команда недоступна, если все выделенные объекты уже исключены из расчета.

После вызова команды модель перестроится без учета исключенных объектов и производных от них операций и объектов. Пиктограммы объектов, исключенных из расчета, отобразятся в Дереве построения светло-голубым цветом и будут помечены пиктограммой -"крестиком".

________________

Смотрите также

Управление видимостью объектов

Исключение объектов из расчета


Команда Нормально к...

Иногда требуется такая ориентация модели, при которой ее плоская грань или вспомогательная плоскость параллельна плоскости экрана. Команда Нормально к... служит для установления такой ориентации.

Эта команда доступна, если в окне модели или в Дереве построения выделен плоский объект (плоскость или плоская грань) или эскиз.

Для вызова команды выберите ее название из контекстного меню на выделенном объекте. Модель повернется так, чтобы направление взгляда было перпендикулярно выбранному объекту или плоскости выбранного эскиза.

Другим способом установления ориентации Нормально к... является выбор соответствующей команды из меню кнопки Ориентация на панели Вид.
В режиме редактирования эскиза команда Нормально к... позволяет повернуть модель так, чтобы направление взгляда было перпендикулярно плоскости эскиза. Эта команда присутствует в контекстном меню, если не активна ни одна команда создания геометрических объектов.


Команда Показать в Дереве

При построении сборки каждый ее компонент отображается в Дереве построения в виде пиктограммы. Слева от нее расположен знак "+", означающий, что список объектов, составляющих компонент, свернут. Таким образом, объекты, из которых состоит компонент, могут быть не видны.

Команда Показать в дереве позволяет выделить в Дереве построения формообразующий элемент, которому принадлежит объект, выделенный в окне модели (например, элемент выдавливания, которому принадлежит выделенная грань).

Для вызова команды выберите ее название из контекстного меню на выделенном объекте или из меню Сервис.

После вызова команды пиктограмма соответствующего формообразующего элемента выделяется зеленым цветом, а Дерево построения разворачивается так, чтобы она была видна.

________________

Смотрите также

Выбор объектов в Дереве построения


Команда Показать

Позволяет включить показ выделенных объектов.

Обратите внимание на то, что тело детали всегда отображается целиком, даже если при вызове команды Показать была выделена отдельная формообразующая операция. Например, в результате показа элемента выдавливания на экране появится все тело детали.
То же самое относится к поверхностям. Например, в результате показа поверхности, участвующей в операции Сшивка, на экране возникнут все остальные поверхности, участвующие в этой же операции.

После вызова команды Показать для остальных объектов (вспомогательной оси, спирали, ломаной и т.п.) на экране появляются только эти объекты.

Замечание. Команда Показать недоступна, если ни один из выделенных объектов не скрыт или если все выделенные объекты являются формообразующими элементами сборки (например, вырезанный из сборки элемент вращения, сечение сборки плоскостью и др.).

________________

Смотрите также

Управление видимостью объектов

Исключение элементов из расчета


Команда Спроецировать объект

Позволяет создать в текущем эскизе проекцию указанной вершины, грани или ребра детали.

 Для вызова команды нажмите кнопку Спроецировать объект на инструментальной панели Геометрия или выберите ее название из меню Редактор.

После вызова команды указывайте объекты, которые требуется спроецировать.

В результате в эскизе возникнут точки, отрезки, дуги и другие кривые, представляющие собой проекцию указанного объекта.

При проецировании вершины возникает вспомогательная точка.

При проецировании ребра возникают кривые, отрисованные основным стилем линии. Проекция ребра, перпендикулярного плоскости эскиза, не создается.

При проецировании грани возникают кривые - проекции ограничивающих ее ребер.

Возникшие в эскизе проекции ассоциативны (параметрически связаны со своими источниками). Например, при перемещении ребра в результате редактирования параметров породившей его операции проекция этого ребра в эскизе будет отслеживать его новое положение.

Чтобы удалить параметрические связи, автоматически наложенные на графический объект эскиза, выделите его и вызовите команду Показать/удалить ограничения из контекстного меню.

________________

Смотрите также

Вариационная параметризация эскиза


Команда Эскиз из библиотеки

Позволяет создать на выделенной плоскости или плоской грани новый эскиз, используя в качестве изображения в нем фрагмент из библиотеки.

После вызова команды на вкладке Параметры Панели свойств появляется панель выбора эскиза из библиотеки, указанной в диалоге настройки библиотек.

Библиотека эскизов представляет собой библиотеку фрагментов КОМПАС-3D (файл с расширением lfr).

Фрагмент, название которого выделено в списке, показывается в области просмотра на панели выбора эскиза.

При выделении фрагмента его фантом показывается в окне модели. По умолчанию точка начала библиотечного фрагмента совпадает с началом координат эскиза, а угол поворота фрагмента равен нулю.

Чтобы изменить расположение фрагмента, введите нужные значения в поля т и Угол на вкладке Параметры.

Вы можете задать название и цвет эскиза, используя элементы управления на вкладке Свойства Панели свойств.

 Выбрав эскиз и закончив его настройку, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Графические объекты из библиотечного фрагмента будут скопированы в новый эскиз. Система вернется в режим работы с деталью.

Вставленный из библиотеки эскиз теряет связь со своим источником. Порядок его дальнейшего редактирования не отличается от порядка редактирования других эскизов.


Панель выбора эскиза из библиотеки

Панель выбора эскиза разделена на несколько областей. В первой из них содержится структура библиотеки эскизов ("дерево" разделов), во второй - перечень элементов выбранного раздела. Команды контекстного меню первой и второй области позволяют управлять представлением их элементов, а также отображением областей комментария и просмотра.

В области просмотра показывается содержимое выделенного эскиза.


Команда Разместить эскиз

Эта команда доступна в контекстном меню эскиза в Дереве построения. Она позволяет переместить систему координат эскиза на его плоскости.

После вызова команды на вкладке Параметры Панели свойств появляются поля, в которых требуется задать новое положение системы координат выделенного эскиза и угол поворота новой системы координат относительно ее умолчательной позиции.

Размещение графических объектов эскиза в его системе координат не изменяется. Поэтому при перемещении системы координат перемещается и изображение эскиза. Это перемещение отображается на экране в виде фантома.

Когда нужное положение системы координат (и, следовательно, объектов эскиза) достигнуто, требуется подтвердить перемещение.

 Для этого нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Для отказа от перемещения системы координат и выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

Таким образом, при использовании команды Разместить эскиз вы можете изменить положение эскиза, не входя в режим его редактирования.

Замечание. Команда Разместить эскиз недоступна, если графические объекты в эскизе параметрически связаны со вспомогательным фантомом или проекциями существующих вершин и/или ребер.

Если эскиз требуется переместить в другую плоскость или на другую плоскую грань, пользуйтесь командой Изменить опорную плоскость эскиза.

________________

Смотрите также

Команда Редактировать эскиз


Команда Изменить плоскость

Эта команда доступна в контекстном меню эскиза в Дереве построения. Она позволяет перенести выделенный эскиз на другую плоскость.

После вызова команды плоскость или плоская грань, на которой был создан указанный эскиз, подсвечивается. Система ожидает указания другой плоскости или плоской грани.

После указания плоскости или плоской грани эскиз переносится на нее. При этом заново рассчитывается умолчательное положение системы координат эскиза.

Замечание. Система координат эскиза может была смещена относительно своего умолчательного положения с помощью команды Разместить эскиз. Это смещение (положение начала системы координат и угол ее поворота) сохраняется при изменении плоскости.

Деталь перестраивается в соответствии с новым положением эскиза.

Эскиз, перенесенный в другую плоскость, теряет информацию о том, в какой плоскости он создавался первоначально, и по своим свойствам не отличается от эскиза, нарисованного в выбранной плоскости.

Замечание. Если графические объекты в эскизе параметрически связаны со вспомогательным фантомом или проекциями существующих вершин и/или ребер, то после вызова команды Изменить плоскость на экране появляется сообщение о возможном нарушении этих связей при смене плоскости. Вы можете подтвердить смену плоскости или отказаться от нее.

Если эскиз требуется переместить и/или повернуть в плоскости, пользуйтесь командой Разместить эскиз.

________________

Смотрите также

Команда Редактировать эскиз


Например, в эскизе присутствовала проекция ребра детали. Перенос эскиза на плоскость, перпендикулярную этому ребру, приведет к ошибке. Ее причиной является вырождение проекции ребра. Эскиз будет отмечен как ошибочный. Для исправления ошибки можно перенести эскиз на другую плоскость или отредактировать его, удалив связи и ограничения, приводящие к ошибке.


Команда Редактировать эскиз

Позволяет перейти в режим редактирования эскиза выделенного элемента.

 Признаком того, что режим редактирования эскиза включен, является отображение нажатой кнопки Эскиз на Панели текущего состояния.

Завершив изменение эскиза, отожмите кнопку.

После этого элемент (и вся деталь) перестраивается в соответствии с новыми параметрами эскиза.

________________

Смотрите также

Команда Разместить эскиз

Команда Изменить опорную плоскость эскиза


Команда Повернуть

Позволяет динамически поворачивать изображение модели.

 Для вызова команды нажмите кнопку Повернуть на панели Вид или выберите ее название из меню Вид.

 После вызова команды изменяется внешний вид курсора (он превращается в две дугообразные стрелки).

Нажмите левую кнопку мыши в окне модели и, не отпуская ее, перемещайте курсор. Модель будет поворачиваться вокруг центральной точки габаритного параллелограмма.

Если вы пользуетесь мышью с колесом или трехкнопочной мышью, то для вращения модели вокруг центра габаритного параллелепипеда можно перемещать мышь с нажатой средней кнопкой или колесом. Если при этом удерживать нажатой клавишу <Alt>, то модель будет вращаться в плоскости экрана.

Если требуется вращать модель вокруг точки (вершины детали, центра сферы), подведите курсор к нужному элементу в окне модели. Когда элемент подсветится, щелкните левой кнопкой мыши.

 Курсор примет вид "звездочки" с двумя дугообразными стрелками.

Нажмите левую кнопку мыши в окне модели и, не отпуская ее, перемещайте курсор. Модель будет поворачиваться вокруг выбранной точки.

Направление вращения вокруг центральной точки габаритного параллелограмма или вокруг точки зависит от направления перемещения курсора.

Если требуется вращать модель в плоскости экрана, перемещайте курсор (с нажатой левой кнопкой мыши) горизонтально, удерживая при этом нажатой клавишу <Alt>.

Если требуется вращать модель вокруг конструктивной оси или прямолинейного ребра, подведите курсор к нужному элементу в окне модели. Когда элемент подсветится, щелкните левой кнопкой мыши.

 Курсор примет вид "оси" с двумя дугообразными стрелками.

Нажмите левую кнопку мыши в окне модели и, не отпуская ее, перемещайте курсор. Модель будет поворачиваться вокруг выбранной оси.

Если требуется вращать модель вокруг оси, проходящей через указанную точку плоскости (вспомогательной, проекционной плоскости или плоской грани детали) перпендикулярно этой плоскости, подведите курсор к нужной точке плоскости в окне модели. Когда плоскость подсветится, щелкните левой кнопкой мыши.

 Курсор примет вид "плоскости" с двумя дугообразными стрелками.

Нажмите левую кнопку мыши в окне модели и, не отпуская ее, перемещайте курсор. Модель будет поворачиваться вокруг указанной оси.

 Для выхода из команды поворота модели нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также

Вращение модели с помощью клавиатуры


Вращение модели с помощью клавиатурных комбинаций

Для быстрого перехода к вращению модели (без вызова специальной команды) можно воспользоваться комбинациями клавиш <Ctrl> + <Shift> + <стрелки>.

При использовании комбинаций <Ctrl> + <Shift> + <стрелка вверх> и <Ctrl> + <Shift> + <стрелка вниз> модель вращается в вертикальной плоскости, перпендикулярной плоскости экрана.

При использовании комбинаций <Ctrl> + <Shift> + <стрелка вправо> и <Ctrl> + <Shift> + <стрелка влево> модель вращается в горизонтальной плоскости.

Если требуется вращать модель в плоскости экрана, используйте клавиатурные комбинации <Alt> + <стрелка вправо> и <Alt> + <стрелка влево>.

Иногда требуется повернуть модель ровно на 90 градусов. Для выполнения такого поворота в вертикальной плоскости, перпендикулярной плоскости экрана, служат клавиатурные комбинации <Пробел> + <стрелка вверх> и <Пробел> + <стрелка вниз>, в горизонтальной плоскости – комбинации <Пробел> + <стрелка вправо> и <Пробел> + <стрелка влево>, а в плоскости экрана – комбинации <Alt> + <стрелка вверх> и <Alt> + <стрелка вниз>.


Команда Заменить источник

Позволяет заменить файл-источник используемой в текущей детали заготовки основания.

Заменить файл-источник можно, только если заготовка вставлена в текущую деталь с сохранением ссылки на него.

После вызова команды на экране появляется стандартный диалог выбора файлов, в котором требуется указать файл, содержащий нужную заготовку. Выбранная деталь вставляется в текущий файл в качестве заготовки. После этого текущая деталь перестраивается в соответствии с параметрами нового основания-заготовки.

________________

Смотрите также

Команда Редактировать источник основания-заготовки

Деталь-заготовка


Команда Редактировать источник

Позволяет открыть для редактирования файл, деталь из которого служит основанием текущей детали ("деталью-заготовкой").

Файл-источник заготовки может быть открыт, только если заготовка вставлена в текущую деталь с сохранением ссылки на него.

Сделанные в файле-источнике заготовки изменения после их сохранения передаются в файл детали, использующей отредактированную заготовку. После этого деталь перестраивается в соответствии с новыми параметрами основания-заготовки.

________________

Смотрите также

Команда Заменить источник основания-заготовки

Деталь-заготовка


Команда Создать компонент - Сборку

Позволяет начать построение подсборки в текущей сборке.

 Для вызова команды нажмите кнопку Создать сборку на панели редактирования сборки или выберите ее название из меню Операции.

После вызова команды на экране появляется стандартный диалог сохранения файлов. Выберите в нем нужный каталог и введите имя файла, в который будет записана новая сборка.

После сохранения файла новой подсборки система перейдет в режим редактирования компонента на месте. Все команды построения в этом режиме распространяются только на редактируемый компонент (он выделен цветом). Остальные компоненты сборки видны в окне, но недоступны для редактирования (служат "обстановкой"). Их можно использовать при построении (указывать грани, ребра, вершины).

 Признаком того, что режим редактирования на месте включен, является отображение нажатой кнопки Редактировать на месте на Панели текущего состояния. Завершив создание подсборки, отожмите эту кнопку для возвращения в режим работы со сборкой.


Команда Создать компонент - Деталь

Позволяет начать построение детали непосредственно в текущей сборке.

Команда Создать компонент - Деталь доступна, если в текущей модели выделен какой-либо плоский объект.

 Для вызова команды нажмите кнопку Создать деталь на панели редактирования сборки или выберите ее название из меню Операции.

После вызова команды на экране появляется стандартный диалог сохранения файлов. Выберите в нем нужный каталог и введите имя файла, в который будет записана новая деталь.

Построение любой детали начинается с создания основания, поэтому после сохранения файла новой детали система перейдет в режим создания эскиза ее основания.

 Признаком того, что режим редактирования эскиза включен, является отображение нажатой кнопки Эскиз на панели текущего состояния.

По умолчанию эскиз основания располагается во фронтальной плоскости этой детали (при необходимости вы можете выбрать другую ее проекционную плоскость).

Замечание. Если для создания детали в сборке была указана существующая плоская грань, то при этом, в отличие от построения эскиза элемента в детали, в плоскости эскиза нет вспомогательного фантома. Это объясняется тем, что эскиз основания создаваемой детали строится не на указанной грани, а во фронтальной плоскости этой детали, совпадающей с выбранной гранью. При необходимости вы можете спроецировать в плоскость эскиза любые объекты, воспользовавшись командой Редактор - Спроецировать объект.

Произведите в эскизе необходимые построения, затем отожмите кнопку Эскиз.

Система перейдет в режим редактирования компонента на месте. Все команды построения в этом режиме распространяются только на редактируемую деталь (она выделена цветом). Остальные компоненты сборки видны в окне, но недоступны для редактирования (служат "обстановкой"). Их можно использовать при построении (указывать грани, ребра, вершины).

 Признаком того, что режим редактирования на месте включен, является отображение нажатой кнопки Редактировать на месте на Панели текущего состояния.

Завершив построение детали, отожмите кнопку Редактировать на месте.

При создании детали в текущей сборке автоматически добавится сопряжение На месте. В группе сопряжений Дерева построения сборки появляется пиктограмма сопряжения На месте.


Команда Добавить компонент из файла
Команда Добавить компонент из файла...

Позволяет вставить в текущую сборку деталь или подсборку, существующую в файле на диске.

 Для вызова команды нажмите кнопку Добавить из файла на панели редактирования сборки или выберите ее название из меню Операции.

После вызова команды на экране появляется диалог выбора файлов, в котором требуется указать нужную модель.

Настройка свойств вставляемого компонента

Выбрав компонент и настроив его свойства, задайте точку вставки. Эту точку можно указать в окне сборки произвольно или используя привязку (например, к началу координат или к вершине). Можно также ввести координаты X, Y, Z точки вставки в поля на вкладке Параметры Панели свойств.

Компонент будет вставлен в текущий документ. Начало координат компонента совместится с указанной точкой вставки. Направление осей его системы координат совпадет с направлением осей системы координат текущей сборки. Если вставленный компонент - первый компонент сборки, он будет автоматически зафиксирован в этом положении.

В Дереве построения появится пиктограмма, соответствующая типу компонента.

 Пиктограмма детали

 Пиктограмма сборки


Настройка свойств компонента

Свойства вставляемого компонента можно настроить на вкладке Свойства.

Описание элементов управления

Наименование	Введите в это поле наименование объекта. Оно будет отображаться в Дереве построения.
Использовать цвет сборки	Если цвет объекта должен быть таким же, как у сборки, включите эту опцию.
Использовать цвет источника	Если цвет объекта должен быть таким же, как в файле-источнике, включите эту опцию.
Цвет	Выберите из раскрывающегося списка цвет объекта. Список доступен, если опции Использовать цвет сборки и Использовать цвет источника выключены.
Оптические свойства	Используйте эти элементы управления для задания свойств объекта - общий цвет, диффузию, зеркальность, блеск, прозрачность и излучение.
Фиксировать компонент  Не фиксировать компонент	Чтобы зафиксировать объект или отменить его фиксацию, активизируйте соответствующий переключатель.
Создавать объекты спецификации	Включите эту опцию, чтобы создать объект спецификации для выбранного объекта.


Команда Линия разъема

Позволяет разбить грань (грани) детали на несколько граней.

Разбиение грани (граней) происходит по линии пересечения этой грани (граней) с поверхностью, образованной перемещением указанного эскиза в направлении, перпендикулярном его плоскости.

Команда разбиения граней доступна только при построении деталей.

Перед вызовом команды выделите эскиз линии разъема.

Требования к эскизу линии разъема

 Для вызова команды нажмите кнопку Линия разъема на панели Вспомогательная геометрия или выберите ее название из меню Операции.

Укажите грани детали, подлежащие разбиению.

Выбор объектов в окне модели

Выбранные грани выделяются цветом. Если грань указана неверно, укажите ее еще раз. Выделение с грани будет снято, и при выполнении операции она учитываться не будет.

   Группа переключателей Направление проецирования позволяет задать направление перемещения указанного эскиза: прямое, обратное или два направления.

 Чтобы подтвердить разбиение указанных граней, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Отказаться от разбиения граней можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Команда Повернуть компонент вокруг точки

Позволяет повернуть компонент сборки вокруг точки или вершины.

Если ни одна точка или вершина не выделена, команда недоступна.

 Для вызова команды нажмите кнопку Повернуть компонент вокруг точки на панели редактирования сборки или выберите ее название из меню Сервис.

 После вызова команды внешний вид курсора изменится (он превратится в две дугообразные стрелки).

Установите курсор на компонент, который необходимо повернуть, нажмите левую кнопку мыши в окне сборки и, не отпуская ее, перемещайте курсор. Компонент будет поворачиваться вокруг указанной точки.

Зависимость между движением курсора и направлением поворота компонента

  Используя кнопки, расположенные на Панели специального управления, вы можете включить режим контроля соударений и режим автосопряжений перемещаемых компонентов.

 Для выхода из команды перемещения компонента нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также

Настройка режима контроля соударений

Команда Переместить компонент

Команда Повернуть компонент вокруг центральной точки

Команда Повернуть компонент вокруг оси


Зависимость между движением курсора
и направлением поворота модели

Если курсор перемещается вертикально, то модель вращается в вертикальной плоскости, перпендикулярной плоскости экрана.

Если курсор перемещается горизонтально, то модель вращается в горизонтальной плоскости, перпендикулярной плоскости экрана.

Если курсор перемещается по диагонали, то вращение модели складывается из соответствующих вертикальной и горизонтальной составляющих.


Команда Повернуть компонент вокруг оси

Позволяет повернуть компонент сборки вокруг прямолинейного объекта.

Если ни один прямолинейный объект не выделен, команда недоступна.

 Для вызова команды нажмите кнопку Повернуть компонент вокруг оси на панели редактирования сборки или выберите ее название из меню Сервис.

 После вызова команды изменится внешний вид курсора (он превратится в две дугообразные стрелки).

Установите курсор на компоненте, который необходимо повернуть, нажмите левую кнопку мыши в окне сборки и, не отпуская ее, перемещайте курсор. Компонент будет поворачиваться вокруг выделенного элемента.

Зависимость между движением курсора и углом поворота компонента

  Используя кнопки, расположенные на Панели специального управления, вы можете включить режим контроля соударений и режим автосопряжений перемещаемых компонентов.

 Для выхода из команды перемещения компонента нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также

Настройка режима контроля соударений

Команда Переместить компонент

Команда Повернуть компонент вокруг центральной точки

Команда Повернуть компонент вокруг точки


Зависимость между движением курсора
и углом поворота компонента

В зависимости от того, как перемещается курсор мыши по экрану, вращаемый компонент может делать полный оборот вокруг оси или только часть оборота.

Угол поворота компонента вокруг оси равен углу перемещения курсора относительно точки, являющейся проекцией центра габаритного параллелепипеда компонента на ось вращения.

Таким образом, если курсор описывает полную окружность, компонент поворачивается на 360 градусов только при условии, что проекция указанной точки на плоскость экрана лежит внутри этой окружности.


Команда Повернуть компонент вокруг центральной точки

Позволяет повернуть компонент вокруг центральной точки его габаритного параллелепипеда.

 Для вызова команды нажмите кнопку Повернуть компонент на панели редактирования сборки или выберите ее название из меню Сервис.

 После вызова команды внешний вид курсора изменится (он превратится в две дугообразные стрелки).

Установите курсор на компоненте, который необходимо повернуть, нажмите левую кнопку мыши в окне сборки и, не отпуская ее, перемещайте курсор. Компонент будет поворачиваться вокруг центральной точки своего габаритного параллелепипеда.

Зависимость между движением курсора и направлением поворота компонента

  Используя кнопки, расположенные на Панели специального управления, вы можете включить режим контроля соударений и режим автосопряжений перемещаемых компонентов.

 Для выхода из команды перемещения компонента нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также

Настройка режима контроля соударений

Команда Переместить компонент

Команда Повернуть компонент вокруг точки

Команда Повернуть компонент вокруг оси


Команда Переместить компонент

Позволяет переместить компонент сборки.

 Для вызова команды нажмите кнопку Переместить компонент на панели редактирования сборки или выберите ее название из меню Сервис.

 После вызова команды курсор меняет свою форму на четырехстороннюю стрелку.

Установите курсор на перемещаемый компонент, нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перемещайте курсор. Компонент будет перемещаться в том же направлении. Когда нужное положение компонента будет достигнуто, отпустите кнопку мыши.

  Используя кнопки, расположенные на Панели специального управления, вы можете включить режим контроля соударений и режим автосопряжений перемещаемых компонентов.

 Для выхода из команды перемещения компонента нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также

Настройка режима контроля соударений

Команда Повернуть компонент вокруг центральной точки

Команда Повернуть компонент вокруг точки

Команда Повернуть компонент вокруг оси


Настройка режима контроля соударений

Для настройки режима контроля соударений служат элементы Панели свойств.

 Они доступны, если включен режим контроля соударений (на Панели специального управления нажата соответствующая кнопка).

При перемещении компонента осуществляется контроль его соударений с компонентами, перечисленными в Списке компонентов.

 Чтобы добавить объект в список, активизируйте переключатель Компоненты и укажите нужные компоненты в Дереве построения или в окне модели.

Выбор объектов в Дереве построения

Выбор объектов в окне модели

Закончив выбор компонентов, снимите выделение с переключателя Компоненты, щелкнув по нему еще раз.

 Чтобы исключить компонент из списка, выделите его и нажмите кнопку Удалить.

Если список компонентов пуст, то осуществляется контроль столкновений перемещаемого компонента со всеми остальными компонентами сборки.

Перемещение компонента сборки обычно вызывает перемещение сопряженных с ним компонентов.

  Чтобы контроль столкновений осуществлялся только для перемещаемого компонента, активизируйте переключатель Только перемещаемый компонент в группе Контролировать столкновения. Если активен переключатель Все компоненты, то производится контроль столкновений для любого из одновременно перемещаемых компонентов.

Если перемещаемый компонент не участвует в сопряжениях, то не имеет значения, какой из переключателей активен.

  Группа переключателей Подсветка граней при столкновении управляет выделением в окне модели соприкоснувшихся граней.

  Группа переключателей Звуковой сигнал при столкновении управляет подачей звукового сигнала в момент соприкосновения граней компонентов.

  Группа переключателей Останавливать при столкновении управляет возможностью проникновения перемещаемого компонента "внутрь" других компонентов.


Команда Пространственный сплайн
Команда Сплайн

Позволяет построить сплайн по выбранным вершинам.

 Для вызова команды нажмите кнопку Сплайн на инструментальной панели Пространственные кривые или выберите ее название из меню Операции - Пространственные кривые.

Каждая вершина сплайна характеризуется набором параметров (координатами и весом). Поэтому для создания сплайна нужно заполнить таблицу параметров его вершин на вкладке Параметры Панели свойств

Возможны три способа заполнения таблицы параметров сплайна:

1. Ручной ввод данных в ячейки таблицы.

2. Использование имеющихся текстовых файлов данных.

3. Выбор точек в окне модели.

Для добавления вершины следует добавить строку в таблицу параметров.

Для удаления вершины следует удалить строку из таблицы параметров.

  Переключатель Режим позволяет выбрать создание замкнутого или разомкнутого сплайна.

  Переключатель Тип позволяет выбрать способ построения: По точкам или По полюсам.

При построении сплайна по полюсам становятся доступными поле Порядок и колонка Вес. По умолчанию система устанавливает порядок кривой 4, а вес точек 1. При необходимости вы можете ввести любое значение веса точки из диапазона 0,0001-999, а значение порядка кривой - из диапазона 3-10.

 Кнопка Сохранить в файл позволяет записать значения таблицы параметров в текстовый файл для последующего использования.

На экране отображается фантом сплайна, построенного по заданным точкам. Это позволяет оценить правильность ввода параметров и при необходимости откорректировать их.

Характерные точки сплайна, несвязанные с вершинами, можно "перетаскивать" мышью в окне модели.

Приемы работы со столбцами таблицы параметров

Вы можете задать название и цвет сплайна на вкладке Свойства Панели свойств.

 Если введено две или более вершин сплайна, становится доступна кнопка Создать объект на Панели специального управления. Нажмите ее, чтобы построить сплайн.

 Отказаться от создания сплайна можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Команда Пространственная ломаная
Команда Ломаная

Позволяет создать пространственную ломаную.

 Для вызова команды нажмите кнопку Ломаная на инструментальной панели Пространственные кривые или выберите ее название из меню Операции - Пространственные кривые.

Построение ломаной заключается в последовательном задании ее вершин.

Вершина ломаной может быть построена следующими способами:

- по точкам,

- по осям.

Типовыми приемами задания координат вершины являются следующие:

- указание курсором положения вершины в окне модели,

- ввод значений координат в поля Панели свойств,

- связывание вершины с опорной точкой,

- ввод значения координат в Таблицу параметров вершин ломаной (только для способа "по точкам").

Замечание. При указании положения вершины курсором в окне модели необходимо учитывать положение плоскости экрана в трехмерном пространстве окна модели.

  Переключатель Режим позволяет указать, требуется ли создание замкнутой или разомкнутой ломаной.

  Переключатель Способ построения позволяет выбрать способ построения вершины ломаной.

Каждая вершина ломаной характеризуется набором параметров, которые отображаются в Таблице параметров вершин ломаной.

При построении очередной вершины любым способом на экране отображается фантом сегмента, соединяющего эту вершину с предыдущей. Это позволяет оценить правильность ввода параметров и при необходимости откорректировать их.

Чтобы изменить параметры вершины, следует активизировать соответствующую ей строку в Таблице параметров вершин.

Вы можете задать название и цвет ломаной на вкладке Свойства Панели свойств.

 Если введено две или более вершин ломаной, становится доступна кнопка Создать объект на Панели специального управления. Нажмите ее, чтобы построить ломаную.

 Отказаться от создания ломаной можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Переключатель Способ построения

  Позволяет выбрать способ построения ломаной - По точкам или По осям.


Поле координаты X

При указании положения вершины курсором мыши поле отображает текущее значение координаты вершины по оси X.

Переключатель рядом с полем показывает состояние фиксированности значения координаты и позволяет управлять им. Значок "галочка" означает, что значение не фиксировано.

Чтобы зафиксировать текущее значение координаты, следует активизировать поле, например клавиатурной комбинацией <Alt>+<x> или используя клавишу табуляции, и нажать <Enter>. Значок "галочки" поменяется на "крестик". Чтобы отменить фиксацию, следует щелкнуть по значку мышью.

Чтобы явно задать значение координаты, следует активизировать поле, ввести число с клавиатуры и нажать <Enter>. Введенное значение автоматически будет зафиксировано.

________________

Смотрите также

Фиксация параметров


Поле координаты Y

При указании положения вершины курсором мыши поле отображает текущее значение координаты вершины по оси Y.

Переключатель рядом с полем показывает состояние фиксированности значения координаты и позволяет управлять им. Значок "галочка" означает, что значение не фиксировано.

Чтобы зафиксировать текущее значение координаты, следует активизировать поле, например клавиатурной комбинацией <Alt>+<y> или используя клавишу табуляции, и нажать <Enter>. Значок "галочки" поменяется на "крестик". Чтобы отменить фиксацию, следует щелкнуть по значку мышью.

Чтобы явно задать значение координаты, следует активизировать поле, ввести число с клавиатуры и нажать <Enter>. Введенное значение автоматически будет зафиксировано.

________________

Смотрите также

Фиксация параметров


Поле координаты Z

При указании положения вершины курсором мыши поле отображает текущее значение координаты вершины по оси Z.

Переключатель рядом с полем показывает состояние фиксированности значения координаты и позволяет управлять им. Значок "галочка" означает, что значение не фиксировано.

Чтобы зафиксировать текущее значение координаты, следует активизировать поле, например клавиатурной комбинацией <Alt>+<z> или используя клавишу табуляции, и нажать <Enter>. Значок "галочки" поменяется на "крестик". Чтобы отменить фиксацию, следует щелкнуть по значку мышью.

Чтобы явно задать значение координаты, следует активизировать поле, ввести число с клавиатуры и нажать <Enter>. Введенное значение автоматически будет зафиксировано.

________________

Смотрите также

Фиксация параметров


Переключатель Ось

   Позволяет выбрать координатную ось, параллельно которой будет построено сегмент ломаной.


Поле Расстояние

При указании положения вершины курсором мыши поле отображает текущее значение расстояния до нее от предыдущей вершины (длину сегмента).

Чтобы явно задать значение расстояния, следует ввести число с клавиатуры и нажать <Enter>.


Текстовый файл параметров вершин ломаной
Файл параметров вершин ломаной

Представляет собой текстовый файл. Каждая строка файла содержит значения пространственных координат вершины и радиус скругления сегментов в этой вершине. Значения разделены пробелами.

Текстовый файл автоматически формируется при сохранении таблицы координат вершин ломаной либо может быть создан при помощи текстового редактора.


Параметры вершины пространственной ломаной

Каждая вершина ломаной характеризуется пространственными координатами и радиусом скругления сегментов в этой вершине.

В зависимости от способа построения вершины она может иметь следующие параметры.

При построении по точкам:

- признак совпадения с опорной точкой.

При построение по осям:

- координатная ось, которой параллелен сегмент;

- расстояние от предыдущей вершины (длина сегмента);

- признак совпадения вершины с проекцией опорной точки на текущий сегмент ломаной.

Координаты вершины, радиус скругления сегментов, признак совпадения с опорной точкой и признак совпадения проекции вершины на выбранную ось с проекцией опорной точки на эту же ось отображаются в Таблице параметров вершин ломаной.

Замечание. Параметры "признак совпадения с опорной точкой" и "признак совпадения вершины с проекцией опорной точки на текущий сегмент ломаной" отображаются в Таблице параметров вершин одинаковым образом. Если вершина имеет один из указанных признаков, в поле Связь с вершиной объекта находится значок "галочка".


Построение сегмента ломаной по точкам
Построение ломаной по точкам

При построении ломаной по точкам могут использоваться следующие приемы для задания координат вершины.

- Указание курсором положения вершины в окне модели.

- Связывание вершины с опорной точкой.

- Ввод данных в ячейки Таблицы параметров вершин.

- Чтение значений параметров из файла параметров вершин.


Построение сегмента ломаной по осям
Построение ломаной по осям

При построении ломаной по осям накладывается ограничение на направление сегмента. Сегмент строится параллельно выбранной координатной оси.

Для задания координат вершины могут использоваться следующие приемы.

- Указание положения вершины в окне модели.

- Связывание вершины с опорной точкой.


Опорная точка

Точка существующего в окне модели объекта, с которой связывается положение создаваемого объекта, например, вершины пространственной ломаной, контрольной или присоединительной точки и т. п.

В качестве опорных точек могут быть использованы следующие объекты:

- начала координат,

- концы отрезков,

- отдельные точки в эскизах,

- вершины деталей,

- начальные точки пространственных кривых,

- вершины ломаных и т. п.


Элемент управления Координаты вершин ломаной
Таблица параметров вершин ломаной

Каждая строка таблицы содержит следующие параметры вершины:

- признак Связь с вершиной объекта,

- пространственные координаты,

- радиус скругления сегментов ломаной в этой вершине.

Элементы управления таблицы позволяют выполнять следующие действия с вершинами ломаной:

- [image] читать значения координат вершины и радиусы скруглений из внешнего текстового файла.

- [image] добавлять новые вершины,

- изменять значения параметров существующих в таблице вершин,

- [image] удалять вершины ломаной,

- удалять связь вершины с опорной точкой,

- [image] записывать содержание таблицы параметров в текстовый файл для последующего использования.

________________

Смотрите также

Приемы работы со столбцами таблицы параметров


Добавление вершины

 Чтобы добавить вершину перед существующей, выделите строку с номером этой вершины и нажмите кнопку Создать новую вершину или клавишу <Insert>.

В ломаную будет добавлена новая вершина. Значения ее параметров будут такими же, как у вершины, перед которой она вставлена. Строка параметров созданной вершины будет активна. Значения параметров могут быть изменены.

Замечание. Чтобы продолжить создание новых вершин после добавления вершин перед существующими, следует щелкнуть в последней - ненумерованной - строке таблицы.


Удаление вершины.
Удаление вершины

Чтобы удалить вершину, следует удалить строку с ее параметрами из таблицы.

 Выделите строку, подлежащую удалению, и нажмите кнопку Удалить вершину или клавишу <Delete>.

Можно также вызвать команду Удалить из контекстного меню строки таблицы.

С помощью комбинации клавиш <Shift>+<стрелка> можно выделить несколько строк и удалить их так же, как одну строку.


Удаление связи вершины с опорной точкой.
Удаление связи вершины с опорной точкой

Чтобы удалить связь вершины с опорной точкой, следует выделить в таблице нужную строку и вызвать команду Удалить связь с вершиной из контекстного меню таблицы. Другой способ удалить связь состоит в том, чтобы щелкнуть по "галочке" в поле Связь с вершиной объекта.

Будьте внимательны при удалении связи, так как отменить это действие невозможно.


Изменение параметров вершины.
Редактирование параметров вершины ломаной

Чтобы перейти от ввода новых вершин ломаной к редактированию параметров существующих вершин, необходимо активизировать одну из строк в Таблице параметров. При этом в окне модели исчезнет фантом, задающий положение новой вершины, и будет подсвечен номер вершины, строка которой выделена в Таблице параметров.

Элементы управления Панели свойств позволяют изменить способ построения вершины - по точкам или по осям. При выборе способа построения "по осям" можно изменить ось, параллельно которой построен сегмент.

Параметры вершины, не связанной с опорной точкой, можно изменить следующими способами.

- Задать значения координат вершины и радиуса скругления в ячейках Таблицы параметров вершин.

- Изменить положение вершины в окне модели курсором.

- Изменить значения координат вершины или длину сегмента, используя поля на Панели свойств.

Если вершина связана с опорной точкой, то ее параметры можно изменить следующими способами.

- Удалить связь вершины с опорной точкой и воспользоваться вышеприведенными способами.

- Изменить положение опорной точки.

- Указать другую опорную точку.

Чтобы продолжить ввод вершин ломаной, следует активизировать последнюю - ненумерованную - строку Таблицы параметров вершин.

Замечание. В таблице невозможно включить признак Связь с вершиной объекта. Эта связь устанавливается при задании вершины в окне модели. Наличие такой связи отображается значком "галочка" в поле Связь с вершиной объекта. Чтобы удалить связь вершины с опорной точкой, следует вызвать команду Удалить связь с вершиной из контекстного меню таблицы. Другой способ удалить связь состоит в том, чтобы щелкнуть по "галочке" в поле Связь с вершиной объекта.

Будьте внимательны при удалении связи, так как отменить это действие невозможно.


Элемент управления Координаты вершин сплайна
Таблица параметров вершин сплайна

Таблица, каждая строка которой содержит сведения о вершине сплайна: номер, признак связи с вершиной модели, координаты и вес.

Пока таблица пуста, возможно чтение параметров вершин из внешнего текстового файла.

 Для этого нажмите кнопку Читать из файла.

В появившемся диалоге выберите нужный файл и нажмите кнопку Открыть. Таблица параметров заполнится значениями из файла. Вы можете отредактировать ее любыми доступными средствами.

Для добавления вершины следует добавить строку в таблицу параметров.

 Для этого выделите строку, перед которой должна быть вставлена новая, и нажмите кнопку Создать новую вершину или клавишу <Insert>.

В сплайн или ломаную будет добавлена новая вершина. Она совпадает с вершиной, соответствующей строке, которая была выделена перед вставкой.

Новая строка может быть заполнена вручную или путем указания точки в окне модели.

Колонка Вес доступна, если сплайн строится по полюсам.

Для удаления вершины следует удалить строку из таблицы параметров.

 Выделите строку, подлежащую удалению, и нажмите кнопку Удалить вершину или клавишу <Delete>.

Можно также вызвать команду Удалить из контекстного меню таблицы параметров.

С помощью комбинации клавиш <Shift>+<стрелка> можно выделить несколько строк и удалить их так же, как одну строку.

 Кнопка Сохранить в файл позволяет записать значения таблицы параметров в текстовый файл для последующего использования.


Указание пространственного положения вершины; по точкам
Указание положения вершины в окне модели;
способ построения "по точкам"

Положение вершины ломаной может быть задано явным указанием в окне модели. Координаты вершины при этом определяются:

- местоположением курсора в плоскости экрана;

- ориентацией плоскости экрана в пространстве модели;

- ограничениями (фиксацией), которые могут быть наложены на изменение координат.

Для того, чтобы зафиксировать значение координаты, следует использовать переключатель, расположенный рядом с полем этой координаты. По умолчанию координата не фиксирована, при этом на переключателе изображен значок "галочка". Чтобы зафиксировать значение координаты, можно использовать следующие способы:

- щелкнуть мышью по переключателю;

- нажать <Enter>, когда курсор находится в поле ввода значения координаты.

После фиксации значения координаты значок на переключателе поменяется на "крестик".

Чтобы завершить создание вершины ломаной, необходимо щелкнуть мышью в окне модели либо зафиксировать все три координаты вершины.

Новая вершина появится в окне модели. Строка ее параметров будет добавлена в Таблицу параметров вершин ломаной.

После этого система будет ожидать указания следующей вершины.

Замечание: Состояние зафиксированности значения координаты сохраняется только при вводе значений координат текущей вершины.


Указание пространственного положения вершины; по осям.
Указание положения вершины в окне модели;
способ построения "по осям"

Чтобы выбрать координатную ось, параллельно которой будет построен сегмент ломаной, можно воспользоваться следующими способами:

- активизировать один из переключателей группы Оси:

 По оси Х,

 По оси Y,

 По оси Z,

- вызвать соответствующую команду контекстного меню,

- использовать изображение координатных осей рядом с построенной вершиной в окне модели (см. рисунок).

Указание координатной оси в окне модели

При этом автоматически будет активизирован переключатель группы Оси, соответствующий выбранному направлению. После выбора координатной оси при перемещении курсора фантом сегмента ломаной будет формироваться параллельно этой оси.

Длина сегмента отображается в поле Расстояние. Чтобы явно задать значение длины, следует активизировать поле, ввести число с клавиатуры и нажать <Enter>.

Новая вершина появится в окне модели. Строка ее параметров будет добавлена в Таблицу параметров вершин ломаной.

Если положение вершины указывается курсором, то чтобы завершить построение вершины ломаной, необходимо щелкнуть мышью в окне модели.

После этого система будет ожидать указания следующей вершины. Направление сегмента будет сохранено. Чтобы изменить его, можно использовать следующие способы:

- выбрать способ построения "по точкам",

- активизировать нужный переключатель группы Оси,

- использовать изображение координатных осей рядом с построенной вершиной в окне модели; при этом автоматически будет активизирован переключатель группы Оси, соответствующий новому направлению.


Ввод данных в ячейки Таблицы параметров вершин

Чтобы задать значение координаты или радиуса скругления вершины ломаной, активизируйте соответствующую ячейку таблицы параметров двойным щелчком мыши.

Затем введите или выберите с помощью счетчика нужное значение.

Для "прокрутки" счетчика можно использовать клавиши <стрелка вниз> и <стрелка вверх>.

Для перемещения по ячейкам одной строки слева направо можно использовать комбинацию клавиш <Ctrl> + <стрелка вправо>.

В таблице невозможно включить признак Связь с вершиной объекта. Эта связь устанавливается при задании вершины в окне модели. Наличие такой связи отображается значком "галочка" в поле Связь с вершиной объекта. Чтобы удалить связь вершины с опорной точкой, следует вызвать команду Удалить связь с вершиной из контекстного меню таблицы. Другой способ удалить связь состоит в том, чтобы щелкнуть по "галочке" в поле Связь с вершиной объекта.

Будьте внимательны при удалении связи, так как отменить это действие невозможно.

Замечание. Чтобы продолжить создание новых вершин после изменения параметров существующей вершины, следует щелкнуть в последней - ненумерованной - строке таблицы.


Чтение координат вершин из файла

Чтение координат из текстового файла возможно только в том случае, если таблица параметров пуста.

 Для использования имеющегося файла с координатами вершин нажмите кнопку Читать из файла, расположенную на панели координат.

В появившемся диалоге выберите нужный файл и нажмите кнопку Открыть. Таблица параметров заполнится значениями из файла. В окне модели появится фантом ломаной, построенной по табличным данным.


Указание опорных точек в окне модели;
способ построения "по точкам"

Чтобы расположить вершину в опорной точке, следует указать нужную точку курсором.

Для указания опорной точки подведите к ней курсор. Когда рядом с курсором появится условное изображение вершины (в виде "звездочки"), щелкните левой кнопкой мыши.

Вид курсора при указании вершины

Новая вершина появится в окне модели. Строка ее параметров в Таблице параметров вершин ломаной автоматически заполнится координатами выбранной точки. В поле Связь с вершиной объекта появится "галочка". После этого система будет ожидать указания следующей вершины.

________________

Смотрите также

Удаление связи вершины с опорной точкой


Указание опорных точек в окне модели;
способ построения "по осям"

Вершину ломаной при построении по осям можно задать указанием для нее опорной точки. Вершина при этом будет совпадать с проекцией опорной точки на фантом сегмента.

Для указания опорной точки подведите к ней курсор в окне модели. Когда рядом с курсором появится условное изображение вершины (в виде "звездочки"), щелкните левой кнопкой мыши.

Вид курсора при указании вершины

Новая вершина появится в окне модели. Строка ее параметров в Таблице параметров вершин ломаной автоматически заполнится. Значение координаты по выбранной оси будет совпадать со значением этой координаты выбранной характерной точки. В поле Связь с вершиной объекта появится "галочка". После этого система будет ожидать указания следующей вершины.

________________

Смотрите также

Удаление связи вершины с опорной точкой


Указание опорных точек в окне модели

Чтобы ввести в таблицу координаты опорных точек, последовательно указывайте их курсором в окне модели.

Вершинами сплайна или ломаной могут служить начала координат, концы отрезков или отдельные точки в эскизах, вершины деталей, начальные точки пространственных кривых, вершины ломаных.

Если при построении ломаной выбран способ "по осям", то связь между вершиной ломаной и указанной характерной точкой будет задана следующим образом: вершина будет совпадать с проекцией опорной точки на текущий сегмент ломаной.

Строки таблицы параметров автоматически заполнятся координатами выбранных точек. Вершины, указанные в окне модели, помечаются "галочкой" в графе Связь с вершиной объекта.

Координаты, связанные с вершинами, нельзя отредактировать вручную. Если точка указана неправильно, выделите соответствующую строку в таблице параметров и укажите точку заново. Повторное указание этой же вершины приводит к удалению строки.

Вы можете разорвать связь вершины с моделью. Для этого вызовите соответствующую команду из контекстного меню таблицы или щелкните на "галочке" в графе Связь с вершиной объекта.

Будьте внимательны при удалении связи, так как отменить это действие невозможно.


Добавление строки в таблицу параметров

Вы можете добавить новую строку в любое место таблицы.

 Для этого выделите строку, перед которой должна быть вставлена новая, и нажмите кнопку Создать новую вершину или клавишу <Insert>.

В сплайн или ломаную будет добавлена новая вершина. Она совпадает с вершиной, соответствующей строке, которая была выделена перед вставкой.

Измените значения в ячейках новой строки вручную или укажите нужную точку в окне модели.


Удаление строки из таблицы параметров

 Выделите строку, подлежащую удалению, и нажмите кнопку Удалить вершину или клавишу <Delete>.

Можно также вызвать команду Удалить из контекстного меню таблицы параметров.

С помощью комбинации клавиш <Shift>+<стрелка> можно выделить несколько строк и удалить их так же, как одну строку.


Приемы работы со столбцами таблицы параметров

Чтобы выделить столбец, щелкните мышью по его заголовку. Можно также указать мышью ячейку, принадлежащую столбцу, который требуется выделить, и вызвать из контекстного меню команду Выделить столбец.

Команда Обнулить значение из контекстного меню таблицы позволяет заменить содержимое всех ячеек выделенного столбца значением 0,0.

Команда Копировать значение по первой ячейке из контекстного меню таблицы позволяет заменить содержимое всех ячеек выделенного столбца значением, введенным в первую ячейку.


Команда Выделить столбец

Позволяет выделить столбец, содержащий текущую ячейку.

Другой способ выделения столбца - щелчок мышью на его заголовке.


Команда Выделить строку

Позволяет выделить строку, содержащую текущую ячейку.

Другой способ выделения строки - щелчок мышью ячейке с номером этой строки.


Команда Добавить вершину
Команда Создать новую вершину

Позволяет добавить строку в таблицу параметров сплайна или ломаной.

 Для вызова команды можно также нажать кнопку Создать новую вершину на панели Координаты вершин.

Новая строка добавляется перед выделенной и содержит такие же значения.

Вы можете ввести значения координат вручную или указать существующую в модели вершину.


Команда Читать из файла

Позволяет прочитать значения параметров ломаной или сплайна из текстового файла.

 Для вызова команды можно также нажать кнопку Читать из файла на панели Координаты вершин.

Команда доступна, если таблица параметров пуста.


Команда Сохранить в файл

Позволяет записать значения параметров ломаной или сплайна в текстовый файл.

 Для вызова команды можно также нажать кнопку Читать из файла на панели Координаты вершин.

Команда доступна, если в таблице параметров есть хотя бы одна не пустая строка.


Команда Копировать значение по первой ячейке

Позволяет заменить содержимое всех ячеек выделенного столбца значением, введенным в первую ячейку.


Команда Обнулить значение

Позволяет заменить содержимое всех ячеек выделенного столбца значением 0,0.


Команда Удалить связь с вершиной

В качестве вершины сплайна или ломаной может быть указана опорная точка.

При этом формируется связанная с вершиной строка таблицы параметров. Она отмечается "галочкой" в графе Связь с вершиной объекта.

Значения в ячейках строк, связанных с вершинами, нельзя отредактировать вручную.

Чтобы удалить связь, вызовите команду Удалить связь с вершиной или щелкните мышью по "галочке".

Команда доступна только для строк, связанных с вершинами.

Восстановить связь с вершиной невозможно.


Команда Объединить компоненты

Позволяет создать новую деталь, являющуюся объединением двух или более деталей, входящих в сборку.

Команда доступна в режиме редактирования детали в контексте сборки.

 Перед вызовом команды необходимо создать новую деталь в контексте текущей сборки. Для этого выделите в сборке какой-либо плоский объект и нажмите кнопку Создать деталь на инструментальной панели редактирования детали.

В появившемся на экране диалоге задайте имя файла, в который будет записана новая деталь.

После сохранения файла новой детали система перейдет в режим создания эскиза ее основания.

 Для создания детали, являющейся объединением имеющихся деталей, эскиз не требуется, поэтому выйдите из режима построения эскиза, нажав кнопку Эскиз.

Система перейдет в режим редактирования детали.

 Нажмите кнопку Объединить компоненты на инструментальной панели редактирования детали или выберите ее название в меню Операции.

Выберите детали, которые необходимо объединить, указав их в окне модели или в Дереве построения. Для выполнения операции необходимо, чтобы выбранные детали пересекались друг с другом или имели совпадающие грани.

Выбор объектов в окне модели

Выбор объектов в Дереве построения

Замечание. В операции объединения могут участвовать только детали. Объединить деталь с подсборкой невозможно.

Указанные детали подсвечиваются в окне модели. Соответствующие им пиктограммы выделяются цветом в Дереве построения. Названия этих деталей отображаются в Списке компонентов на вкладке Параметры Панели свойств.

 Чтобы исключить какую-либо деталь из числа объединяемых, выделите ее в Списке компонентов и нажмите кнопку Удалить. Можно также повторно указать деталь в Дереве построения или в окне модели.

Настройка свойств поверхности детали, полученной объединением

 После выбора деталей нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления для создания новой детали, объединяющей указанные. Отредактируйте созданную деталь или выйдите из режима контекстного редактирования.

При необходимости вы можете скрыть или исключить из расчета детали, объединением которых является новая деталь.


Плоские объекты:

-	конструктивная плоскость

-	проекционная плоскость

-	плоская грань


Команда Вычесть компоненты

Эта команда позволяет образовать в редактируемой детали полость, имеющую форму другой детали. Команда доступна в режиме редактирования детали в контексте сборки.

 Для вызова команды нажмите кнопку Вычесть компоненты на инструментальной панели редактирования детали или выберите ее название в меню Операции.

Выберите детали, которые необходимо вычесть из редактируемой детали, указав их в окне сборки или в Дереве построения.

Выбор объектов в окне модели

Выбор объектов в Дереве построения

Замечание. В операции вычитания могут участвовать только детали: вычесть из детали подсборку невозможно.

Указанные детали подсвечиваются в окне модели. Соответствующие им пиктограммы выделяются цветом в Дереве построения. Названия этих деталей отображаются в Списке компонентов на вкладке Параметры Панели свойств.

 Чтобы исключить деталь из числа вычитаемых, выделите ее в Списке компонентов и нажмите кнопку Удалить. Можно также повторно указать деталь в Дереве построения или в окне модели.

Если необходимо, чтобы размеры создаваемой полости отличались от размеров вычитаемой детали, задайте в поле Масштаб коэффициент масштабирования в процентах.

По умолчанию центром масштабирования полости является центр габаритного параллелепипеда вычитаемой детали. При необходимости вы можете задать центр масштабирования явно. Для этого укажите нужную точку в окне модели мышью. Чтобы отказаться от использования этой точки в качестве центра масштабирования, укажите ее заново.

Настройка свойств поверхности полости

 Задав параметры вычитания, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Чтобы отказаться от вычитания, нажмите кнопку Прервать команду Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Масштаб полости

Масштаб управляет размером полости, полученной при вычитании одной детали из другой.

Для увеличения размеров полости по сравнению с размерами вычитаемой детали значение масштаба должно быть положительным, для уменьшения - отрицательным. Если значение нулевое, размер полости будет точно соответствовать размеру детали.


Команда Деталь-заготовка
Команда Деталь-заготовка...

Позволяет создать основание детали, использовав в качестве образца ("заготовки") существующую деталь.

Команда Деталь-заготовка доступна, если в текущей модели еще нет основания детали.

 Для вызова команды нажмите кнопку Деталь-заготовка на инструментальной панели редактирования детали или выберите ее название в меню Операции.

После этого на экране появляется диалог выбора файлов, в котором требуется указать нужную деталь.

  Вы можете вставить в текущий файл деталь-заготовку, сохранив или не сохранив ее связь с файлом-источником. Для выбора нужного варианта служит переключатель Способ вставки на вкладке Параметры Панели свойств.

Включение опции Зеркальная деталь позволяет получить основание текущей детали в виде зеркальной копии детали-заготовки. Зеркальное отображение при этом производится относительно плоскости XOY.

 Нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Деталь-заготовка (или ее зеркальная копия) будет вставлена в текущий файл и принята за основание детали. В Дереве построения появится пиктограмма, соответствующая способу вставки.

 Пиктограмма детали-заготовки, сохраняющей связь со своим файлом-источником

 Пиктограмма детали-заготовки, утратившей связь с файлом-источником

Последующая работа с основанием ("приклеивание" и "вырезание" дополнительных объемов, построение фасок, отверстий и т.д.) ничем не отличается от работы с основанием, полученным путем операции над эскизом.

Редактировать элементы заготовки в модели невозможно. Изменить элементы можно только у вставленной ссылкой заготовки и только в ее файле-источнике.

________________

Смотрите также

Команда Редактировать источник основания-заготовки

Команда Заменить источник основания-заготовки


Способ вставки детали-заготовки

 Внешней ссылкой

Выбор этого варианта означает, что в модели будет храниться ссылка на файл детали-заготовки, и каждое изменение в файле заготовки будет передаваться в файл, содержащей эту заготовку.

Файл детали-заготовки, вставленной внешней ссылкой, можно открыть с помощью команды Редактировать источник из контекстного меню заготовки в Дереве построения.

Команда Заменить источник из этого же меню позволяет выбрать другую деталь в качестве заготовки.

При передаче на другое рабочее место файла, содержащего внешнюю ссылку на заготовку, необходимо передать также и файл заготовки.

 Без истории

Выбор этого варианта означает, что тело детали-заготовки копируется в модель, а связь с файлом-источником заготовки не сохраняется.

Редактирование файла-источника не оказывает влияния на такую заготовку.

Команды редактирования и замены в контекстном меню заготовки без истории не доступны.

Передача на другое рабочее место файла, содержащего заготовку без истории, не требует передачи файла заготовки.


Команда Сопряжения компонентов - Параллельность
Команда Параллельность

Позволяет установить параллельность выбранных элементов.

 Для вызова команды нажмите кнопку Параллельность на инструментальной панели Сопряжения или выберите ее название из меню Операции - Сопряжения компонентов.

Укажите первый и второй элементы (грани, ребра и т. д.), параллельность которых требуется установить.

Если уже имеющиеся сопряжения не препятствуют параллельности указанных объектов, произойдет перестроение сборки, после которого указанные элементы (или их продолжения) будут параллельны.

Если включен режим автосоздания объектов, то системой будет выбрана наиболее близкая к исходной ориентация компонента.

  При отключенном режиме автосоздания расположением компонентов можно управлять с помощью переключателя Ориентация.

Замечание. Если перед вызовом команды сопряжения в окне модели были выделены какие-либо элементы, сопряжение будет наложено на них.

За один вызов команды Параллельность можно наложить сопряжения на несколько пар элементов. Для этого, не выходя из команды, последовательно указывайте пары элементов, параллельность которых требуется установить.

Совет...

 Завершить команду можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Вы можете установить параллельность сразу нескольких элементов (т.е. расположить все выбранные элементы параллельно друг другу).

 Для этого после указания первого элемента нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления и указывайте остальные элементы.


Команда Сопряжения компонентов - Перпендикулярность
Команда Перпендикулярность

Позволяет установить выбранные элементы перпендикулярно друг другу.

 Для вызова команды нажмите кнопку Перпендикулярность на инструментальной панели Сопряжения или выберите ее название из меню Операции - Сопряжения компонентов.

Укажите первый и второй элементы (грани, ребра и т. д.), перпендикулярность которых вы хотите установить.

Если уже имеющиеся сопряжения не препятствуют перпендикулярности указанных элементов, произойдет перестроение сборки, после которого указанные элементы (или их продолжения) будут перпендикулярны.

Если включен режим автосоздания объектов, то системой будет выбрана наиболее близкая к исходной ориентация компонента.

  При отключенном режиме автосоздания расположением компонентов можно управлять с помощью переключателя Ориентация.

Замечание. Для некоторых пар элементов ориентация определяется однозначно, и изменить ее нельзя.

Если перед вызовом команды сопряжения в окне модели были выделены какие-либо элементы, сопряжение будет наложено на них.

За один вызов команды Перпендикулярность можно наложить сопряжения на несколько пар элементов. Для этого, не выходя из команды, последовательно указывайте пары элементов, перпендикулярность которых требуется установить.

Совет...

 Завершить команду можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Вы можете установить несколько элементов так, чтобы они были перпендикулярны выбранному.

 Для этого сначала укажите элемент, перпендикулярно которому должны располагаться другие элементы, нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления и указывайте остальные элементы.


Команда Сопряжения компонентов - На расстоянии
Команда На расстоянии

Позволяет расположить выбранные элементы на заданном расстоянии.

 Для вызова команды нажмите кнопку На расстоянии на инструментальной панели Сопряжения или выберите ее название из меню Операции - Сопряжения компонентов.

Опция Ближайшее решение позволяет создать сопряжение, при котором взаимное расположение компонентов будет совпадать с исходным или минимально отличаться от него. Расстояние и направление его измерения определяются автоматически, исходя из положения указанных объектов.

При включенной опции Ближайшее решение изменение ориентации, направления и расстояния будет доступно после выбора объектов.

Укажите первый и второй элементы (грани, ребра, вершины и т.д.).

Чтобы задать точное значение расстояния, на котором должны быть расположены элементы, введите значение расстояния в соответствующее поле на Панели свойств.

Если уже имеющиеся сопряжения не препятствуют расположению указанных элементов на заданном расстоянии, произойдет перестроение сборки, после которого это условие будет выполняться.

  Расположением компонентов можно управлять с помощью переключателя Ориентация.

Замечание. Для некоторых пар элементов ориентация определяется однозначно, и изменить ее нельзя.

Если перед вызовом команды сопряжения в окне модели были выделены какие-либо элементы, сопряжение будет наложено на них.

Совет...

 Завершить команду можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Вы можете установить сразу несколько элементов на определенном расстоянии от выбранного.

 Для этого сначала укажите элемент, на заданном расстоянии от которого должны быть расположены другие элементы, нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления и указывайте остальные элементы.


Ближайшее решение

Действие опции Ближайшее решение зависит от выбранного вида сопряжения и элементов, указанных для его создания.

Так, например, если для наложения сопряжения На расстоянии указаны вершина и плоскость, положение компонентов не изменится. Сопряжение будет создано с использованием того расстояния, которое было между элементами во время их выбора.

Если же для наложения сопряжения На расстояние указаны две плоскости, то одна из них изменит свое положение так, чтобы стать параллельной другой плоскости. При этом система выберет наиболее близкую к исходной ориентацию перемещаемого компонента. Сформируется сопряжение с использованием того расстояния, на котором будут располагаться плоскости.

При создании сопряжения по Под углом положение компонентов не меняется. Для формирования сопряжения используется тот угол, который был между выбранными элементами во время их указания.


Команда Сопряжения компонентов - Под углом
Команда Под углом

Позволяет расположить выбранные элементы под заданным углом.

 Для вызова команды нажмите кнопку Под углом на инструментальной панели Сопряжения или выберите ее название из меню Операции - Сопряжения компонентов.

Опция Ближайшее решение позволяет создать сопряжение, при котором взаимное расположение компонентов будет совпадать с исходным. Угол между элементами определяется автоматически, исходя из положения указанных объектов.

При включенной опции Ближайшее решение изменение ориентации и угла будет доступно после выбора объектов.

Укажите первый и второй элементы (грани, ребра и т.д.).

Если уже имеющиеся сопряжения не препятствуют расположению выбранных элементов под заданным углом, произойдет перестроение сборки, после которого это условие будет выполняться

  Расположением компонентов можно управлять с помощью переключателя Ориентация.

Если перед вызовом команды сопряжения в окне модели были выделены какие-либо элементы, сопряжение будет наложено на них.

Совет...

 Завершить команду можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Вы можете расположить несколько элементов под одним и тем же углом к другому элементу.

 Для этого сначала укажите элемент, под заданным углом к которому должны располагаться другие элементы, нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления и указывайте остальные элементы.


Команда Сопряжения компонентов - Касание
Команда Касание

Позволяет установить касание выбранных элементов.

 Для вызова команды нажмите кнопку Касание на инструментальной панели Сопряжения или выберите ее название из меню Операции - Сопряжения компонентов.

Укажите первый и второй элементы (грани, оси и т.д.), касание которых вы хотите установить.

Если форма элементов и уже имеющиеся сопряжения не препятствуют касанию, произойдет перестроение изображения, после которого указанные элементы (или их продолжения) будут касаться.

Если включен режим автосоздания объектов, то системой будет выбрана наиболее близкая к исходной ориентация компонента.

  При отключенном режиме автосоздания расположением компонентов можно управлять с помощью переключателя Ориентация.

Замечание. Для некоторых пар элементов ориентация определяется однозначно, и изменить ее нельзя.

Если перед вызовом команды сопряжения в окне модели были выделены какие-либо элементы, сопряжение будет наложено на них.

За один вызов команды Касание вы можете наложить сопряжения на несколько пар элементов. Для этого, не выходя из команды, последовательно указывайте элементы, касание которых требуется установить.

Совет...

 Завершить команду можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Вы можете установить несколько элементов так, чтобы все они касались выбранного элемента.

 Для этого после указания элемента, которого должны касаться другие элементы, нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления и указывайте остальные элементы.


Команда Сопряжения компонентов - Соосность
Команда Соосность

Позволяет установить соосность выбранных элементов.

 Для вызова команды нажмите кнопку Соосность на инструментальной панели Сопряжения или выберите ее название из меню Операции - Сопряжения компонентов.

Укажите первый и второй элементы (оси, конические грани и т.д.), соосность которых вы хотите установить.

Если уже имеющиеся сопряжения не препятствуют соосности указанных объектов, произойдет перестроение сборки, после которого указанные элементы (или их продолжения) станут соосны.

Если включен режим автосоздания объектов, то системой будет выбрана наиболее близкая к исходной ориентация компонента.

  При отключенном режиме автосоздания расположением компонентов можно управлять с помощью переключателя Ориентация.

Замечание. Для некоторых пар элементов ориентация определяется однозначно и изменить ее нельзя.

Если перед вызовом команды сопряжения в окне модели были выделены какие-либо элементы, сопряжение будет наложено на них.

За один вызов команды Соосность вы можете наложить сопряжения на несколько пар элементов. Для этого, не выходя из команды, последовательно указывайте элементы, соосность которых требуется установить.

Совет...

 Завершить команду можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Вы можете установить соосность сразу нескольких элементов (т.е. расположить на одной оси все выбранные элементы).

 Для этого после указания первого элемента нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления и указывайте остальные элементы.


Команда Сопряжения компонентов - Совпадение
Команда Совпадение

Позволяет установить совпадение выбранных элементов.

 Для вызова команды нажмите кнопку Совпадение на инструментальной панели Сопряжения или выберите ее название из меню Операции - Сопряжения компонентов.

Укажите первый и второй элементы (грани, ребра, вершины и т.д. в любой комбинации), совпадение которых вы хотите установить.

Если форма указанных элементов и уже имеющиеся сопряжения не препятствуют совпадению, произойдет перестроение сборки, после которого указанные элементы (или их продолжения) будут совпадать.

Если включен режим автосоздания объектов, то системой будет выбрана наиболее близкая к исходной ориентация компонента.

  При отключенном режиме автосоздания расположением компонентов можно управлять с помощью переключателя Ориентация.

Замечание. Для некоторых пар элементов ориентация определяется однозначно, и изменить ее нельзя.

Если перед вызовом команды сопряжения в окне модели были выделены какие-либо элементы, сопряжение будет наложено на них.

За один вызов команды Совпадение вы можете наложить сопряжения на несколько пар элементов. Для этого, не выходя из команды, последовательно указывайте элементы, совпадение которых требуется установить.

Совет...

 Завершить команду можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Вы можете установить совпадение сразу нескольких элементов (т.е. расположить в одной плоскости все выбранные элементы).

 Для этого после указания первого элемента нажмите кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления и указывайте остальные элементы.


Команда Ось через ребро

Позволяет создать одну или несколько конструктивных осей, каждая из которых проходит через указанное прямолинейное ребро детали.

 Для вызова команды нажмите кнопку Ось через ребро на панели Вспомогательная геометрия или выберите ее название из меню Операции.

Укажите курсором прямолинейное ребро детали, через которую должна проходить ось.

Выбор объектов в окне модели

Вы можете задать название и цвет оси на вкладке Свойства Панели свойств.

 Завершить ввод осей можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также

Другие команды построения вспомогательных осей


Команда Ось конической поверхности

Позволяет создать одну или несколько конструктивных осей, каждая из которых является осью конической (а в частном случае - цилиндрической) поверхности.

 Для вызова команды нажмите кнопку Ось конической поверхности на панели Вспомогательная геометрия или выберите ее название из меню Операции.

Укажите курсором коническую поверхность, ось которой требуется построить.

Выбор объектов в окне модели

Вы можете задать название и цвет оси на вкладке Свойства Панели свойств.

 Завершить ввод осей можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также

Другие команды построения вспомогательных осей


Команда Ось операции

Позволяет создать одну или несколько конструктивных осей, каждая из которых является осью какой-либо операции.

 Для вызова команды нажмите кнопку Ось операции на панели Вспомогательная геометрия или выберите ее название из меню Операции.

Укажите операцию, ось которой требуется построить.

Операцию можно указать, выделив ее название в окне дерева построения детали или щелкнув мышью по изображению соответствующего формообразующего элемента в окне детали.

Вы можете задать название и цвет оси на вкладке Свойства Панели свойств.

 Завершить ввод осей можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Команда Ось на пересечении плоскостей

Позволяет создать одну или несколько конструктивных осей, каждая из которых является линией пересечения двух конструктивных плоскостей и/или плоских граней (и их продолжений).

 Для вызова команды нажмите кнопку Ось на пересечении плоскостей на панели Вспомогательная геометрия или выберите ее название из меню Операции.

Укажите курсором пару плоскостей и/или плоских граней, на пересечении которых требуется построить ось.

Выбор объектов в окне детали

Выбор объектов в Дереве построения

Вы можете задать название и цвет оси на вкладке Свойства Панели свойств.

 Завершить ввод осей можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также

Другие команды построения вспомогательных осей


Команда Ось через две вершины

Позволяет создать одну или несколько конструктивных осей, каждая из которых проходит через указанные опорные точки. Опорными точками могут служить вершины, характерные точки графических объектов в эскизах (например, конец отрезка, центр окружности и т.п.) или начала координат.

 Для вызова команды нажмите кнопку Ось через две вершины на панели Вспомогательная геометрия или выберите ее название из меню Операции.

Укажите курсором пару вершин, через которые должна проходить ось.

Выбор объектов в окне модели

Вы можете задать название и цвет оси на вкладке Свойства Панели свойств.

 Завершить ввод осей можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также

Другие команды построения вспомогательных осей


Команда Плоскость через ребро
параллельно/перпендикулярно грани

Позволяет создать одну или несколько вспомогательных плоскостей, проходящих через указанные прямолинейные объекты параллельно или перпендикулярно плоским объектам.

Опорными прямолинейными объектами для построения плоскости могут служить ребра, вспомогательные оси или отрезки в эскизах. Опорными плоскими объектами могут служить вспомогательные плоскости или плоские грани модели.

 Для вызова команды нажмите кнопку Плоскость через ребро параллельно/перпендикулярно грани на панели Вспомогательная геометрия или выберите ее название из меню Операции.

Укажите ребро (или вспомогательную ось), через которое должна пройти плоскость.

  Чтобы выбрать вариант построения – параллельно или перпендикулярно плоской грани (или плоскости), активизируйте соответствующий переключатель на вкладке Параметры Панели свойств.

Укажите грань (или вспомогательную плоскость), параллельно (или перпендикулярно) которой должна пройти плоскость. Если строится параллельная плоскость, может быть указана только плоская грань или плоскость.

Выбор объектов в окне модели

Выбор объектов в Дереве построения

Вы можете задать название и цвет плоскости на вкладке Свойства Панели свойств.

Плоскость с заданными параметрами отображается на экране в виде фантома.

 Чтобы подтвердить ее создание, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Завершить построение плоскостей можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также

Другие команды построения вспомогательных плоскостей


Команда Плоскость через ребро параллельно/перпендикулярно ребру
Команда Плоскость через ребро
параллельно/перпендикулярно другому ребру

Позволяет создать одну или несколько вспомогательных плоскостей, проходящих через указанные прямолинейные объекты параллельно или перпендикулярно другим прямолинейным объектам.

Опорными прямолинейными объектами для построения плоскости могут служить ребра, вспомогательные оси или отрезки в эскизах.

 Для вызова команды нажмите кнопку Плоскость через ребро параллельно/перпендикулярно другому ребру на панели Вспомогательная геометрия или выберите ее название из меню Операции.

Укажите ребро (или вспомогательную ось), через которое должна пройти плоскость.

  Чтобы выбрать вариант построения – параллельно или перпендикулярно другому ребру (оси), активизируйте соответствующий переключатель на вкладке Параметры Панели свойств.

Укажите ребро (или вспомогательную ось), параллельно (или перпендикулярно) которому должна пройти плоскость.

Выбор объектов в окне модели

Выбор объектов в Дереве построения

Вы можете задать название и цвет плоскости на вкладке Свойства Панели свойств.

Плоскость с заданными параметрами отображается на экране в виде фантома.

 Чтобы подтвердить ее создание, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Завершить построение плоскостей можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также

Другие команды построения вспомогательных плоскостей


Команда Касательная плоскость

Позволяет создать одну или несколько вспомогательных плоскостей, касательных к цилиндрической или конической грани детали.

Чтобы построить плоскость, касающуюся грани в определенном месте, требуется задать линию касания. Линия касания определяется пересечением грани и нормальной к ней плоскости. Поэтому перед вызовом команды Касательная плоскость в модели должна быть построена нормальная плоскость, пересекающая нужную коническую поверхность в месте касания. В качестве такой плоскости может выступать и плоская грань, нормальная к поверхности.

 Для вызова команды нажмите кнопку Касательная плоскость на панели Вспомогательная геометрия или выберите ее название из меню Операции.

Укажите грань, касательно к которой должна пройти новая плоскость. Затем укажите плоскость или плоскую грань, проходящую через ось первой грани (т.е. нормальную к ней).

Выбор объектов в окне модели

Выбор объектов в Дереве построения

Введите в поле Угол на вкладке Параметры Панели свойств значение угла между создаваемой плоскостью и плоскостью, перпендикулярной указанному плоскому объекту. По умолчанию угол равен нулю и новая плоскость оказывается перпендикулярна указанной.

  Чтобы указать, по какую сторону от конической грани должна быть построена новая плоскость, активизируйте соответствующий переключатель.

Величину угла можно задать с помощью характерной точки.

Вы можете задать название и цвет плоскости на вкладке Свойства Панели свойств.

Плоскость с заданными параметрами отображается на экране в виде фантома.

 Чтобы подтвердить ее создание, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Завершить построение плоскостей можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также

Другие команды построения вспомогательных плоскостей


Команда Нормальная плоскость

Позволяет создать одну или несколько вспомогательных плоскостей, нормальных к цилиндрической или конической грани детали.

 Для вызова команды нажмите кнопку Нормальная плоскость на панели Вспомогательная геометрия или выберите ее название из меню Операции.

Укажите грань, нормально к которой должна пройти новая плоскость.

Выбор объектов в окне модели

Выбор объектов в Дереве построения

Так как к любой цилиндрической или конической поверхности можно провести множество нормальных плоскостей (все они будут проходить через ось цилиндра или конуса), для определения одной из них требуется задать дополнительное условие.

Укажите плоскость или плоскую грань, относительно которой будет задаваться положение новой плоскости.

Введите в поле Угол на вкладке Параметры Панели свойств значение угла между указанным плоским объектом и создаваемой плоскостью. По умолчанию угол равен нулю и новая плоскость оказывается параллельна указанной.

  Если значение угла ненулевое, задайте положение новой плоскости относительно указанной. Для этого воспользуйтесь соответствующим переключателем.

Величину угла можно задать с помощью характерной точки.

Вы можете задать название и цвет плоскости на вкладке Свойства Панели свойств.

Плоскость с заданными параметрами отображается на экране в виде фантома.

 Чтобы подтвердить ее создание, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Завершить построение плоскостей можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также

Другие команды построения вспомогательных плоскостей


Команда Плоскость через вершину параллельно ребру
Команда Плоскость через вершину перпендикулярно ребру

Позволяет создать одну или несколько вспомогательных плоскостей, проходящих через указанные точки перпендикулярно указанным прямолинейным объектам.

Опорными точками для построения плоскости могут служить вершины, начала координат, характерные точки графических объектов в эскизах (концы отрезков, центры окружностей и т.п.). Опорными прямолинейными объектами могут быть ребра, конструктивные оси, отрезки в эскизах.

 Для вызова команды нажмите кнопку Плоскость через вершину перпендикулярно ребру на панели Вспомогательная геометрия или выберите ее название из меню Операции.

Укажите вершину, через которую должна пройти новая плоскость, и существующую ось (или прямолинейное ребро), перпендикулярно которой должна пройти новая плоскость.

Вершина может не принадлежать ребру.

Выбор объектов в окне модели

Выбор объектов в Дереве построения

Вы можете задать название и цвет плоскости на вкладке Свойства Панели свойств.

 Завершить построение плоскостей можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также

Другие команды построения вспомогательных плоскостей


Команда Плоскость через вершину
параллельно другой плоскости

Позволяет создать одну или несколько вспомогательных плоскостей, проходящих через указанные точки параллельно указанным конструктивным плоскостям или плоским граням.

Опорными точками могут служить вершины, характерные точки графических объектов в эскизах (например, конец отрезка, центр окружности и т.п.) или начала координат.

 Для вызова команды нажмите кнопку Плоскость через вершину параллельно другой плоскости на панели Вспомогательная геометрия или выберите ее название из меню Операции.

Укажите вершину, через которую должна пройти новая плоскость, и существующую плоскость (или плоскую грань), параллельно которой должна пройти новая плоскость.

Выбор объектов в окне модели

Выбор объектов в Дереве построения

Вы можете задать название и цвет плоскости на вкладке Свойства Панели свойств.

 Завершить построение плоскостей можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также

Другие команды построения вспомогательных плоскостей


Команда Плоскость через ребро и вершину

Позволяет создать одну или несколько вспомогательных плоскостей, каждая из которых проходит через прямолинейный объект и точку.

Опорным прямолинейным объектом для построения плоскости может служить ребро, вспомогательная ось или отрезок в эскизе. Опорной точкой может быть вершина, характерная точка графического объекта в эскизе (например, конец отрезка, центр окружности и т.п.) или начало координат.

 Для вызова команды нажмите кнопку Плоскость через ребро и вершину на панели Вспомогательная геометрия или выберите ее название из меню Операции.

Укажите прямолинейное ребро (или вспомогательную ось) и вершину, через которые должна проходить создаваемая плоскость.

Выбор объектов в окне модели

Выбор объектов в Дереве построения

Вы можете задать название и цвет плоскости на вкладке Свойства Панели свойств.

 Завершить построение плоскостей можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также

Другие команды построения вспомогательных плоскостей


Команда Плоскость под углом к другой плоскости

Позволяет создать одну или несколько вспомогательных плоскостей, проходящих через прямолинейный объект под заданным углом к существующему плоскому объекту.

Опорным прямолинейным объектом для построения плоскости может служить ребро, отрезок в эскизе или вспомогательная ось. Опорным плоским объектом может быть вспомогательная плоскость или плоская грань.

Замечание. Опорный прямолинейный объект должен быть параллелен опорному плоскому объекту или принадлежать ему.

 Для вызова команды нажмите кнопку Плоскость под углом к другой плоскости на панели Вспомогательная геометрия или выберите ее название из меню Операции.

Укажите вспомогательную плоскость или плоскую грань (опорную плоскость), под углом к которой должна пройти новая плоскость.

Укажите ребро в опорной плоскости, через которое должна пройти новая плоскость.

Выбор объектов в окне модели

Выбор объектов в Дереве построения

Введите в поле Угол на Панели свойств значение угла между опорной плоскостью и создаваемой плоскостью или выберите его из списка.

  Чтобы указать, в какую сторону от опорной плоскости должен быть отложен указанный угол, воспользуйтесь переключателем Направление угла на вкладке Параметры Панели свойств.

Величину и направление угла можно задать с помощью характерной точки.

Вы можете задать название и цвет плоскости на вкладке Свойства Панели свойств.

Плоскость с заданными параметрами отображается на экране в виде фантома.

 Чтобы подтвердить ее создание, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Завершить построение плоскостей можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также

Другие команды построения вспомогательных плоскостей


Команда Средняя плоскость

Команда позволяет построить биссекторную плоскость двугранного угла.

Двугранный угол - часть пространства, ограниченная двумя полуплоскостями, границей каждой из которых служит их общая прямая. Эти полуплоскости называются гранями двугранного угла, а граница - ребром двугранного угла. Угол между линиями пересечения граней двугранного угла с плоскостью, перпендикулярной ребру двугранного угла, называется линейным углом двугранного угла.

Биссекторная плоскость двугранного угла - плоскость, проходящая через биссектрису линейного угла этого двугранного угла.

 Для вызова команды нажмите кнопку Средняя плоскость на панели Вспомогательная геометрия или выберите ее название из меню Операции.

Двугранный угол для построения средней плоскости может быть задан:

-	гранями - для этого необходимо указать два плоских опорных объекта,

-	линейным углом - для этого необходимо указать два прямолинейных опорных объекта,

-	гранью и стороной линейного угла - для этого необходимо указать плоский и прямолинейный опорные объекты.

Опорными прямолинейными объектами могут служить ребра, вспомогательные оси, сегменты ломаных или отрезки в эскизах. Опорными плоскими объектами могут служить вспомогательные и конструктивные плоскости или плоские грани модели.

Выбор объектов в окне модели

Выбор объектов в Дереве построения

  Чтобы задать положение средней плоскости относительно опорных объектов, активизируйте переключатель Положение 1 или Положение 2 на вкладке Параметры Панели свойств.

Вы можете задать название и цвет плоскости на вкладке Свойства Панели свойств.

Плоскость с заданными параметрами отображается на экране в виде фантома.

В частном случае, если опорные объекты параллельны, построение выполняется следующим образом (вне зависимости от того, какой переключатель положения активен).

-	Если опорные объекты прямолинейные, то средняя плоскость строится перпендикулярно проходящей через них плоскости на равном расстоянии от них.

-	Если опорные объекты плоские, а также, если один плоский, а второй - прямолинейный, то средняя плоскость строится параллельно им на равном расстоянии от них.

 Чтобы подтвердить создание средней плоскости, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

После создания средней плоскости команда остается активной. Система ожидает задания параметров и построения следующего экземпляра средней плоскости.

 Завершить построение плоскостей можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также

Другие команды построения вспомогательных плоскостей


Положение плоскости

Переключатель, позволяющий выбрать ориентацию создаваемой средней плоскости.

 Вариант Положение 1 позволяет построить биссекторную плоскость.

 Вариант Положение 2 позволяет построить плоскость, перпендикулярную биссекторной и проходящую через прямую или точку пересечения опорных объектов.

Изменение положения немедленно отображается на фантоме плоскости в окне модели.


Команда Плоскость через три вершины

Позволяет создать одну или несколько вспомогательных плоскостей, каждая из которых проходит через три указанные опорные точки. Опорными точками могут служить вершины, характерные точки графических объектов в эскизах (например, конец отрезка, центр окружности и т.п.) или начала координат.

 Для вызова команды нажмите кнопку Плоскость через три вершины плоскости на панели Вспомогательная геометрия или выберите ее название из меню Операции.

Последовательно указывайте тройки вершин детали, через которые должны проходить создаваемые плоскости.

Выбор объектов в окне модели

Вы можете задать название и цвет плоскости на вкладке Свойства Панели свойств.

 Завершить построение плоскостей можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также

Другие команды построения вспомогательных плоскостей


Команда Смещенная плоскость

Позволяет создать одну или несколько вспомогательных плоскостей, расположенных на заданном расстоянии от указанной плоскости или плоской грани детали.

 Для вызова команды нажмите кнопку Смещенная на панели Вспомогательная геометрия или выберите ее название из меню Операции.

Укажите плоскость, относительно которой должна быть смещена новая плоскость.

Выбор объектов в окне модели

Выбор объектов в Дереве построения

Введите в поле Расстояние на Панели свойств значение расстояния от существующей плоскости (плоской грани) до новой конструктивной плоскости или задайте его, используя счетчик.

  Для того, чтобы указать, по какую сторону от существующей должна быть построена новая плоскость, активизируйте один из переключателей (Прямое направление или Обратное направление) на вкладке Параметры Панели свойств.

Расстояние и направление смещения можно задать с помощью характерной точки.

Вы можете задать название и цвет плоскости на вкладке Свойства Панели свойств.

Плоскость с заданными параметрами отображается на экране в виде фантома.

 Чтобы подтвердить ее создание, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Завершить построение плоскостей можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

________________

Смотрите также

Другие команды построения вспомогательных плоскостей


Команда Импортированная поверхность

Позволяет импортировать в файл модели КОМПАС-3D поверхности, записанные в файлах форматов SAT или IGES.

 Для вызова команды нажмите кнопку Импортированная поверхность на инструментальной панели Поверхности или выберите ее название из меню Операции.

После вызова команды на экране отображается стандартный диалог открытия файла, в котором следует выбрать нужный файл с расширением *.sat или *.igs.

Выбрав файл, нажмите кнопку Открыть.

В результате импорта поверхности, имеющиеся в указанном файле (в том числе поверхности тел), будут вставлены в текущую модель так, чтобы их система координат совпала с системой координат модели.

Замечание. Во время чтения файла *.igs, записанного без топологии, на экране появляется запрос на сшивку поверхностей. При положительном ответе те импортируемые поверхности, сшивка которых возможна, будут объединены.

Импортированная поверхность может использоваться для отсечения части модели, в качестве объекта, до которого производится выдавливание (см. рисунок), сшиваться с другими поверхностями и т.п.

Пример использования импортированной поверхности:
а) импортированная поверхность и эскиз элемента выдавливания,
стрелкой показано направление выдавливания;
б) результат выдавливания до поверхности

Если в выбранном файле *.sat или *.igs записана сборочная модель, то ее импорт возможен только в файл сборки (*.a3d). В результате чтения в сборке создаются детали, содержащие импортированные поверхности.

Замечание. Сформированные детали записываются на диск только при сохранении файла сборки. Они помещаются в ту же папку, что и сборка.

_________________

Смотрите также

Другие команды создания поверхностей


Команда Отверстие

Позволяет создать круглое отверстие со сложным профилем.

Перед вызовом команды требуется выделить плоский объект (плоскую грань детали, вспомогательную или конструктивную плоскость), на котором должно располагаться отверстие.

Команда Отверстие доступна как при построении детали, так и при построении сборки.

 Для вызова команды нажмите кнопку Отверстие на инструментальной панели редактирования детали или на инструментальной панели редактирования сборки.

Элементы управления вкладки становятся доступны после указания отверстия.

Выбор формы отверстия и задание его размеров

   Группа переключателей Способ построения на вкладке Параметры Панели свойств позволяет выбрать способ определения глубины отверстия.

Фантом отверстия с заданными параметрами отображается в окне модели. Точка привязки отверстия по умолчанию располагается в начале локальной системы координат плоского объекта, на котором создается это отверстие.

Чтобы разместить отверстие в нужном месте плоского объекта, расфиксируйте поле т на вкладке Параметры и укажите положение отверстия мышью или введите координаты центра отверстия в поле т. Положение отверстия можно задать также с помощью характерной точки. Расфиксация поля т в этом случае не требуется.

  Чтобы выбрать направление построения отверстия, активизируйте соответствующий переключатель в группе Направление.

Настройка свойств поверхности отверстия

 При построении отверстия в сборке вы можете задать область применения операции. Для этого нажмите кнопку Область применения на Панели специального управления во время выполнения операции.
Если действие операции должно распространяться на все компоненты сборки, то область применения можно не задавать.

 Чтобы подтвердить создание отверстия, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

При создании отверстия в детали автоматически формируется эскиз. Он располагается на плоскости или грани, указанной для построения отверстия, и содержит вспомогательную точку со стилем "Конверт", находящуюся на оси отверстия.

 Прервать построение можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования детали

Другие команды редактирования сборки


Способ построения отверстия

Группа переключателей Способ построения становится доступной после выбора отверстия.

Если активен переключатель На глубину, то глубина отверстия равна значению, заданному в таблице параметров.

Если активен переключатель До вершины, то параметр H исчезает из таблицы. В окне модели требуется указать нужную вершину.

Если активен переключатель Через все, то параметр H исчезает из таблицы, а глубина отверстия определяется автоматически.


Выбор формы отверстия и задание его размеров

Для указания нужного отверстия и настройки его параметров служит панель Выбор отверстия на вкладке Параметры Панели свойств.

 Панель выбора отверстия разделена на несколько областей. В первой из них содержится структура библиотеки отверстий ("дерево" разделов), во второй - перечень элементов выбранного раздела. Команды контекстного меню первой и второй области позволяют управлять представлением их элементов, а также отображением областей комментария и просмотра.
Область комментария к выбранному типу отверстия содержит качественное описание его формы.
В области просмотра показывается эскиз профиля отверстия и размеры, управляющие параметрами профиля.
Таблица параметров занимает нижнюю часть окна.

Выбрав отверстие, введите значения его параметров в соответствующую колонку таблицы.
Не все значения размеров можно менять в произвольном порядке. Например, нельзя сделать диаметр резьбы больше номинального диаметра отверстия. Если требуется увеличить диаметр отверстия, сначала измените номинальный диаметр, а затем - диаметр резьбы.
После ввода нового значения параметра в колонке Изменен напротив его имени появляется "галочка". Щелчок на ней мышью позволяет вернуть исходное значение параметра.


Библиотека отверстий

Библиотека параметрических фрагментов, используемых в качестве эскизов профилей при построении отверстий в трехмерных моделях.

По умолчанию применяется библиотека holelib.lfr, расположенная в подкаталоге \Sys главного каталога системы.

Подключение библиотеки производится в диалоге настройки библиотек.

Пользователь может создавать и подключать собственные библиотеки отверстий.


Команда Уклон

Позволяет придать уклон плоским граням, перпендикулярным основанию, или цилиндрическим граням, образующие которых перпендикулярны основанию.

 Для вызова команды нажмите кнопку Уклон на инструментальной панели редактирования детали или выберите ее название в меню Операции.

  Укажите объекты для выполнения уклона

Введите угол уклона в соответствующее поле на вкладке Параметры Панели свойств.

  Переключатель Направление позволяет выбрать направление уклона - внутрь или наружу.

Величину и направление уклона можно задать с помощью характерной точки.

Если грань, указанная для выполнения операции, гладко соединяется с другими гранями, то им автоматически придается уклон с теми же параметрами, что были заданы для выбранной грани.

Совет 1....

Совет 2....

Настройка свойств поверхности уклона

 Чтобы подтвердить создание уклона, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать построение можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

Команда не выполняется, если система обнаружит, что грани, перестроенные в соответствии с заданными параметрами уклона, не образуют тело.

Если применить команду Уклон к грани, уже наклоненной к основанию под каким-либо углом, то этот угол учитываться не будет (то есть результат будет таким, как если бы команда была применена к грани, перпендикулярной основанию).

Применение команды Уклон наиболее эффективно на завершающих этапах проектирования литых деталей, когда отдельным граням требуется придать небольшой уклон для облегчения выемки отливок из форм.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования детали


Если требуется скруглить одно или несколько ребер, ограничивающих уклоняемую грань, сделайте это после придания грани уклона.


Не наклоняйте каждую грань в отдельности. Если это возможно, указывайте при выполнении команды Уклон как можно большее количество граней, которые требуется наклонить под одинаковым углом к одному и тому же основанию. В этом случае расчеты при перестроении модели будут производиться быстрее.


Указание объектов для выполнения команды Уклон

 Чтобы выбрать основание, активизируйте соответствующий переключатель и укажите нужную грань в окне детали.

Если основание выбрано неверно, его можно указать повторно, не выходя из команды. Просто щелкните мышью на нужной грани. Выделение с ранее указанной грани будет снято. Вновь указанная грань окажется выбранной в качестве основания уклона.

 Чтобы выбрать уклоняемые грани, активизируйте соответствующий переключатель в группе Объекты и укажите нужные грани в окне детали.

Чтобы исключить какую-либо грань из числа выбранных, укажите ее в окне детали повторно. Выделение с этой грани будет снято. Она не будет учитываться при построении.

Результат выполнения команды Уклон
(основание – верхняя грань, уклоняемые грани выделены).

Замечание. Иногда в качестве основания можно указать разные грани. При этом результат выполнения команды будет зависеть от взаимного положения основания и уклоняемой грани.

Положение уклона в зависимости от выбора основания


Основание уклона (определение)
Основание уклона

Плоская грань детали, форма, размеры и угол наклона которой не изменятся после выполнения команды Уклон.

Основание уклона может быть только одно.


Уклоняемые грани (определение)
Уклоняемые грани

Грани, угол наклона которых по отношению к основанию изменится в результате выполнения команды Уклон.

Уклоняемых граней может быть несколько. Для корректного выполнения команды уклоняемые грани должны быть смежны с основанием; между собой они могут быть не смежны.


Команда Ребро жесткости

Позволяет создавать ребра жесткости детали.

Команда доступна, если выделен один эскиз.

Требования к эскизу ребра жесткости

Контур в эскизе ребра жесткости может не доходить до тела детали. В этом случае система продолжит конур до пересечения с ближайшей гранью. Криволинейные контуры продолжаются по касательным к ним в крайних точках.

 Для вызова команды нажмите кнопку Ребро жесткости на инструментальной панели редактирования детали или выберите ее название в меню Операции.

  Переключатель Плоскость на вкладке Параметры Панели свойств управляет ориентацией ребра относительно плоскости эскиза.

  Направление построения ребра жесткости показано фантомной стрелкой в окне детали. Если требуется изменить автоматически выбранное направление, активизируйте другую опцию в группе Направление.

Если требуется, чтобы боковые грани ребра имели уклон, введите в поле Угол уклона значение угла. Направление уклона граней ребра жесткости - наружу, изменить его нельзя.

Кнопка Следующий позволяет указать сегмент, задающий направление уклона.

Задание толщины ребра жесткости

Настройка свойств поверхности ребра жесткости

 Чтобы подтвердить создание ребра, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать построение можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования детали


Толщина ребра жесткости

Выберите способ задания толщины стенки из списка Тип построения тонкой стенки на вкладке Толщина Панели свойств.

Затем введите нужное значение в поле Толщина стенки.

Если выбрано создание ребра жесткости в двух направлениях, толщину требуется ввести дважды (для направлений внутрь и наружу).

Если плоскость эскиза (или перпендикулярная ей плоскость) была выбрана в качестве средней плоскости элемента, то введенное значение толщины считается общим (в каждом направлении откладывается его половина).

Значение толщины и тип построения (кроме типа средняя плоскость) можно задать с помощью характерных точек.

Изменение толщины или способа ее определения отображается на фантоме ребра жесткости в окне детали. Это позволяет оценить правильность задания параметров стенки и при необходимости откорректировать их.


Положение ребра жесткости
относительно плоскости эскиза

 Если необходимо построить ребро жесткости, средняя плоскость или одна из боковых граней которого должна располагаться в той же плоскости, что и его эскиз, активизируйте переключатель В плоскости эскиза .

 Активизация переключателя Ортогонально плоскости эскиза означает, что ребро будет расположено перпендикулярно плоскости его эскиза.


Сегмент, задающий направление уклона

Если эскиз ребра жесткости состоит из нескольких сегментов (отрезков, кривых), можно выбрать сегмент, задающий направление уклона. Торцевая грань ребра жесткости, соответствующая этому сегменту, будет принята за основание уклона. Боковые грани ребра будут наклонены по отношению к ней на заданный угол.

Сегмент, задающий направление уклона, отмечен фантомной стрелкой в окне детали. Чтобы выбрать другой, сегмент, нажмите кнопку Следующий на вкладке Параметры Панели свойств.

Зависимость формы ребра жесткости от выбора сегмента,
задающего направление уклона (выделен цветом)


Команда Зеркально отразить все

Позволяет "приклеить" к детали ее зеркальную копию, т.е. получить деталь, обладающую плоскостью симметрии.

 Для вызова команды нажмите кнопку Зеркально отразить все на инструментальной панели редактирования детали или выберите ее название в меню Операции.

Укажите в окне детали плоскую грань, которая должна стать плоскостью симметрии при копировании детали. Вы можете указывать только грань, плоскость которой не пересекает деталь.

На экране появится фантом зеркальной копии детали.

Настройка свойств поверхности зеркальной копии

 Чтобы подтвердить создание копии, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать копирование можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

Зеркальная копия приклеивается к исходной детали, образуя деталь, имеющую плоскость симметрии.

Порядок работы с получившейся симметричной деталью будет прежним - добавление и вычитание тел, формирование фасок, скруглений и отверстий. Новые элементы могут быть не симметричны.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования детали


Команда Зеркальный массив

Позволяет получить копию выбранных элементов, симметричную им относительно указанной плоскости или плоской грани.

Элементы, которые требуется зеркально отразить, можно выделить перед вызовом команды. Для этого укажите их в Дереве построения или в окне детали.

Выбор объектов в окне модели

Выбор объектов в Дереве построения

 Для вызова команды нажмите кнопку Зеркальный массив на инструментальной панели редактирования детали или выберите ее название в меню Операции.

Укажите плоскость симметрии в Дереве построения или в окне детали.

Укажите приклеиваемые элементы, если они не были выделены перед вызовом команды.

На экране появится фантом зеркального массива. Если он вас не устраивает, измените параметры операции, указав другую плоскость симметрии или исходные объекты. Для этого снимите выделение с указанных объектов и укажите новые.

Если был указан приклеенный элемент, массив также приклеивается к детали, если вырезанный элемент - массив вырезается.

Для создания геометрического массива включите соответствующую опцию на вкладке Параметры Панели свойств.

Настройка свойств поверхности зеркального массива

 Для подтверждения создания массива нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать выполнение операции можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования детали


Плоскость симметрии для зеркального копирования

Вспомогательная или проекционная плоскость или плоская грань.


Команда Массив компонентов по образцу

Позволяет создать массив компонентов текущей сборки, расположив их так же, как расположены объекты другого - уже существующего - массива (образца).

Созданный массив компонентов будет иметь те же параметры, что и массив-образец. Например, в качестве образца указан массив элементов по концентрической сетке. Компоненты нового массива будут расположены в узлах концентрической сетки, центр которой лежит на той же оси, что и центр сетки-образца; расстояния между компонентами нового массива в радиальном и осевом направлениях будут такими же, как расстояния между элементами массива-образца.

Если в массиве-образце имелись удаленные экземпляры, то и новый массив не будет содержать экземпляров с этими номерами.

 Для вызова команды нажмите кнопку Массив по образцу на инструментальной панели редактирования сборки или выберите ее название в меню Операции.

 Активизируйте перключатель Компоненты на вкладке Выбор объектов Панели свойств и укажите исходные компоненты в окне Дерева построения или в окне модели.

Перечень выбранных объектов отображается в окне Список компонентов на вкладке Выбор объектов Панели свойств.

Чтобы исключить какой-либо компонент из числа выбранных, укажите его повторно.

 Можно также выделить компонент в списке и нажать кнопку Удалить.

 Активизируйте элемент Исходный массив и укажите массив-образец. Название выбранного массива появляется в справочном поле.

В окне модели отображается фантом массива. Это позволяет оценить правильность задания параметров и при необходимости внести в них изменения.

Настройка свойств поверхности экземпляров массива

 После задания параметров массива и настройки свойств поверхности экземпляров нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать создание массива можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Удаление отдельных экземпляров массива

Другие команды редактирования сборки


Образец для массива компонентов сборки

Любой массив элементов детали, принадлежащей этой сборке.

Например, при создании массива болтов в качестве образца может использоваться массив отверстий в одной из деталей.


Команда Массив компонентов по сетке

Позволяет создать массив компонентов сборки, расположив их в узлах параллелограммной сетки.

 Для вызова команды нажмите кнопку Массив по сетке на инструментальной панели редактирования сборки или выберите ее название в меню Операции.

Выберите исходные компоненты для создания массива.

  Задайте направление осей сетки

Указав направления осей, введите количества экземпляров вдоль каждой из них в поля N 1 и N 2.

Затем введите значения шага вдоль первой и второй оси в поля Шаг 1 и Шаг 2.

  Группа Режим управляет интерпретацией значения шага.

  Если требуется создать экземпляры массива во всех узлах сетки, активизируйте переключатель Оставлять копии внутри сетки в группе Копии внутри. Активизация переключателя Удалять копии внутри сетки означает, что экземпляры массива будут созданы только по периметру сетки.

В окне модели отображается фантом массива, что позволяет оценить правильность задания параметров и при необходимости внести в них изменения.

Настройка свойств поверхности экземпляров массива

 После задания параметров массива и настройки свойств поверхности экземпляров нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать создание массива можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Удаление отдельных экземпляров массива

Другие команды редактирования сборки


Задание направления осей параллелограммной сетки

Направление осей сетки можно задать двумя способами:

1.	Указать существующие в модели прямолинейные объекты.

 Для этого активизируйте переключатель Ось 1 на вкладке Параметры Панели свойств и укажите первый объект в Дереве построения или в окне детали.

 Переключатель Ось 2 активизируется автоматически, и вы можете сразу указать второй объект.

Чтобы отказаться от использования выбранных объектов, активизируйте нужный элемент - Ось 1 или Ось 2 - и укажите эти объекты заново. Выделение с них будет снято, и вы сможете задать направления осей заново.

2.	Задать углы, характеризующие расположение осей.

Для этого введите нужные значения в поля Угол наклона и Угол раствора.

Возможно сочетание способов. Например, направление первой оси можно задать, указав ребро детали, а направление второй - введя угол раствора в соответствующем поле Панели свойств.


Команда Массив компонентов по концентрической сетке

Позволяет создать массив компонентов сборки, расположив их в узлах концентрической сетки.

 Для вызова команды нажмите кнопку Массив по концентрической сетке на инструментальной панели редактирования сборки или выберите ее название в меню Операции.

Выберите исходные компоненты для создания массива.

Концентрическая сетка характеризуется положением ее плоскости и центра, радиусами окружностей и углом между пересекающими их радиальными лучами.

Чтобы задать положение плоскости сетки и ее центра, требуется указать ось массива. Плоскость сетки будет перпендикулярна оси массива, а центр сетки будет лежать на этой оси.

 Активизируйте элемент Ось на вкладке Параметры Панели свойств и укажите ось массива.

Введите количества экземпляров в радиальном и кольцевом направлениях в поля N 1 и N 2.

Введите значение шага в радиальном направлении в поле Шаг 1.

  Группа Режим 1 управляет интерпретацией значения шага в радиальном направлении.

Введите значение углового шага в кольцевом направлении в поле Шаг 2

Группа Режим 2 управляет интерпретацией значения углового шага между осями сетки.

  Переключатель Направление управляет расположением массива относительно начальной оси.

  Группа Ориентация управляет ориентацией экземпляров массива относительно проекционных плоскостей.

   Положение плоскости сетки, ее начальной окружности и первого луча, а также расположение экземпляров массива в узлах сетки зависит от способа задания базовой точки. Управление этим способом осуществляется с помощью переключателей группы Способ на вкладке Выбор объектов Панели свойств.

В окне модели отображается фантом массива. Это позволяет оценить правильность задания параметров и при необходимости внести в них изменения.

Настройка свойств поверхности экземпляров массива

 После задания параметров массива и настройки свойств поверхности экземпляров нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать создание массива можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Удаление отдельных экземпляров массива

Другие команды редактирования сборки


Способ выбора базовой точки (массив компонентов по конц. сетке)
Способ выбора базовой точки

При создании массива компонентов доступны три способа выбора базовой точки копирования: автоматический, по СК первого компонента и ручной.

 По умолчанию базовая точка копирования определяется автоматически - активен переключатель Автоопределение. В этом случае взаиморасположение компонентов в экземплярах массива, находящихся на одном луче, отличается от взаиморасположения исходных компонентов. Так происходит из-за того, что для каждого исходного компонента строится собственная концентрическая сетка.

Порядок построения массива с автоопределением базовой точки

Если требуется, чтобы взаиморасположение компонентов во всех экземплярах массива совпадало с взаиморасположением исходных компонентов, необходимо явно указать базовую точку. В этом случае строится единственная концентрическая сетка, в узлы которой помещаются экземпляры массива (группы копий исходных компонентов).

В качестве базовой точки могут использоваться следующие объекты.

-	Начало координат того исходного компонента, с которого начинается список компонентов на вкладке Выбор объектов.

Чтобы базовой точкой было начало координат первого компонента, активизируйте переключатель По первому в списке.
Совет. Вы можете изменить порядок следования компонентов. Для этого воспользуйтесь кнопками Переместить вверх и Переместить вниз, расположенными над списком компонентов.

-	Произвольная точка модели.

Чтобы задать точку, активизируйте переключатель Ручное указание и укажите нужную точку (вершину, точку в эскизе и т.п.) в окне модели.

Порядок построения массива с базовой точкой, указанной пользователем


Порядок построения массива
с автоопределением базовой точки

-	Строится плоскость сетки, перпендикулярная оси массива и проходящая через начало координат исходного компонента.

-	Через это начало координат проводятся первый луч и первая окружность сетки.

-	Строятся остальные лучи и окружности в соответствии с заданными параметрами сетки.

-	Копии исходного компонента размещаются следующим образом: начала координат копий совпадают с узлами сетки, а направления осей координат копий - с направлениями осей исходного компонента.

-	Если включен доворот копий до радиального направления, то каждая из них дополнительно поворачивается вокруг "своего" узла сетки.

-	Вышеописанные действия повторяются для остальных исходных компонентов массива.


Порядок построения массива с базовой точкой, указанной пользователем

-	Строится плоскость сетки, перпендикулярная оси массива и проходящая через указанную точку (начало координат первого исходного компонента или произвольно выбранную точку в окне модели).

-	Через эту точку проводятся первый луч и первая окружность сетки.

-	Строятся остальные лучи и окружности в соответствии с заданными параметрами сетки.

-	Группы копий исходных компонентов размещаются так, чтобы указанная точка совпала с узлом сетки.

-	Если включен доворот копий до радиального направления, то каждая группа дополнительно поворачивается вокруг "своего" узла сетки.


Команда Массив компонентов вдоль кривой

Позволяет создать массив компонентов сборки, расположив их вдоль указанной кривой.

 Для вызова команды нажмите кнопку Массив вдоль кривой на инструментальной панели редактирования сборки или выберите ее название в меню Операции.

Выберите исходные компоненты для создания массива.

 Активизируйте переключатель Кривые на вкладке Параметры Панели свойств и укажите траекторию для создания массива.

Если траектория копирования разомкнута, то ее начальной точкой по умолчанию считается конец, ближайший к копируемому компоненту.

Если траектория копирования замкнута, ее начальная точка находится системой автоматически в зависимости от расположения траектории относительно системы координат и других параметров.

 При необходимости вы можете задать начальную точку замкнутой траектории вручную. Для этого активизируйте переключатель Точка 2 и укажите нужную точку в окне модели.

В поле Количество введите или выберите из списка количество экземпляров массива.

 Чтобы разместить компоненты вдоль траектории с определенным шагом, активизируйте переключатель По шагу и введите в поле Шаг нужное значение.

 Если требуется разместить компоненты массива так, чтобы первый и последний из них лежали в начальной и конечной точках траектории, активизируйте переключатель Вдоль всей направляющей в группе Способ. При этом поле Шаг и группа Режим становятся недоступны, так как шаг вычисляется автоматически как частное от деления длины траектории на число, на единицу меньшее, чем количество экземпляров.

Замечание. Если в качестве траектории указана вспомогательная ось, то массив строится способом По шагу. Выбор способа Вдоль всей направляющей невозможен, поскольку вспомогательная ось является бесконечной прямой в пространстве.

  Группа Режим управляет интерпретацией значения шага.

Замечание. Шаг измеряется вдоль траектории.

  Группа Направление позволяет задать направление размещения экземпляров массива.

  Группа Ориентация управляет ориентацией экземпляров массива относительно проекционных плоскостей.

   Расположение элементов массива вдоль траектории зависит от способа задания базовой точки. Управление расположением элементов осуществляется с помощью переключателей группы Способ на вкладке Выбор объектов Панели свойств.

В окне модели отображается фантом массива, что позволяет оценить правильность задания параметров и при необходимости внести в них изменения.

Настройка свойств поверхности экземпляров массива

 После задания параметров массива и настройки свойств поверхности экземпляров нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать создание массива можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Удаление отдельных экземпляров массива

Другие команды редактирования сборки


Способ выбора базовой точки (массив компонентов вдоль кривой)
Способ выбора базовой точки

При создании массива компонентов доступны три способа выбора базовой точки копирования: автоматический, по СК первого компонента и ручной.

 Активизация переключателя Автоопределение означает расположение компонентов на кривых, в точности повторяющих траекторию.

Порядок построения массива с автоопределением базовой точки

Для получения предсказуемого результата копирования при использовании автоматического определения базовой точки рекомендуется строить траекторию так, чтобы она заведомо начиналась в начале координат исходного компонента.

Если построение траектории, удовлетворяющей данному требованию, невозможно или затруднено, используйте режим копирования по системе координат первого исходного компонента.

 Для этого активизируйте переключатель По СК первого в списке.

Порядок построения массива по СК первого исходного компонента

При необходимости вы можете выбрать базовую точку копирования произвольно.

 Для этого активизируйте переключатель Ручное указание и укажите в окне модели нужную точку.

Порядок построения массива с ручным указанием базовой точки

Для получения предсказуемого результата копирования с использованием ручного указания базовой точки рекомендуется в качестве базовой выбирать начальную точку траектории.


Порядок построения массива
с автоопределением базовой точки

-	Траектория копирования параллельным переносом перемещается так, чтобы ее начальная точка совпала с началом координат исходного компонента массива.

-	Копии компонента размещаются так, чтобы начала координат каждой копии располагались на траектории на расстояниях, равных шагу.

-	Если исходных компонентов несколько, то действия, описанные в предыдущих пунктах, повторяются для каждого компонента.

-	Если включен доворот копий до нормали, то каждая из них дополнительно поворачивается вокруг своего начала координат.


Порядок построения массива
по СК первого исходного компонента

-	Траектория копирования параллельным переносом перемещается так, чтобы ее начальная точка совпала с началом координат того исходного компонента, с которого начинается список компонентов на вкладке Выбор объектов.
Совет. Вы можете изменить порядок следования компонентов. Для этого  воспользуйтесь кнопками Переместить вверх и Переместить вниз, расположенными над списком компонентов.

-	Копии первого исходного компонента располагаются так, чтобы начала координат каждой копии находились на траектории на расстояниях, равных шагу.

-	Через начало координат второго и последующих исходных компонентов проводятся эквидистанты траектории.

-	Копии второго и последующих исходных компонентов размещаются так, чтобы начала координат каждой копии находились на соответствующих эквидистантах траектории на расстояниях, равных шагу.

-	Если включен доворот копий до нормали, то каждая из них дополнительно поворачивается вокруг своего начала координат.


Порядок построения массива
с ручным указанием базовой точки

-	Траектория копирования параллельным переносом перемещается так, чтобы ее начальная точка совпала с указанной.

-	Через начала координат исходных компонентов проводятся эквидистанты траектории.

-	Копии исходных компонентов размещаются так, чтобы начала координат каждой копии располагались на соответствующих эквидистантах траектории на расстояниях, равных шагу.

-	Если включен доворот копий до нормали, то каждая из них дополнительно поворачивается вокруг своего начала координат.


Выбор исходных компонентов
для создания массива

Укажите требуемые компоненты в окне Дерева построения. Можно также указать в окне модели любой элемент, принадлежащий нужному компоненту.

Перечень выбранных объектов отображается в окне Список компонентов на в вкладке Выбор объектов Панели свойств.

Чтобы исключить какой-либо компонент из числа выбранных, укажите его повторно в Дереве построения или в окне модели.

 Можно также выделить компонент в списке и нажать кнопку Удалить.


Команда Массив элементов по концентрической сетке
Команда Массив по концентрической сетке

Позволяет создать массив, элементы которого располагаются в узлах концентрической сетки.

Элементы, которые требуется скопировать, можно выделить в Дереве построения как перед вызовом команды, так и после.

 Для вызова команды нажмите кнопку Массив по концентрической сетке на инструментальной панели редактирования детали или выберите ее название в меню Операции.

Концентрическая сетка характеризуется положением ее плоскости и центра, радиусами окружностей и углом между пересекающими их радиальными лучами.

Чтобы задать положение плоскости сетки и ее центра, укажите Ось массива. Плоскость сетки будет перпендикулярна оси массива, а центр сетки будет лежать на этой оси.

Введите количества экземпляров в радиальном и кольцевом направлениях в поля N 1 и N 2.

Введите значение шага в радиальном направлении в поле Шаг 1.

  Группа Режим 1 управляет интерпретацией значения шага в радиальном направлении.

Введите значение углового шага в кольцевом направлении в поле Шаг 2

Группа Режим 2 управляет интерпретацией значения углового шага между осями сетки.

Значения количества и шага экземпляров можно задать с помощью характерных точек.

Замечание. Если для какого-либо из направлений включена интерпретация шага как расстояния между крайними экземплярами, то в этом направлении отсутствует характерная точка "Количество". Значение количества можно задать только в соответствующем поле Панели свойств.

  Переключатель Направление управляет расположением массива относительно начальной оси.

  Группа Ориентация управляет ориентацией экземпляров массива относительно проекционных плоскостей.

В окне детали отображается фантом массива, что позволяет оценить правильность задания параметров и при необходимости внести в них изменения.

Для создания геометрического массива включите соответствующую опцию на вкладке Параметры Панели свойств.

Особенности построения массивов элементов

Настройка свойств поверхности экземпляров массива

 После задания параметров массива и настройки свойств поверхности экземпляров нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать создание массива можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Удаление отдельных экземпляров массива

Другие команды редактирования детали


Особенности построения массивов элементов

1.	Для копирования массива достаточно указать в Дереве построения этот массив. Его исходные элементы выбирать не нужно.

2.	При копировании с отключенной опцией Геометрический массив элемента, выдавленного До поверхности, каждый экземпляр массива выдавливается до этой же поверхности. В результате экземпляры могут отличаться друг от друга высотой и формой "торца".
В массиве, созданном при включенной опции Геометрический массив, каждый экземпляр является точной копией исходного элемента.

3.	Фаски и скругления, указанные в качестве исходных элементов массива, копируются только в том случае, если элементы, на ребрах которых они построены, также являются исходными элементами этого массива.


Направление построения массива
по концентрической сетке

Начальный луч сетки проводится через базовую точку копирования. Затем добавляются остальные лучи.

  Если направление добавления лучей, предложенное системой, требуется изменить, активизируйте другой переключатель в группе Направление.

Замечание. Результат построения массива не зависит от состояния группы Направление в следующих случаях:

-	Значение в поле Шаг 2 равно 360 и активен переключатель Шаг между крайними экземплярами в группе Режим 2.

-	Частное от деления 360 на значение поля Шаг 2, - целое число; это число меньше, чем значение поля N2.


Ориентация экземпляров массива

 Если все экземпляры должны быть ориентированы относительно плоскостей проекций так же, как и исходный объект, активизируйте переключатель Сохранять исходную ориентацию.

 Активизация переключателя Доворачивать до радиального направления означает, что экземпляры массива будут повернуты так, чтобы их ориентация по отношению к лучам сетки, на которых они расположены, совпадала с ориентацией исходного объекта по отношению к начальному лучу сетки.


Интерпретация значения шага

 Если активен переключатель Шаг между соседними экземплярами, то значение, заданное в поле Шаг 2, воспринимается как угол между соседними осями сетки.

 Если активен переключатель Шаг между крайними экземплярами, то это значение воспринимается как угол между первой и последней осями, то есть заданное количество экземпляров равномерно размещается на дуге, центральный угол которой задан в поле Шаг 2.


Команда Массив элементов по сетке
Команда Массив по сетке

Позволяет создать массив, элементы которого располагаются в узлах параллелограммной сетки.

Элементы, которые требуется скопировать, можно выделить в Дереве построения как перед вызовом команды, так и после.

 Для вызова команды нажмите кнопку Массив по сетке на Инструментальной панели редактирования детали или выберите ее название в меню Операции.

  Задайте направление осей сетки

Введите количество экземпляров вдоль каждой из осей в поля N 1 и N 2.

Затем введите значения шага вдоль первой и второй оси в поля Шаг 1 и Шаг 2.

  Группа Режим управляет интерпретацией значения шага.

Значения углов наклона и раствора, а также другие числовые значения можно задать с помощью характерных точек.

Замечание. Если для какого-либо из направлений включена интерпретация шага как расстояния между крайними экземплярами, то в этом направлении отсутствует характерная точка "Количество". Значение количества можно задать только в соответствующем поле Панели свойств.

  Если требуется создать экземпляры массива во всех узлах сетки, активизируйте переключатель Оставлять копии внутри сетки в группе Копии внутри. Активизация переключателя Удалять копии внутри сетки означает, что экземпляры массива будут созданы только по периметру сетки.

В окне детали отображается фантом массива, что позволяет оценить правильность задания параметров и при необходимости внести в них изменения.

Для создания геометрического массива включите соответствующую опцию на вкладке Параметры Панели свойств.

Особенности построения массивов элементов

Настройка свойств поверхности экземпляров массива

 После задания параметров массива и настройки свойств поверхности экземпляров нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать создание массива можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Удаление отдельных экземпляров массива

Другие команды редактирования детали


Задание направления осей параллелограммной сетки

Направление осей сетки можно задать двумя способами:

1.	Указать существующие в модели прямолинейные объекты.

 По умолчанию после вызова команды активен элемент Ось 1 на вкладке Параметры Панели свойств. Выберите первый объект в Дереве построения или в окне детали.

 Элемент Ось 2 будет активизирован автоматически, и вы можете сразу указать второй объект.

Чтобы отказаться от использования выбранных объектов, активизируйте нужный элемент - Ось 1 или Ось 2 - и повторно укажите эти объекты. Выделение с них будет снято, и вы сможете задать направления осей заново.

2.	Задать углы, характеризующие расположение осей.

Для этого введите нужные значения в поля Угол наклона и Угол раствора.

Возможно сочетание способов. Например, направление первой оси можно задать, указав ребро детали, а направление второй - введя угол раствора в соответствующем поле Панели свойств.


Угол наклона

Угол между первой осью сетки и осью ОХ.


Угол раствора

Угол между осями сетки.


Прямолинейные объекты:

-	ребра,

-	конструктивные оси,

-	отрезки в эскизах,

-	сегменты ломаных.


Команда Массив элементов по кривой
Команда Массив вдоль кривой

Позволяет создать массив, элементы которого располагаются вдоль указанной кривой.

Элементы, которые требуется скопировать, можно выделить в Дереве построения как перед вызовом команды, так и после.

 Для вызова команды нажмите кнопку Массив вдоль кривой на инструментальной панели редактирования детали или выберите ее название в меню Операции.

 Укажите траекторию создания массива, выбрав нужный объект в Дереве построения или в окне детали.

Если траектория копирования разомкнута, то ее начальной точкой по умолчанию считается конец, ближайший к копируемому элементу.

Если траектория копирования замкнута, ее начальная точка находится системой автоматически в зависимости от расположения траектории относительно системы координат и других параметров.

 При необходимости вы можете задать начальную точку замкнутой траектории вручную. Для этого активизируйте переключатель Точка 2 на вкладке Параметры Панели свойств и укажите нужную точку в окне модели.

В поле Количество введите или выберите из списка количество экземпляров массива.

 Если требуется разместить элементы массива так, чтобы первый и последний из них лежали в начальной и конечной точках траектории, активизируйте переключатель Вдоль всей направляющей в группе Способ. При этом поле Шаг и группа Режим становятся недоступны, так как шаг вычисляется автоматически как частное от деления длины траектории на число, на единицу меньшее, чем количество элементов.

 Чтобы разместить элементы вдоль траектории с определенным шагом, активизируйте переключатель По шагу и введите в поле Шаг нужное значение.

  Группа Режим управляет интерпретацией значения шага.
Замечание. Шаг измеряется вдоль траектории.

Значения количества и шага экземпляров можно задать с помощью характерных точек.

Замечание. При размещении копий вдоль всей направляющей, а также при размещении по шагу с интерпретацией шага как расстояния между крайними экземплярами характерная точка "Количество" отсутствует. Значение количества можно задать только в соответствующем поле Панели свойств.

  Группа Направление позволяет задать направление размещения экземпляров массива.

  Группа Ориентация управляет ориентацией экземпляров массива относительно проекционных плоскостей.

Для создания геометрического массива включите соответствующую опцию на вкладке Параметры Панели свойств.

Особенности построения массивов элементов

  Расположение элементов массива вдоль траектории зависит от способа задания базовой точки. Управление расположением элементов осуществляется с помощью переключателей группы Способ на вкладке Выбор объектов Панели свойств.

В окне детали отображается фантом массива, что позволяет оценить правильность задания параметров и при необходимости внести в них изменения.

Настройка свойств поверхности экземпляров массива

 После задания параметров массива и настройки свойств поверхности экземпляров нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать создание массива можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Удаление отдельных экземпляров массива

Другие команды редактирования детали


Ориентация экземпляров массива

 Если все экземпляры должны быть ориентированы относительно плоскостей проекций так же, как и исходный экземпляр, активизируйте переключатель Сохранять исходную ориентацию.

 Активизация переключателя Доворачивать до нормали означает, что экземпляры массива будут повернуты так, чтобы их ориентация по отношению к нормалями к траектории в точках вставки совпадала с ориентацией исходного экземпляра по отношению к нормали к траектории в начальной точке создания массива.


Направление размещения экземпляров массива
вдоль траектории

Смена направления по-разному влияет на массивы с замкнутой и разомкнутой траекториями.

Если траектория замкнута, то Прямое направление копирования означает расположение экземпляров массива вдоль траектории по одну сторону от исходного объекта, а Обратное направление - по другую сторону.

Замечание. Если траектория копирования замкнута и экземпляры располагаются вдоль всей траектории, то результат операции не зависит от направления копирования.

Если траектория разомкнута, то Прямое направление копирования означает, что начало траектории определяется умолчательным образом - начальной точкой считается ближайший к исходному объекту конец траектории. При выборе Обратного направления началом траектории будет считаться другой ее конец.


Интерпретация значения шага

 Если активен переключатель Шаг между соседними экземплярами, то это значение воспринимается как расстояние между соответствующими точками соседних экземпляров массива.

 Если активен переключатель Шаг между крайними экземплярами, то это значение воспринимается как расстояние между соответствующими точками первого и последнего экземпляров массива, то есть заданное количество экземпляров равномерно размещается на участке, длина которого задана в поле Шаг.


Траектория массива вдоль кривой

Траекторией массива вдоль кривой может служить один из следующих объектов:

-	непрерывная последовательность ребер,

-	пространственная ломаная,

-	пространственный сплайн,

-	спираль,

-	контур в эскизе,

-	конструктивная ось.


Геометрический массив (определение)
Геометрический массив

При создании геометрического массива копируются только грани и ребра исходных элементов.

Включение опции Геометрический массив ускоряет создание и перестроение массива, так как не производится копирование операций и их параметров.

Однако иногда скопированные поверхности располагаются относительно имеющихся так, что не образуется тело. Это приводит к ошибке при построении. В таких случаях опция Геометрический массив должна быть отключена.


Способ выбора базовой точки (создание массива элементов вдоль кривой)
Способ выбора базовой точки

При создании массива элементов доступны два способа выбора базовой точки копирования: автоматический и ручной.

 Активизация переключателя Автоопределение означает расположение элементов на кривой, в точности повторяющей траекторию.

Порядок построения массива с автоопределением базовой точки

Для получения предсказуемого результата копирования при использовании автоматического определения базовой точки рекомендуется строить траекторию так, чтобы она заведомо начиналась в точке центра масс кривых эскиза исходного элемента.

Если построение траектории, удовлетворяющей данному требованию, невозможно или затруднено, используйте режим произвольного задания базовой точки копирования.

 Для этого активизируйте переключатель Ручное указание и выберите в окне модели базовую точку копирования (т 1).

Порядок построения массива с ручным указанием базовой точки

Для получения предсказуемого результата копирования при использовании ручного указания базовой точки рекомендуется в качестве базовой выбирать начальную точку траектории.


Порядок построения массива
с ручным указанием базовой точки

-	Траектория копирования параллельным переносом перемещается так, чтобы ее начальная точка совпала с точкой 1.

-	Находится центр масс кривых (т. 3) эскиза копируемого элемента.

-	Через найденную точку проводится эквидистанта траектории.

-	Копии элемента размещаются так, чтобы т. 3 каждой копии располагались на эквидистанте траектории на расстояниях, равных шагу.

-	Если включено сохранение ориентации копий, то каждая из них дополнительно поворачивается вокруг т. 3.


Порядок построения массива
с автоопределением базовой точки

-	Определяется положение центра масс кривых (т. 3) эскиза копируемого элемента.

Замечание. Для элемента по сечениям - точка центра масс кривых эскиза, расположенного первым в списке эскизов.
Если копируются несколько элементов, то находится точка центра масс кривых эскиза того элемента, который был указан первым.

-	Траектория копирования параллельным переносом перемещается так, чтобы ее начальная точка совпала с т. 3. Определение начальной точки траектории рассмотрено в следующем разделе.

-	Копии элемента размещаются так, чтобы т. 3 каждой копии располагались на траектории на расстояниях, равных шагу.

-	Если включено сохранение ориентации копий, то каждая из них дополнительно поворачивается вокруг т. 3.


Команда Сечение поверхностью

Эта команда позволяет удалить часть модели, находящуюся по одну сторону пересекающей эту модель поверхности - вспомогательной или проекционной плоскости или импортированной поверхности.

Команда Сечение поверхностью доступна как при построении детали, так и при построении сборки.

 Для вызова команды нажмите кнопку Сечение поверхностью на инструментальной панели редактирования детали или на инструментальной панели редактирования сборки.

Если перед вызовом команды была выделена поверхность, пересекающая модель, название этой плоскости появляется в поле Поверхность сечения на вкладке Параметры Панели свойств. Если плоскость не была выделена перед вызовом команды, укажите ее.

Выбор объектов в окне модели

Выбор объектов в Дереве построения

Вы можете удалить часть модели по любую сторону от указанной поверхности.

  Чтобы изменить направление отсечения (оно показывается на фантоме в окне модели в виде стрелки), воспользуйтесь соответствующим переключателем на вкладке Параметры Панели свойств.

Настройка свойств поверхности отсечения

 При выполнении отсечения в сборке вы можете задать область применения операции. Для этого нажмите кнопку Область применения на Панели специального управления во время выполнения операции.
Если действие операции должно распространяться на все компоненты сборки, то область применения можно не задавать.

 После выбора направления отсечения и выполнения настройки нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать выполнение отсечения можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования детали

Другие команды редактирования сборки


Область применения операции (определение)
Область применения операции - набор компонентов сборки, на которые распространяется действие операции.


Режим задания области применения операции
Задание области применения операции

В режиме определения области применения на Панели свойств отображаются элементы, позволяющие указать компоненты, к которым будет применена текущая операция.

 Если абсолютно все компоненты сборки должны участвовать в операции, активизируйте переключатель Все компоненты.

 Если в операции не должны участвовать объекты, вставленные из прикладных библиотек (*.rtw; например, крепежные элементы из библиотеки constr3d.rtw), активизируйте переключатель Все компоненты, кроме библиотечных.

 Если в операции должна участвовать только определенная часть компонентов сборки, активизируйте переключатель Выбранные компоненты. Затем выберите компоненты, составляющие область применения операции.

 Завершив определение области применения, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления. Система вернется в режим выполнения операции, для которой производилась настройка области применения.


Выбор компонентов, входящих
в область применения операции

Задавая область применения вручную, вы можете указывать любые компоненты (как в самой сборке, так и в ее подсборках):

-	детали,

-	подсборки,

-	библиотечные компоненты,

-	копии компонентов в составе экземпляров массивов.

Компоненты можно выбирать мышью в Дереве построения или в окне модели. Выбранные компоненты подсвечиваются, а их названия добавляются на панель Список компонентов. Повторный выбор компонента исключает его из области применения операции.

Замечание. Выделенная подсборка всегда включается в область применения операции вместе со всеми своими компонентами. Поэтому, если требуется включить в область применения лишь некоторые компоненты подсборки, то следует выбирать только их, следя за тем, чтобы сама подсборка не была выбрана.

Чтобы ускорить выбор компонентов, составляющих область применения операции, можно использовать кнопки, расположенные на панели Список компонентов.

 После нажатия кнопки Выбрать все в область применения операции включаются все компоненты сборки: детали, подсборки и копии компонентов, входящие в состав экземпляров массивов. Эту кнопку удобно применять, если в операции должно быть задействовано большинство компонентов.

 После нажатия кнопки Выбрать все, кроме библиотечных в область применения операции включаются все компоненты сборки, кроме вставленных из прикладных библиотек (*.rtw). При необходимости вы можете включить часть библиотечных объектов в область применения. Для этого укажите их мышью в Дереве построения.

 Кнопка Удалить позволяет исключить из области применения компоненты, имена которых выделены в списке.

Обратите внимание на то, что объект, выделенный в списке, подсвечивается в окне модели. Это облегчает контроль правильности выбора компонентов.


Команда Сечение по эскизу

Позволяет удалить часть модели, находящуюся по одну сторону пересекающей эту модель цилиндрической поверхности, образованной перемещением указанного эскиза в направлении, перпендикулярном его плоскости.

Перед вызовом команды выделите эскиз, в котором изображен профиль цилиндрической поверхности.

Требования к эскизу поверхности отсечения

Команда Сечение по эскизу доступна как при построении детали, так и при построении сборки.

 Для вызова команды нажмите кнопку Сечение по эскизу на инструментальной панели редактирования детали или на инструментальной панели редактирования сборки. Можно также выбрать название команды в меню Операции.

Название эскиза, по которому производится отсечение, появляется в поле Профиль сечения на вкладке Параметры Панели свойств.

Вы можете удалить часть модели по любую сторону от цилиндрической поверхности.

  Чтобы изменить направление отсечения (оно показывается на фантоме в окне модели в виде стрелки), воспользуйтесь соответствующим переключателем на вкладке Параметры Панели свойств.

Настройка свойств поверхности отсечения

При выполнении отсечения в сборке вы можете задать область применения операции.

 При выполнении отсечения в сборке вы можете задать область применения операции. Для этого нажмите кнопку Область применения на Панели специального управления во время выполнения операции.
Если действие операции должно распространяться на все компоненты сборки, то область применения можно не задавать.

 После выбора направления отсечения и выполнения настройки нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать выполнение отсечения можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования детали

Другие команды редактирования сборки


Команда Оболочка

Позволяет преобразовать деталь в тонкостенную оболочку.

При создании оболочки все тело детали исключается из расчетов, а к ее граням добавляется слой материала, образующий оболочку.

Если материал добавлять ко всем граням детали, то получится пустотелая (полая) деталь. В КОМПАС-3D построение такой детали не допускается. Для создания оболочки требуется исключить одну или несколько граней, к которым не должен добавляться материал. Эти грани превратятся в отверстия (или отверстие) в получившейся оболочке.

 Для вызова команды нажмите кнопку Оболочка на инструментальной панели редактирования детали или выберите ее название в меню Операции.

С помощью списка Тип на вкладке Тонкая стенка Панели свойств укажите направление добавления материала - наружу или внутрь относительно поверхности детали.

Введите толщину оболочки в поле Толщина стенки.

Укажите в окне детали грани, которые не должны участвовать в построении оболочки.

Выбор объектов в окне модели

В поле Количество удаляемых граней отображается количество выбранных граней.

Чтобы исключить какую-либо грань из числа выбранных, укажите ее в окне детали повторно. Выделение с этой грани будет снято, и при создании оболочки она удаляться не будет.

Настройка свойств поверхности оболочки

 После задания параметров оболочки и настройки ее свойств нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Деталь перед созданием оболочки (удаляемые грани выделены) и получившаяся оболочка

 Прервать построение оболочки можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования детали


Команда Фаска

Позволяет создать фаску на указанных ребрах детали.

Команда не выполняется для ребер, образованных гладко сопряженными гранями.

 Для вызова команды нажмите кнопку Фаска на инструментальной панели редактирования детали или выберите ее название в меню Операции.

Укажите в окне детали ребра, на которых требуется построить фаску. Если требуется построить фаски на всех ребрах какой-либо грани, укажите эту грань.

Выбор объектов в окне модели

В полях группы Объекты на вкладке Параметры отображаются наименования и количества объектов, указанных для выполнения операции.

Чтобы исключить какой-либо объект (ребро или грань) из числа выбранных, укажите его в окне детали повторно. Выделение с этого объекта будет снято, и при построении фаски он учитываться не будет.

После указания первого ребра в окне детали возникает фантом фаски и стрелка, направленная вдоль одной из граней. Она показывает направление первой стороны фаски.

  Для изменения направления воспользуйтесь переключателем Направление первой стороны.

Совет...

  С помощью переключателя Способ построения на вкладке Параметры Панели свойств выберите способ построения фаски - по стороне и углу или по двум сторонам.

Если фаска строится по стороне и углу, введите в поле Длина 1 длину стороны фаски, а в поле Угол - угол между этой стороной и поверхностью фаски.

Если фаска строится по двум сторонам, введите их длины в поля Длина 1 и Длина 2.

Значения длин и угла можно задать с помощью характерных точек.

Опция Продолжать по касательным ребрам в некоторых случаях позволяет упростить указание ребер для выполнения команды.

Настройка свойств поверхности фаски

 После задания всех параметров фаски и настройки ее свойств нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать построение фаски можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования детали


Не стройте фаску для каждого ребра в отдельности; если это возможно, указывайте при создании фаски как можно большее количество ребер, параметры фаски для которых одинаковы.

Замечание. Выполнение этого совета может быть затруднено, если фаска неравносторонняя. Если ребра, выбранные для построения такой фаски, относятся не к одной грани, то выбор единого направления фаски для всех ребер может привести к неверному результату построения. В этом случае рекомендуется указывать для построения фаски ребра, относящиеся к одной грани, и создавать отдельную фаску для каждой грани.


Продолжать по касательным ребрам

Если несколько ребер, на которых строится фаска, гладко соединяются (имеют общую касательную в точке соединения), укажите одно из них и включите опцию Продолжать по касательным ребрам на вкладке Параметры Панели свойств. В этом случае система автоматически определит другие ребра, на которые требуется продолжить фаску.


Направление первой стороны фаски

Направление первой стороны фаски показывается фантомной стрелкой в окне чертежа.

Если фаска строится по стороне и углу, то стрелка указывает направление, в котором будет отложена указанная длина стороны фаски; относительно этого же направления будет откладываться указанный угол.

Если угол фаски равен 45 градусам, то результат ее построения не будет зависеть от направления стороны.

Если фаска строится по двум сторонам, то стрелка указывает направление, в котором будет откладываться сторона фаски с длиной, заданной в поле Длина 1.

Если стороны фаски равны, то результат ее построения
не будет зависеть от направления первой стороны.


Команда Скругление

Эта команда позволяет скруглить указанные ребра детали.

Команда не выполняется для ребер, образованных гладко сопряженными гранями.

 Для вызова команды нажмите кнопку Скругление на инструментальной панели редактирования детали или выберите ее название в меню Операции.

Введите радиус скругления в соответствующее поле на вкладке Параметры Панели свойств.

  Тип скругления можно выбрать с помощью одноименной группы переключателей. По умолчанию активен переключатель Постоянный радиус. Если необходимо построить скругление с переменным радиусом, активизируйте переключатель Переменный радиус.

Укажите в окне детали ребра, которые требуется скруглять. Если необходимо скруглить все ребра какой-либо грани, укажите эту грань.

Выбор объектов в окне модели

В полях группы Объекты на вкладке Параметры отображаются наименования и количества объектов, указанных для выполнения операции.

Чтобы исключить какой-либо объект (ребро или грань) из числа выбранных, укажите его в окне детали повторно. Выделение с этого объекта будет снято, и при построении скругления он учитываться не будет.

Совет...

Опция Продолжать по касательным ребрам в некоторых случаях позволяет упростить указание ребер для выполнения команды.

Если вы создаете скругление с переменным радиусом (в группе Тип скругления активен соответствующий переключатель), нужно задать параметры скругления на вкладке Переменный радиус.

Активизируйте опцию Автоопределение, чтобы включить автоматический выбор способа построения скругления в случаях его пересечения с соседними гранями. Если во всех таких случаях необходимо сохранение кромки, выключите опцию Автоопределение и включите опцию Сохранять кромку. Эти опции доступны только при создании скругления с постоянным радиусом.

Значение радиуса скругления можно задать с помощью характерной точки.

Замечание. Если радиус скругления постоянный, то характерная точка одна, а если переменный, то минимальное количество точек равно количеству скругляемых ребер. При указании точек изменения радиуса появляются дополнительные характерные точки.

Настройка свойств поверхности скругления

 После задания всех параметров фаски и настройки ее свойств нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать построение фаски можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования детали


Не выполняйте скругление для каждого ребра в отдельности. Если это возможно, указывайте при создании скругления как можно большее количество ребер, которые требуется скруглить с одинаковым радиусом.


Продолжать по касательным ребрам

Если несколько ребер, которые требуется скруглить, гладко соединяются (имеют общую касательную в точке соединения), укажите одно из них и включите опцию Продолжать по касательным ребрам на вкладке Параметры Панели свойств. В этом случае система автоматически определит другие ребра, на которые требуется распространить скругление.


Автоопределение способа построения скругления
Автоматическое определение
способа построения скругления

Если поверхность скругления пересекается с соседними гранями, то возможно два варианта выполнения операции: с сохранением кромки или с сохранением поверхности.

Выполнение операции скругления (поверхность скругления выделена цветом):
а) с сохранением кромки; б) с сохранением поверхности.

Автоматический выбор способа построения скругления в случаях его пересечения с соседними гранями заключается в следующем.

Если для выполнения операции указано несколько ребер или если включена опция Продолжать по касательным ребрам, то возможно получение "комбинированного" скругления, одни участки которого построены с сохранением кромки, а другие - с сохранением поверхности.

Если автоопределение отключено, способом построения можно управлять с помощью опции Сохранять кромку.

При включенной опции все скругления будут создаваться с сохранением кромки. Однако, если для каких-либо из указанных ребер это окажется невозможным, невозможным будет и выполнение операции.

При выключенной опции Сохранять кромку все скругления создаются с сохранением поверхности.


Настройка скругления с переменным радиусом
Задание параметров скругления
с переменным радиусом

Чтобы построить скругление с переменным радиусом, необходимо задать точки на скругляемых ребрах и радиусы скругления в этих точках.

Укажите в окне модели нужные точки. Обратите внимание на то, что точку, совпадающую с уже выбранной, указать невозможно. Указанные точки будут отмечены "крестиками" и пронумерованы в порядке указания.

На вкладке Переменный радиус Панели свойств расположена панель Переменный радиус, содержащая таблицу параметров скругления с переменным радиусом. Она включает номера точек, расстояния до них от начальных точек соответствующих ребер и значения радиусов скругления в этих точках. Отредактируйте таблицу, введя требуемые значения. При изменении значений в колонках % или Длина соответствующая точка смещается в окне модели.

 Чтобы удалить строку и, следовательно, точку, нажмите кнопку Удалить, расположенную над списком.

Особенности построения скругления с переменным радиусом


Особенности построения скругления
с переменным радиусом

1.	По умолчанию радиус скругления в граничных точках ребер равен умолчательному - заданному в поле Радиус на вкладке Параметры. Граничными точками ребра являются его начальная и конечная точки. Им соответствуют 0% и 100% длины ребра. Если радиус скругления в граничной точке должен отличаться от умолчательного, необходимо указать ее явно в окне модели и задать требуемое значение радиуса в таблице параметров скругления.

Замечание 1. Если ребро замкнуто, то его начальная и конечная точки совпадают, и при настройке скругления можно указать только одну из них.

Замечание 2. Если для построения скругления выбраны два ребра, конечная точка одного из которых совпадает с начальной точкой другого, то при настройке скругления можно указать только одну из них.

2.	Нулевой радиус скругления может быть задан только в граничных точках. Если граничную точку ребра затруднительно точно указать в окне модели, то можно сначала указать ее примерно, а затем ввести нужное значение - 0% или 100% - в соответствующую ячейку таблицы параметров.

Обратите внимание на то, что для точки, не являющейся граничной, невозможно задать нулевое значение радиуса, а для граничной точки с нулевым радиусом невозможно изменить расстояние от вершины (для этого необходимо прежде изменить радиус).

3.	Для скругления ребер, на которых не указаны точки, используется умолчательное значение.

Например, если при создании скругления с переменным радиусом была включена опция Продолжать по касательным ребрам, то эти касательные ребра находятся системой автоматически. Поскольку указать точки на них невозможно, они скругляются с умолчательным радиусом.


Параметры скругления с переменным радиусом

Панель, содержащая таблицу параметров скругления с переменным радиусом.

В таблице представлены номера точек указанных для построения скругления, расстояния до них от начальных точек соответствующих ребер и значения радиусов скругления в этих точках.

Чтобы добавить в таблицу новую точку, укажите ее в окне модели.

 Чтобы удалить точку из таблицы, выделите ее и нажмите кнопку Удалить, расположенную над таблицей.

Для редактирования таблицы сделайте одинарный или двойной щелчок в нужной ячейке. После одинарного щелчка возможен ввод в ячейку значения с клавиатуры, а после двойного - ввод с клавиатуры или выбор с помощью счетчика.

Особенности построения скругления с переменным радиусом


Команда Операция по сечениям

Позволяет создать основание детали, указав несколько его сечений, изображенных в разных эскизах. Если необходимо, можно указать направляющую - контур, задающий направление построения элемента по сечениям.

Команда доступна, если в детали существует хотя бы два эскиза.

Требования к эскизам элемента по сечениям

 Для вызова команды нажмите кнопку Операция по сечениям на инструментальной панели редактирования детали или выберите ее название из меню Операции.

  Укажите объекты для выполнения операции

Списки Начальное сечение и Конечное сечение служат для управления способом построения тела у граничных сечений.

  Группа переключателей Траектория позволяет выбрать способ определения порядка соединения сечений.

  С помощью группы переключателей Режим можно указать, требуется ли построение замкнутого тела по сечениям.

Построение тонкостенного тела по сечениям

Замечание. Построение тонкостенного тела по сечениям возможно, только если все эскизы-сечения содержат контуры. Использовать эскизы, содержащие точки, для создания такого элемента нельзя.

Настройка свойств поверхности тела

 Чтобы подтвердить выполнение операции, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать построение основания можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

Совет...


Команда Приклеить по сечениям

Позволяет добавить к детали формообразующий элемент, указав несколько его сечений, изображенных в разных эскизах. Если необходимо, можно указать направляющую - контур, задающий направление построения элемента по сечениям.

Команда доступна, если в детали существует хотя бы два эскиза, не задействованных в других операциях.

Требования к эскизам приклеиваемого элемента по сечениям

 Для вызова команды нажмите кнопку Вырезать по сечениям на инструментальной панели редактирования детали или выберите ее название из меню Операции.

  Укажите объекты для выполнения операции

Списки Начальное сечение и Конечное сечение служат для управления способом построения тела у граничных сечений.

  Группа переключателей Траектория позволяет выбрать способ определения порядка соединения сечений.

  С помощью группы переключателей Режим можно указать, требуется ли построение замкнутого тела по сечениям.

Построение тонкостенного тела по сечениям

Замечание. Построение тонкостенного элемента по сечениям возможно, только если все эскизы-сечения содержат контуры. Использовать эскизы, содержащие точки, для создания такого элемента нельзя.

Настройка свойств поверхности элемента

 Чтобы подтвердить выполнение операции, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать построение можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

Совет...

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования детали


Построение элемента по сечениям. Совет
Если топология сечений сильно различается (например, в одном из них - треугольник, а в другом - пятиугольник), результат построения может не соответствовать ожидаемому (может произойти "скручивание" элемента, появление дополнительных ребер, см. рисунок 1).

Рисунок 1

Для исправления этой ошибки отредактируйте сечения следующим образом:

-	Найдите сечение, контур в котором содержит наибольшее количество сегментов - геометрических примитивов (отрезков, дуг, сплайнов). Определите это количество.

-	Разбейте геометрические примитивы в остальных сечениях так, чтобы выполнялись два условия:

-	во всех сечениях должно оказаться одинаковое количество сегментов - геометрических примитивов. Оно должно быть равно количеству, определенному в п. 1.

-	точки разбиения должны лежать на предполагаемых ребрах элемента по сечениям.

Для разбиения можно воспользоваться, например, командой Разбить кривую на N частей.

Результат построения элемента по преобразованным сечениям показан на рисунке 2.

Рисунок 2


Команда Вырезать по сечениям

Позволяет вырезать из модели формообразующий элемент, указав несколько его сечений, изображенных в разных эскизах. Если необходимо, можно указать направляющую - контур, задающий направление построения элемента по сечениям.

Команда доступна, если в детали существует хотя бы два эскиза, не задействованных в других операциях.

Требования к эскизам вырезаемого элемента по сечениям

Команда Вырезать по сечениям доступна как при построении детали, так и при построении сборки.

 Для вызова команды нажмите кнопку Вырезать по сечениям на инструментальной панели редактирования детали или на инструментальной панели редактирования сборки.

  Укажите объекты для выполнения операции

Списки Начальное сечение и Конечное сечение служат для управления способом построения тела у граничных сечений.

  Группа переключателей Траектория позволяет выбрать способ определения порядка соединения сечений.

  С помощью группы переключателей Режим можно указать, требуется ли построение замкнутого тела по сечениям.

Построение тонкостенного элемента по сечениям

Замечание. Создание тонкостенного элемента по сечениям возможно, только если все эскизы-сечения содержат контуры. Использовать эскизы, содержащие точки, для создания такого элемента нельзя.

Выбор результата операции вырезания

Настройка свойств поверхности элемента

 При выполнении вырезания в сборке вы можете задать область применения операции. Для этого нажмите кнопку Область применения на Панели специального управления во время выполнения операции.
Если действие операции должно распространяться на все компоненты сборки, то область применения можно не задавать.

 Чтобы подтвердить выполнение операции, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать построение можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

Совет...

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования детали

Другие команды редактирования сборки


Результат операции вырезания

При вырезании можно удалить материал модели, находящийся внутри поверхности элемента или снаружи этой поверхности, т.е. вычесть элемент из модели или получить пересечение элемента и модели.

Выбор результата операции вырезания производится на вкладке Вырезание Панели свойств.

  Активизируйте переключатель, соответствующий нужному результату: Вычитание элемента или Пересечение элементов.


Создание тонкостенных элементов

Управление построением тонкостенных элементов всех типов (выдавливания, вращения, по сечениям и кинематического) производится на вкладке Тонкая стенка Панели свойств.

Укажите способ задания толщины стенки с помощью списка Тип построения тонкой стенки. Выбор варианта Нет означает отказ от создания тонкой стенки.

Введите нужное значение в поле Толщина стенки.

Если выбрано создание тонкой стенки в двух направлениях, толщину требуется ввести дважды (для направлений внутрь и наружу).

Если поверхность тела была выбрана в качестве средней плоскости стенки, то введенное значение толщины считается общим (в каждом направлении откладывается его половина).

Изменение толщины стенки или способа ее определения отображается на фантоме элемента в окне детали. Это позволяет оценить правильность задания параметров стенки и при необходимости откорректировать их.

Замечание. Если контуры в эскизах элемента выдавливания, кинематического или по сечениям не замкнуты, а также при создании тороида вращением незамкнутого контура может быть построен только тонкостенный элемент. В этих случаях вариант Нет в списке Тип недоступен.


Замыкание элемента по сечениям

 Активизируйте переключатель Замкнуть траекторию, если требуется соединить сечения, которые были указаны первым и последним.

Группа переключателей Режим доступна в том случае, если для создания элемента без осевой линии указано более двух сечений.

Если кроме сечений указана осевая линия, то группа Режим недоступна. При этом в ней активен переключатель, соответствующий конфигурации осевой линии.


Порядок соединения сечений

 Активизация переключателя Автоматическая генерация траектории означает, что система автоматически определит, какие точки сечений соединять при построении элемента.

 Активизация переключателя Генерация траектории по указанным точкам означает, что эскизы будут соединены по точкам, ближайшим к точкам их указания. Если эскизы указываются в Дереве построения модели, срабатывает алгоритм автоматической генерации пути.

Совет. Если сечения не выпуклые, указывайте траекторию вручную.


Способ построения элемента у граничных сечений

По умолчанию

Выбор этого способа означает, что элемент будет построен обычным образом: вершины сечений будут соединены сплайнами третьего порядка.

По нормали

Выбор этого способа означает, что элемент будет построен так, чтобы плоскость, касательная к поверхности элемента вблизи граничного (начального или конечного) эскиза, была перпендикулярна его плоскости.

По объекту

Выбор этого способа означает, что элемент будет построен так, чтобы плоскость, касательная к поверхности элемента вблизи граничного эскиза, была параллельна указанному прямолинейному объекту (ребру, вспомогательной оси или прямолинейному отрезку в эскизе) или нормали к указанному плоскому объекту (плоской грани детали или вспомогательной плоскости).

  Название указанного объекта отображается в поле Вектор начального/конечного сечения.


Указание объектов
для построения элемента по сечениям

 Чтобы задать сечения элемента, нажмите соответствующую кнопку на вкладке Параметры Панели свойств и укажите нужные эскизы в Дереве построения или в окне модели.

Перечень эскизов в порядке их указания появляется в окне Список сечений. В этом же порядке сечения будут соединены при построении элемента. Чтобы изменить порядок следования сечений или удалить какие-либо из них, воспользуйтесь кнопками над списком.

 Чтобы задать осевую линию - линию, задающую общее направление построения элемента, нажмите соответствующую кнопку на вкладке Параметры и укажите нужный объект.

В качестве осевой линии может использоваться любая пространственная или плоская кривая, например, криволинейное ребро, спираль, сплайн, контур в эскизе. Если осевой линией является контур в эскизе, то он должен подчиняться определенным требованиям.

Если осевая линия выбрана неверно, ее можно указать повторно, не выходя из команды. Просто щелкните мышью на нужном объекте. Выделение с ранее указанной кривой будет снято, выбранной для выполнения операции окажется вновь указанная кривая.

Замечание. Операция по сечениям может быть выполнена и без указания осевой линии.


Команда Кинематическая операция

Позволяет создать основание детали, представляющее результат перемещения эскиза-сечения вдоль выбранной траектории.

Требования к эскизам кинематического элемента

 Для вызова команды нажмите кнопку Кинематическая операция на инструментальной панели редактирования детали или выберите ее название из меню Операции.

  Укажите объекты для выполнения операции

   Группа переключателей Движение сечения позволяет выбрать тип перемещения сечения вдоль траектории.

Построение тонкостенного кинематического элемента

Настройка свойств поверхности элемента

 Чтобы подтвердить выполнение операции, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать построение основания можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Команда Приклеить кинематически

Позволяет добавить к детали формообразующий элемент, представляющий собой результат перемещения эскиза-сечения вдоль траектории.

Команда доступна, если в детали существует хотя бы один не задействованный в других операциях эскиз.

Требования к эскизам приклеиваемого кинематического элемента

 Для вызова команды нажмите кнопку Приклеить кинематически на инструментальной панели редактирования детали или выберите ее название из меню Операции.

  Укажите объекты для выполнения операции

   Группа переключателей Движение сечения позволяет выбрать тип перемещения сечения вдоль траектории.

Построение тонкостенного кинематического элемента

Настройка свойств поверхности элемента

 Чтобы подтвердить выполнение операции, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать построение можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования детали


Команда Вырезать кинематически

Позволяет вырезать из модели формообразующий элемент, представляющий собой результат перемещения эскиза-сечения вдоль траектории.

Команда доступна, если в модели существует хотя бы один не задействованный в других операциях эскиз.

Требования к эскизам вырезаемого кинематического элемента

Команда Вырезать кинематически доступна как при построении детали, так и при построении сборки.

 Для вызова команды нажмите кнопку Вырезать кинематически на инструментальной панели редактирования детали или на инструментальной панели редактирования сборки.

  Укажите объекты для выполнения операции

   Группа переключателей Движение сечения позволяет выбрать тип перемещения сечения вдоль траектории.

Построение тонкостенного кинематического элемента

Выбор результата операции вырезания

Настройка свойств поверхности элемента

 При выполнении вырезания в сборке вы можете задать область применения операции. Для этого нажмите кнопку Область применения на Панели специального управления во время выполнения операции.
Если действие операции должно распространяться на все компоненты сборки, то область применения можно не задавать.

 Чтобы подтвердить выполнение операции, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать построение можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования детали

Другие команды редактирования сборки


Тип перемещения сечения вдоль траектории

Сохранять угол наклона

 При выборе этого варианта сечение перемещается так, чтобы в любой точке элемента угол между плоскостью сечения и траекторией был постоянным и равным углу между плоскостью эскиза-сечения и траекторией в начальной точке траектории.

Параллельно самому себе

 При выборе этого варианта сечение перемещается так, что в любой точке элемента его плоскость параллельна плоскости эскиза, содержащего сечение.

Ортогонально траектории

 При выборе этого варианта сечение перемещается так, чтобы в любой точке элемента плоскость сечения была перпендикулярна траектории.


Указание объектов для выполнения
кинематической операции

 Чтобы задать эскиз-сечение, нажмите соответствующую кнопку на вкладке Параметры Панели свойств и укажите нужный эскиз в Дереве построения или в окне модели.

Название эскиза появится в справочном поле вкладки.

 Чтобы задать траекторию движения сечения, нажмите соответствующую кнопку на вкладке Параметры и укажите нужный объект.

В качестве траектории может использоваться любая пространственная или плоская кривая, например, ребро, спираль, сплайн, контур в эскизе.

Если траектория выбрана неверно, ее можно указать повторно, не выходя из команды. Просто щелкните мышью на нужном объекте. Выделение с ранее указанной кривой будет снято, выбранной для выполнения операции окажется вновь указанная кривая.


Команда Операция вращения

Позволяет создать основание детали, представляющее собой тело вращения.

Команда доступна, если выделен один эскиз.

Требования к эскизу элемента вращения

 Для вызова команды нажмите кнопку Операция вращения на инструментальной панели редактирования детали или выберите ее название из меню Операции.

  Группа переключателей Способ на вкладке Параметры Панели свойств позволяет выбрать способ построения тела, если вращаемый контур не замкнут.

Укажите направление вращения контура, выбрав нужную строку в списке Направление.

Задайте угол, на который будет производиться вращение.

Для вращения в двух направлениях угол требуется ввести дважды - для прямого и обратного направления.

Если был выбран вариант Средняя плоскость, то угол задается один раз. При этом он воспринимается системой как общий угол (т.е. в каждую сторону откладывается его половина).

Построение тонкостенного элемента вращения

Значения углов и толщины стенки можно задать с помощью характерных точек.

Настройка свойств поверхности элемента

 Чтобы подтвердить выполнение операции, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать построение основания можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Команда Приклеить вращением

Позволяет добавить к детали формообразующий элемент, представляющий собой тело вращения.

Команда доступна, если выделен один эскиз.

Требования к эскизу приклеиваемого элемента вращения

 Для вызова команды нажмите кнопку Приклеить вращением на инструментальной панели редактирования детали или выберите ее название из меню Операции.

  Группа переключателей Способ на вкладке Параметры Панели свойств позволяет выбрать способ построения элемента, если вращаемый контур не замкнут.

Укажите направление вращения контура, выбрав нужную строку в списке Направление.

Задайте угол, на который будет производиться вращение.

Для вращения в двух направлениях угол требуется ввести дважды - для прямого и обратного направления.

Если был выбран вариант Средняя плоскость, то угол задается один раз. При этом он воспринимается системой как общий угол (т.е. в каждую сторону откладывается его половина).

Построение тонкостенного элемента вращения

Значения углов и толщины стенки можно задать с помощью характерных точек.

Настройка свойств поверхности элемента

 Чтобы подтвердить выполнение операции, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать построение можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования детали


Команда Вырезать вращением

Позволяет вырезать из модели формообразующий элемент, представляющий собой тело вращения.

Команда доступна, если выделен один эскиз.

Требования к эскизу вырезаемого элемента вращения

Команда Вырезать вращением доступна как при построении детали, так и при построении сборки.

 Для вызова команды нажмите кнопку Вырезать вращением на инструментальной панели редактирования детали или на инструментальной панели редактирования сборки.

  Группа переключателей Способ на вкладке Параметры Панели свойств позволяет выбрать способ построения элемента, если вращаемый контур не замкнут.

Укажите направление вращения контура, выбрав нужную строку в списке Направление.

Задайте угол, на который будет производиться вращение.

Для вращения в двух направлениях угол требуется ввести дважды - для прямого и обратного направления.

Если был выбран вариант Средняя плоскость, то угол задается один раз. При этом он воспринимается системой как общий угол (т.е. в каждую сторону откладывается его половина).

Построение тонкостенного элемента вращения

Значения углов и толщины стенки можно задать с помощью характерных точек.

Выбор результата операции вырезания

Настройка свойств поверхности элемента

 При выполнении вырезания в сборке вы можете задать область применения операции. Для этого нажмите кнопку Область применения на Панели специального управления во время выполнения операции.
Если действие операции должно распространяться на все компоненты сборки, то область применения можно не задавать.

 Чтобы подтвердить выполнение операции, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать построение можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования детали

Другие команды редактирования сборки


Направление вращения

Если эскиз построен на плоской грани детали, то его, как правило, требуется вращать в одном направлении (если элемент приклеивается, а также при построении поверхности вращения, то наружу относительно поверхности детали, если вырезается - внутрь). Это направление автоматически опознается системой как прямое и отображается на фантоме в окне модели в виде стрелки.

При выборе Прямого направления вращение будет производиться по стрелке, при выборе Обратного направления - в противоположную стрелке сторону.

Иногда (особенно при построении основания детали) контур требуется вращать в обоих направлениях относительно плоскости эскиза. В этом случае выберите вариант Два направления.

Еще один вариант - Средняя плоскость. Его выбор означает, что вращение будет производиться в обе стороны симметрично относительно плоскости эскиза.


Способ построения элемента вращения

   Если контур в эскизе не замкнут, возможны два варианта построения элемента вращения - Тороид и Сфероид.

При построении сфероида концы контура проецируются на ось вращения. Построение элемента производится с учетом этих проекций. В случае поверхности вращения получается поверхность, имеющая грани, перпендикулярные оси вращения. В случае элемента вращения получается сплошной элемент.

При построении тороида вращается только контур в эскизе. В случае поверхности вращения получается поверхность без граней, перпендикулярных оси вращения. В случае элемента вращения к получившейся поверхности добавляется слой материала. В результате получается тонкостенная оболочка - элемент с отверстием вдоль оси вращения.


Команда Операция выдавливания

Позволяет создать основание детали, представляющее собой тело выдавливания.

Тело выдавливания образуется путем перемещения эскиза в направлении, перпендикулярном его плоскости.

Команда доступна, если выделен один эскиз.

Требования к эскизу элемента выдавливания

 Для вызова команды нажмите кнопку Операция выдавливания на инструментальной панели редактирования детали или выберите ее название из меню Операции.

С помощью списка Направление вкладке Параметры Панели свойств задайте направление, в котором требуется выдавливать эскиз.

Выберите способ определения глубины выдавливания из списка Способ.

Введите величину, характеризующую глубину выдавливания, в поле Расстояние на вкладке Параметры.

  Чтобы наклонить боковые грани элемента выдавливания, выберите направление уклона с помощью переключателя Уклон и введите значение угла. Угол отсчитывается от нейтрального (без уклона) положения боковых граней.

Если было выбрано выдавливание в двух направлениях, то способ определения глубины выдавливания и числовые параметры (расстояние выдавливания, угол и направление уклона) требуется задать дважды - для прямого и обратного направления.

Если был выбран вариант Средняя плоскость, то параметры задаются один раз. При этом возможно выдавливание только на расстояние, и заданное расстояние понимается как общая глубина выдавливания (т.е. в каждую сторону откладывается его половина). Параметры уклона считаются одинаковыми в обоих направлениях.

Построение тонкостенного элемента

Значения глубины выдавливания, угла уклона и толщины стенки можно задать с помощью характерных точек.

Настройка свойств поверхности элемента

 Чтобы подтвердить выполнение операции, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать построение основания можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Команда Приклеить выдавливанием

Позволяет добавить к детали формообразующий элемент, представляющий собой тело выдавливания.

Команда доступна, если выделен один эскиз.

Требования к эскизу приклеиваемого элемента выдавливания

  Для вызова команды нажмите кнопку Приклеить выдавливанием на инструментальной панели редактирования детали или выберите ее название из меню Операции.

С помощью списка Направление на вкладке Параметры Панели свойств задайте направление, в котором требуется выдавливать эскиз.

Выберите способ определения глубины выдавливания из списка Способ.

Введите величину, характеризующую глубину выдавливания, в поле Расстояние на вкладке Параметры.

  Чтобы наклонить боковые грани элемента выдавливания, выберите направление уклона с помощью переключателя Уклон и введите значение угла. Угол отсчитывается от нейтрального (без уклона) положения боковых граней.

Если было выбрано выдавливание в двух направлениях, то способ определения глубины выдавливания и числовые параметры (расстояние выдавливания, угол и направление уклона) требуется задать дважды - для прямого и обратного направления.

Если был выбран вариант Средняя плоскость, то параметры задаются один раз. При этом возможно выдавливание только на расстояние, и заданное расстояние понимается как общая глубина выдавливания (т.е. в каждую сторону откладывается его половина). Параметры уклона считаются одинаковыми в обоих направлениях.

Построение тонкостенного элемента выдавливания

Значения глубины выдавливания, угла уклона и толщины стенки можно задать с помощью характерных точек.

Настройка свойств поверхности элемента

 Чтобы подтвердить выполнение операции, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать построение можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования детали


Команда Вырезать выдавливанием

Позволяет вырезать из модели формообразующий элемент, представляющий собой тело выдавливания.

Команда доступна, если выделен один эскиз.

Требования к эскизу вырезаемого элемента выдавливания

Команда Вырезать выдавливанием доступна как при построении детали, так и при построении сборки.

 Для вызова команды нажмите кнопку Вырезать выдавливанием на инструментальной панели редактирования детали или на инструментальной панели редактирования сборки.

С помощью списка Направление на вкладке Параметры Панели свойств задайте направление, в котором требуется выдавливать эскиз.

Выберите способ определения глубины выдавливания из списка Способ.

Введите величину, характеризующую глубину выдавливания, в поле Расстояние на вкладке Параметры.

  Чтобы наклонить боковые грани элемента выдавливания, выберите направление уклона с помощью переключателя Уклон и введите значение угла. Угол отсчитывается от нейтрального (без уклона) положения боковых граней.

Если было выбрано выдавливание в двух направлениях, то способ определения глубины выдавливания и числовые параметры (расстояние выдавливания, угол и направление уклона) требуется задать дважды - для прямого и обратного направления.

Если был выбран вариант Средняя плоскость, то параметры задаются один раз. При этом возможно выдавливание только на расстояние, и заданное расстояние понимается как общая глубина выдавливания (т.е. в каждую сторону откладывается его половина). Параметры уклона считаются одинаковыми в обоих направлениях.

Построение тонкостенного элемента выдавливания

Значения глубины выдавливания, угла уклона и толщины стенки можно задать с помощью характерных точек.

Выбор результата операции вырезания

Настройка свойств поверхности элемента

 При выполнении вырезания в сборке вы можете задать область применения операции. Для этого нажмите кнопку Область применения на Панели специального управления во время выполнения операции.
Если действие операции должно распространяться на все компоненты сборки, то область применения можно не задавать.

 Чтобы подтвердить выполнение операции, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать построение можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды редактирования детали

Другие команды редактирования сборки


Направление уклона элемента выдавливания
Направление уклона

Наружу

 При выборе этого варианта сечение элемента увеличивается в направлении выдавливания.

Внутрь

 При выборе этого варианта сечение элемента уменьшается в направлении выдавливания.


Глубина выдавливания

Значение, введенное в поле Расстояние, воспринимается системой по-разному в зависимости от выбранного способа определения глубины выдавливания.

Если был выбран вариант На расстояние, введите в это поле глубину выдавливания.

Если был выбран вариант До вершины, введите в это поле расстояние между указанной вершиной и "торцем" элемента. Если нужно выдавить объект точно до вершины, введите нулевое расстояние.

Если расстояние до вершины не нулевое, оно может быть отложено как в направлении выдавливания (в этом случае элемент будет выдавлен "за" вершину на указанное расстояние), так и против направления выдавливания (в этом случае элемент не достигнет вершины на указанное расстояние).

 Чтобы изменить направление отсчета расстояния до вершины, воспользуйтесь переключателем Тип. Изменение направления построения немедленно отражается в фантоме элемента.

Если был выбран вариант До поверхности, введите в это поле расстояние между указанной поверхностью и "торцем" элемента. Если нужно выдавить элемент точно до поверхности, введите нулевое расстояние.

Если расстояние до поверхности не нулевое, оно может быть отложено как в направлении выдавливания (в этом случае элемент будет выдавлен "за" поверхность на указанное расстояние), так и против направления выдавливания (в этом случае элемент не достигнет поверхности на указанное расстояние). Чтобы изменить направление отсчета расстояния до поверхности, воспользуйтесь переключателем Тип. Изменение направления построения немедленно отражается в фантоме элемента.

Если был выбран вариант До ближайшей поверхности, то поле для ввода глубины недоступно: элемент выдавливается точно до ближайшей поверхности, обнаруженной в заданном направлении.


Способы определения глубины выдавливания
Способ определения глубины выдавливания

На расстояние

 Выбор этого варианта означает, что выдавливание может производиться только на заданное расстояние.

Через все

 Выбор этого варианта означает, что глубина выдавливания определяется автоматически: эскиз выдавливается до грани, наиболее удаленной от плоскости эскиза в направлении выдавливания.

До вершины

 Выбор этого варианта означает, что глубина выдавливания определяется автоматически по положению указанной пользователем вершины. Плоскость торца получившегося элемента может проходить через нее, "заходить" за вершину или "не доходить" до нее на заданное расстояние. При выборе варианта До вершины требуется указать эту вершину в окне детали (указанная вершина подсвечивается).

До поверхности

 Выбор этого варианта означает, что глубина выдавливания определяется автоматически по положению указанной пользователем поверхности, плоскости или грани. Торец элемента принимает форму выбранного объекта. При этом он может совпадать с ним, "заходить" за объект или "не доходить" до него на заданное расстояние. При выборе варианта До поверхности требуется указать нужный объект в окне детали (указанный объект подсвечивается). Если указанная грань (поверхность) криволинейная, проекция выдавливаемого эскиза должна полностью принадлежать этой грани (поверхности).

До ближайшей поверхности

 Выбор этого варианта означает, что глубина выдавливания определяется автоматически: элемент выдавливается точно до ближайших в направлении выдавливания граней детали (иными словами, до тех пор, пока не встретит на своем пути грань). В результате может образоваться неплоский торец элемента. Этот вариант не доступен при создании основания детали и при выполнении операции выдавливания в сборке.
Эскиз элемента, выдавливаемого до ближайшей поверхности, рекомендуется строить так, чтобы он полностью располагался внутри контуров проекции детали на плоскость эскиза.

Замечание 1. Для выдавливания до ближайшей поверхности используются только грани деталей. Поверхности и конструктивные плоскости не учитываются.

Замечание 2. Корректное построение поверхности выдавливания способами До поверхности и До ближайшей поверхности возможно только, если создаваемая поверхность замкнута.


Направление выдавливания

Если эскиз построен на плоской грани детали, то его, как правило, требуется выдавливать в одном направлении (если элемент приклеивается, а также если создается поверхность выдавливания, то наружу относительно поверхности детали, если вырезается - внутрь). Это направление автоматически опознается системой как Прямое и отображается на фантоме в окне детали в виде стрелки.

  При выборе Прямого направления выдавливание будет производиться по стрелке, при выборе Обратного направления - в противоположную сторону.

 Иногда (особенно при построении основания детали) элемент требуется выдавливать в обоих направлениях относительно плоскости эскиза. В этом случае выберите вариант Два направления

 Еще один вариант - Средняя плоскость. Его выбор означает, что выдавливание будет производиться в обе стороны симметрично относительно плоскости эскиза.


Настройка свойств поверхности

Настройка свойств поверхности производится на вкладке Свойства Панели свойств.

Наименование	Введите в это поле наименование элемента. Оно будет отображаться в Дереве построения.
Использовать цвет детали/сборки	Если цвет элемента должен быть таким же, как у детали, включите эту опцию.
Цвет	Выберите из раскрывающегося списка цвет элемента. Список доступен при выключенной опции Использовать цвет детали/сборки.
Общий цвет Диффузия Зеркальность Блеск Прозрачность Излучение	Чтобы задать оптические свойства поверхности, переместите на нужное расстояние соответствующий "ползунок". Числовое значение параметра будет отображаться в справочном поле. Настройка оптических свойств доступна при выключенной опции Использовать цвет детали/сборки.
	В окне просмотра отображается сфера с заданными свойствами поверхности; это позволяет визуально оценить внесенные изменения.
Если при выполнении операции в модели не создаются новые поверхности (например, в большинстве случаев создания уклона), настройка цвета и оптических свойств, сделанная на этой вкладке, никак не отражается на внешнем виде модели.


Команды построения сборки

Кнопки вызова команд редактирования сборки расположены на панели Редактирование сборки.

 Создать сборку

 Создать деталь

 Добавить компонент из файла

 Переместить компонент

 Повернуть компонент вокруг оси

 Повернуть компонент вокруг точки

 Повернуть компонент

 Вырезать выдавливанием

 Вырезать вращением

 Вырезать кинематически

 Вырезать по сечениям

 Отверстие

 Сечение плоскостью

 Сечение по эскизу

 Массив по образцу

 Массив по сетке

 Массив по концентрической сетке

 Массив вдоль кривой


Команды построения детали

Кнопки вызова команд редактирования детали расположены на панели Редактирование детали.

 Операция выдавливания

 Операция вращения

 Кинематическая операция

 Операция по сечениям

 Деталь-заготовка

 Приклеить выдавливанием

 Приклеить вращением

 Приклеить кинематически

 Приклеить по сечениям

 Вырезать выдавливанием

 Вырезать вращением

 Вырезать кинематически

 Вырезать по сечениям

 Фаска

 Скругление

 Отверстие

 Ребро жесткости

 Уклон

 Сечение плоскостью

 Сечение по эскизу

 Оболочка

 Массив по сетке

 Массив по концентрической сетке

 Массив вдоль кривой

 Зеркальная копия

 Зеркально отразить все

 Вычесть компоненты

 Объединить компоненты

Замечание. Кнопки Вычесть компоненты и Объединить компоненты доступны только в режиме редактирования компонента на месте.


Команды наложения сопряжений

Команды наложения сопряжений расположены в меню Операции.

Кнопки вызова этих команд расположены на панели Сопряжения.

 Параллельность

 Перпендикулярность

 На расстоянии

 Под углом

 Касание

 Соосность

 Совпадение


Команды создания поверхностей

Команды создания поверхностей и выполнения операций с поверхностями расположены в меню Операции.

Кнопки вызова этих команд расположены на панели Поверхности.

 Импортированная поверхность

 Поверхность выдавливания

 Поверхность вращения

 Кинематическая поверхность

 Поверхность по сечениям

 Сшивка поверхностей

 Удалить грани


Диалог Удалить объекты
Диалог удаления объектов

Диалог появляется на экране после вызова команды удаления объектов.

Позволяет просмотреть удаляемые элементы и объекты модели и подтвердить удаление либо отказаться от него.

Окно просмотра содержит перечень удаляемых объектов. Здесь же показаны связанные с ними элементы и объекты модели, которые будут автоматически удалены в случае подтверждения удаления.

Чтобы подтвердить удаление, нажмите кнопку ОК. Чтобы отказаться от удаления, нажмите кнопку Отмена.

Замечание. После удаления объектов автоматическая отмена выполненной команды невозможна. Чтобы восстановить исходное состояние документа, закройте его без сохранения и откройте вновь.


Выбор из Справочника

Команда позволяет выбрать из внешнего Справочника обозначение, наименование и цвет детали. Справочник должен быть подключен к КОМПАС-3D.


Команда Поверхность выдавливания

Позволяет создать поверхность выдавливания.

Она образуется путем перемещения эскиза в направлении, перпендикулярном его плоскости.

Команда доступна, если выделен один эскиз.

Требования к эскизу поверхности выдавливания

 Для вызова команды нажмите кнопку Поверхность выдавливания на инструментальной панели Поверхности или выберите ее название из меню Операции.

С помощью списка Направление вкладке Параметры Панели свойств задайте направление, в котором требуется выдавливать эскиз.

Выберите способ определения глубины выдавливания из списка Способ.

Введите величину, характеризующую глубину выдавливания, в поле Расстояние на вкладке Параметры.

  Чтобы наклонить боковые грани поверхности выдавливания, выберите направление уклона с помощью переключателя Уклон и введите значение угла.

Если было выбрано выдавливание в двух направлениях, то способ определения глубины выдавливания и числовые параметры (расстояние выдавливания, угол и направление уклона) требуется задать дважды - для прямого и обратного направления.

Если был выбран вариант Средняя плоскость, то параметры задаются один раз. При этом возможно выдавливание только на расстояние, и заданное расстояние понимается как общая глубина выдавливания (т.е. в каждую сторону откладывается его половина). Параметры уклона считаются одинаковыми в обоих направлениях.

Опция Замкнутая поверхность позволяет построить замкнутую поверхность. Обратите внимание на то, что при наличии в эскизе вложенных контуров построение возможно лишь при включенной опции Замкнутая поверхность.

Значения глубины выдавливания и угла уклона можно задать с помощью характерных точек.

Настройка свойств поверхности

 Чтобы подтвердить выполнение операции, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать построение поверхности можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды создания поверхностей


Замкнутая поверхность выдавливания - поверхность, закрытая с торцев.

Построение замкнутой поверхности выдавливания возможно, если контур в эскизе поверхности также замкнут.


Команда Поверхность вращения

Позволяет создать поверхность вращения. Она образуется вращением эскиза вокруг оси, лежащей в плоскости эскиза

Команда доступна, если выделен один эскиз.

Требования к эскизу элемента вращения

 Для вызова команды нажмите кнопку Поверхность вращения на инструментальной панели Поверхности или выберите ее название из меню Операции.

  Группа переключателей Способ на вкладке Параметры Панели свойств позволяет выбрать способ построения поверхности, если вращаемый контур не замкнут.

Укажите направление вращения контура, выбрав нужную строку в списке Направление.

Задайте угол, на который будет производиться вращение. Для этого можно использовать характерные точки.

Для вращения в двух направлениях угол требуется ввести дважды - для прямого и обратного направления.

Если был выбран вариант Средняя плоскость, то угол задается один раз. При этом он воспринимается системой как общий угол (т.е. в каждую сторону откладывается его половина).

Настройка свойств поверхности

Опция Замкнутая поверхность позволяет построить добавить к поверхности грани, лежащие в плоскости эскиза и плоскости, соответствующей конечному положению эскиза.

Замечание. Включение опции Замкнутая поверхность имеет смысл, если угол вращения (или суммарный угол при вращении в двух направлениях) меньше 360 градусов.

 Чтобы подтвердить выполнение операции, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать построение поверхности можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды создания поверхностей


Команда Кинематическая поверхность

Позволяет создать кинематическую поверхность. Она образуется в результате перемещения эскиза-сечения вдоль выбранной траектории.

Требования к эскизам кинематического элемента

 Для вызова команды нажмите кнопку Кинематическая поверхность на инструментальной панели Поверхности или выберите ее название из меню Операции.

  Укажите объекты для выполнения операции

   Группа переключателей Движение сечения позволяет выбрать тип перемещения сечения вдоль траектории.

Настройка свойств поверхности

Опция Замкнутая поверхность позволяет построить поверхность, замкнутую с "торцев". Эта опция доступна, если контур в эскизе-сечении замкнут.

Замечание. Включение опции Замкнутая поверхность имеет смысл, если траектория не замкнута.

 Чтобы подтвердить выполнение операции, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать построение поверхности можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

_________________

Смотрите также

Другие команды создания поверхностей


Команда Поверхность по сечениям

Позволяет создать поверхность, указав несколько ее сечений, изображенных в разных эскизах. Если необходимо, можно указать направляющую - контур, задающий направление построения поверхности по сечениям.

Команда доступна, если в детали существует хотя бы два эскиза.

Требования к эскизам элемента по сечениям

 Для вызова команды нажмите кнопку Поверхность по сечениям на инструментальной панели Поверхности или выберите ее название из меню Операции.

  Укажите объекты для выполнения операции

Списки Начальное сечение и Конечное сечение служат для управления способом построения тела у граничных сечений.

  Группа переключателей Траектория позволяет выбрать способ определения порядка соединения сечений.

  С помощью группы переключателей Режим можно указать, требуется ли построение замкнутого тела по сечениям.

Опция Замкнутая поверхность позволяет построить поверхность, замкнутую с "торцев". Эта опция доступна, если контур в эскизе-сечении замкнут.

Замечание. Включение опции Замкнутая поверхность имеет смысл, если направляющая не замкнута, а также если в группе Режим активен переключатель Не замыкать траекторию.

Настройка свойств поверхности

 Чтобы подтвердить выполнение операции, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать построение поверхности можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

Совет...

_________________

Смотрите также

Другие команды создания поверхностей


Элемент (определение)
Элемент

Элементами модели являются формообразующие элементы (приклеенные и вырезанные), конструктивные элементы (фаски, скругления, ребра жесткости и т.д.), а также поверхности.


Команда Удалить грани

Позволяет удалить грань поверхности или тела.

 Для вызова команды нажмите кнопку Удалить грани на инструментальной панели Поверхности или выберите ее название из меню Операции.

Укажите в окне модели подлежащие удалению грани. Они будут выделены цветом.

В поле Количество удаляемых граней на Панели свойств отображается количество выбранных граней.

Чтобы исключить какую-либо грань из числа удаляемых, укажите ее в окне детали повторно. Выделение с этой грани будет снято.

Наименование объекта (название, которое отображается в дереве построения) можно задать на вкладке Свойства.

 Чтобы подтвердить выполнение операции, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Прервать удаление граней можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

При удалении граней детали она отмечается в Дереве построения как ошибочная. Причиной этого является нарушение целостности тела. Чтобы исправить ошибку, необходимо добавить к детали недостающие грани с помощью команды Сшивка поверхностей. Таким образом возможно формирование тел с использованием, например, импортированных поверхностей.


Команда Сшивка поверхностей

Позволяет соединить открытые ребра указанных поверхностей с получением целой поверхности, а также присоединить поверхность (поверхности) к открытым ребрам детали, целостность которой нарушена. Целостность тела детали нарушается при удалении некоторых ее граней с помощью команды Удалить грани.

 Для вызова команды нажмите кнопку Сшивка поверхностей на инструментальной панели Поверхности или выберите ее название из меню Операции.

Задайте точность сшивки в одноименном поле на Панели свойств.

Укажите в окне модели или в Дереве построения сшиваемые объекты. Они будут выделены цветом. Список сшиваемых объектов появится на Панели свойств. С помощью кнопок, расположенных над списком, вы можете менять порядок следования поверхностей и удалять их из списка. Исключить какую-либо поверхность из числа сшиваемых можно также повторным указанием в окне модели или в Дереве построения.

Опция Создавать тело позволяет создать тело, ограниченное сшиваемыми поверхностями. Если в списке сшиваемых поверхностей есть деталь с нарушенной целостностью, опция Создавать тело включается автоматически и ее выключение невозможно.

 Чтобы подтвердить выполнение операции, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Поверхности, расстояние между ближайшими ребрами которых меньше или равно заданному значению точности, будут объединены в одну. Если создание тела включено, то проводится проверка созданной поверхности на замкнутость. В случае положительного результата создается твердое тело, ограниченное полученной поверхностью.

 Прервать сшивку поверхностей можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Открытое ребро (определение)
Открытое ребро

Ребро детали с нарушенной целостностью или поверхности, расположенное на границе грани, а не на стыке граней.

Примеры элементов с открытыми ребрами (показаны черным цветом):
а) поверхность выдавливания, б) поверхность вращения,
в) деталь с нарушенной целостностью


Команда Заплатка

Позволяет создать поверхность, ограниченную замкнутым контуром, все сегменты которого располагаются в одной плоскости или на одной грани. Этот контур может полностью содержаться в одном эскизе или образовываться последовательно соединяющимися ребрами и/или контурами в нескольких эскизах.

Замечание. Контур не должен иметь самопересечений.

 Для вызова команды нажмите кнопку Заплатка на инструментальной панели Поверхности или выберите ее название из меню Операции.

Если контур, ограничивающий заплатку, расположен в одном эскизе, укажите этот эскиз в Дереве построения или в окне модели.

Если контур заплатки составной, укажите в окне модели ребра и/или контуры в эскизах в порядке их соединения. Выбранные объекты будут подсвечены в окне модели и в Дереве построения.

Список объектов, составляющих контур, появится на Панели свойств. Кнопка Удалить, расположенная над списком, позволяет исключить какой-либо объект из контура. Для исключения объекта можно также повторно указать его. Выделение с исключенного объекта будет снято.

 Чтобы подтвердить выполнение операции, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Обратите внимание на то, что кнопка Создать объект доступна, если указанные объекты образуют замкнутую цепочку.

 Прервать создание поверхности можно, нажав кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу <Esc>.


Элемент управления Список объектов
Список объектов

Панель, содержащая перечень объектов, которые составляют контур поверхности-заплатки.

Для корректной работы команды объекты (ребра и/или контуры в эскизах) должны выбираться в порядке их соединения.

Кнопка Удалить, расположенная над панелью, позволяет удалить выделенный объект из списка.


Команда Условное изображение резьбы

Позволяет создать условное изображение резьбы на цилиндрической или конической поверхности детали.

 Для вызова команды нажмите кнопку Условное изображение резьбы на инструментальной панели Условные обозначения.

Укажите базовый объект - круглое ребро цилиндрической (конической) грани, на которой должна быть построена резьба.

В окне детали возникнет фантом условного изображения резьбы. На Панели свойств появятся элементы управления, позволяющие настраивать создаваемое изображение.

Тип резьбы - наружная или внутренняя - определяется системой автоматически. Информация о типе отображается в одноименном справочном поле на вкладке Параметры Панели свойств.

  Если необходимо, вы можете указать начальную и/или конечную границу резьбы - поверхность, грань или плоскость, до которой нужно построить резьбу. Для этого, активизировав нужный переключатель - Начальная граница или Конечная граница - укажите в окне детали или в Дереве построения требуемый объект. Фантом резьбы будет соответствующим образом перестроен.

Например, для построения резьбы на стержне с фаской необходимо в качестве базового объекта указать ребро, разделяющее цилиндрическую поверхность стержня и коническую поверхность фаски, а в качестве начальной границы - поверхность торца стержня.

Опции Автоопределение диаметра и На всю длину управляют значениями номинального диаметра и длины резьбы соответственно. Если эти опции включены, то диаметр и длина определяются автоматически по размерам и положению объектов, указанных для построения резьбы. Автоматически рассчитанные значения диаметра и длины резьбы отображаются в полях Номинальный диаметр резьбы и Длина соответственно.

Чтобы задать значение диаметра резьбы вручную, отключите автоопределение диаметра. Затем введите в ставшее доступным поле Номинальный диаметр резьбы нужное значение.

Чтобы задать значение длины резьбы вручную, отключите построение на полную длину. Затем введите в ставшее доступным поле Длина нужное значение.

Группа переключателей Направление доступна, если для выполнения команды указано круглое ребро, разграничивающее две цилиндрические (или конические, или цилиндрическую и коническую) грани. Чтобы выбрать одну из этих граней для построения резьбы, активизируйте нужный переключатель. Фантом резьбы на экране будет перестроен.

Диаметр, шаг и длину резьбы можно задать с помощью характерных точек.

На вкладке Свойства Панели свойств вы можете задать название и цвет отображения резьбы.

 Завершив настройку, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления для фиксации условного изображения резьбы в детали.


Специальные объекты элементов трубопроводов

При работе в системе трехмерного твердотельного моделирования КОМПАС-3D под трубопроводом можно понимать сборку, состоящую из протяженных элементов и арматуры, например, труб, кабелей и фитингов, насосов, электрических соединителей и т. п.

Элементы трубопровода располагаются по заданной траектории и соединяются между собой.

Чтобы включить элемент в состав трубопровода, необходимо выполнить следующие задачи:

- задать траекторию трубопровода,

- связать положение элементов трубопровода с его траекторией,

- обеспечить связь элементов между собой и/или трубами.

Для выполнения этих задач используются специальные объекты - контрольные и присоединительные точки. Эти точки должны быть добавлены в состав элементов трубопровода до его построения. Для их создания служат команды:

 Контрольная точка,

 Присоединительная точка.


Контрольная точка

Контрольная точка позволяет задать пространственное положение элемента трубопровода на его траектории. Свойством контрольной точки является ее положение в модели.

Элемент трубопровода может содержать несколько контрольных точек. Одна из них должна быть расположена в заданной точке траектории. Для расположения контрольной точки на траектории целесообразно использовать привязки.


Присоединительная точка

Присоединительная точка позволяет задать пространственное положение соединяемых (стыкуемых) элементов трубопровода и направление присоединяемого элемента. Свойствами присоединительной точки являются ее положение в модели и вектор, который задает направление присоединения в этой точке.

Элемент трубопровода может содержать несколько присоединительных точек. Чтобы связать два элемента трубопровода, необходимо совместить их присоединительные точки.


Команда Контрольная точка

Позволяет построить контрольные точки в модели.

 Для вызова команды нажмите кнопку Контрольная точка на панели Вспомогательная геометрия или выберите ее название из меню Операции.

Укажите опорную точку модели, которая будет являться контрольной точкой.

Выбор объектов в окне модели

Название вершины появится в поле Точка.

Контрольная точка отображается на экране в виде фантома.

Вы можете задать название и цвет контрольной точки на вкладке Свойства Панели свойств.

Если указать курсором другую вершину, фантом контрольной точки появится в этой вершине. Изменится содержание поля Точка.

 Чтобы подтвердить создание контрольной точки, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Пиктограмма контрольной точки появится в Дереве построения. Команда Контрольная точка остается активной. Система ожидает простановки следующего экземпляра контрольной точки.

 Чтобы завершить сеанс ввода контрольных точек, следует нажать кнопку Прервать команду или клавишу <Esc>.


Команда Присоединительная точка

Позволяет построить присоединительные точки в модели.

 Для вызова команды нажмите кнопку Присоединительная точка на панели Вспомогательная геометрия или выберите ее название из меню Операции.

Укажите опорную точку модели, которая будет являться присоединительной точкой.

Название вершины появится в поле группы Объекты.

Укажите опорный объект для задания общего направления вектора в присоединительной точке.

Название опорного объекта появится в поле группы Объекты.

Выбор объектов в окне модели

Выбор объектов в Дереве построения

  Чтобы задать конкретное направление вектора, активизируйте один из переключателей группы Направление.

Присоединительная точка отображается на экране в виде фантома.

Вы можете задать название и цвет присоединительной точки на вкладке Свойства Панели свойств.

Если указать курсором другую вершину или опорный объект, положение фантома контрольной точки и направление вектора изменится соответствующим образом. Изменится также содержание полей группы Объекты.

 Чтобы подтвердить создание присоединительной точки, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Пиктограмма присоединительной точки появится в Дереве построения. Команда Присоединительная точка остается активной. Система ожидает простановки следующего экземпляра присоединительной точки.

 Чтобы завершить сеанс ввода присоединительных точек, следует нажать кнопку Прервать команду или клавишу <Esc>.


Поле Точка

Содержит наименование вершины, указанной в качестве контрольной точки. Содержание поля автоматически изменяется при указании курсором других вершин модели.


Группа Объекты

Одно из полей содержит наименование вершины, указанной в качестве присоединительной точки. Другое поле содержит наименование опорного объекта модели, который задает направление вектора в этой точке. Содержание полей автоматически изменяется при указании курсором других опорных элементов модели.


Опорный объект
для присоединительной точки

В качестве опорного для присоединительной точки может быть выбран один из следующих объектов:

- грань,

- конструктивная плоскость,

- ребро,

- вспомогательная ось.

Направление вектора в присоединительной точке зависит от выбора опорного объекта:

-	если в качестве опорного объекта выбрана грань или конструктивная плоскость, то вектор будет перпендикулярен опорному объекту.

-	если в качестве опорного объекта выбрано ребро или вспомогательная ось, то вектор будет параллелен опорному объекту.

Чтобы задать конкретное - прямое или обратное - направление вектора относительно опорного объекта, необходимо активизировать один из переключателей группы Направление.


Группа Направление

Переключатели группы позволяют задать конкретное направление вектора в присоединительной точке относительно опорного объекта.

При активизации переключателя фантом присоединительной точки изменяет свое направление.


Команда Скрыть контрольные точки

Позволяет отменить или включить показ всех контрольных и присоединительных точек в окне модели.

Контрольные и присоединительные точки, которые не видны в окне детали или сборки, по-прежнему показываются в Дереве построения. Их можно выбрать при выполнении какой-либо команды.

После вызова команды Скрыть контрольные точки в окне модели не показываются не только ранее существовавшие, но и вновь появляющиеся кривые.

Чтобы включить показ всех контрольных и присоединительных точек, вызовите команду Скрыть контрольные точки повторно.

________________

Смотрите также

Команда Скрыть конструктивные плоскости

Команда Скрыть конструктивные оси

Команда Скрыть эскизы

Команда Скрыть начала координат

Команда Скрыть поверхности

Команда Скрыть изображения резьбы

Команда Скрыть пространственные кривые


Общие сведения о спецификации КОМПАС-3D

Спецификация - тип документа КОМПАС-3D (стандартное расширение файла - *.spw). Для создания спецификаций необходим модуль разработки спецификаций. Его использование позволяет в несколько раз ускорить процесс составления спецификаций, ведомостей и перечней, исключить ошибки при их заполнении.

-	Предусмотрен режим ручного и полуавтоматического заполнения спецификации.
В ручном режиме все графы спецификации заполняются с клавиатуры.
В полуавтоматическом режиме ряд граф заполняется благодаря указанию источника данных - чертежа или модели (например, пользователь может указать, что в колонку "Обозначение" вводится текст из графы "Обозначение" штампа чертежа соответствующей детали.).

-	Спецификация может быть составлена на основе уже готового сборочного чертежа (в том числе на основе чертежа, созданного в предыдущих версиях КОМПАС-3D).

-	При вставке в чертеж или модель стандартных изделий (болтов, шайб, подшипников, трубопроводов и т.д.) из конструкторской библиотеки, поставляемой в составе системы, их обозначение (название, параметры, номер стандарта) формируется и вносится в спецификацию автоматически.
Впоследствии оно может быть отредактировано.

-	Осуществляется двунаправленная ассоциативная связь между спецификацией и соответствующими ей документами.
Благодаря наличию этой связи изменения в сборочном чертеже, деталировке или документе-модели автоматически отражаются в спецификации.
Изменения в спецификации могут автоматически передаваться в сборочный чертеж, деталировку или модель.

-	Если спецификация и связанный с ней сборочный чертеж или документ-модель открыты одновременно, возможен режим работы, в котором при выделении строки спецификации подсвечиваются соответствующие ей объекты (геометрические элементы или детали).
Расположив рядом окна спецификации и связанного с ней документа, можно быстро найти на чертеже изображение любого внесенного в спецификацию объекта.

-	Спецификация может создаваться независимо от сборочного чертежа (например, параллельно вычерчиванию сборки).
Составленную таким образом спецификацию на последнем этапе работы с ней можно синхронизировать с готовым сборочным чертежом.

-	Если над разными листами сборочного чертежа работают несколько человек, каждый из них может создать в своем документе список объектов, подлежащих занесению в спецификацию.
Для каждого объекта спецификации можно указать входящие в его состав геометрические объекты, линию-выноску, название, обозначение, количество, примечание и т.д. При подключении подготовленного таким образом листа сборочного чертежа к спецификации происходит автоматический перенос существующих в нем объектов в спецификацию (с перерасчетом номеров позиций, зон и т.д.). Таким образом, над составлением спецификации, включающей большое количество объектов, могут независимо друг от друга работать несколько человек, а сборка результатов их работы в единое целое может быть быстро произведена в любой момент.

-	В спецификации существуют "дополнительные колонки". Они служат для хранения дополнительной информации об объекте спецификации (например, его массы или кода ОКП). Их содержимое можно в любой момент просмотреть и отредактировать, но в бланке спецификации они не видны и на печать не выводятся.

-	Оформление типов поставляемых в составе системы спецификаций и правила их заполнения (состав бланка, нумерация позиций и сортировка строк, названия разделов и т.д.) соответствуют стандарту (конкретные номера ГОСТ указаны в названиях стилей спецификаций).

-	Возможно создание пользовательского типа спецификации.
Такая спецификация является произвольной таблицей с задаваемыми пользователем заголовками колонок, названиями разделов, правилами заполнения и сортировки записей.
Принципы формирования и назначение такой таблицы аналогичны  принципам формирования и назначению стандартной спецификации. Ее удобно использовать для создания отвечающих отраслевым или ведомственным стандартам спецификаций, а также различных перечней и ведомостей.


Лицензия на спецификацию
Получение лицензии на работу
с модулем проектирования спецификаций

Модуль проектирования спецификаций является отдельно оплачиваемым компонентом системы КОМПАС. Для работы со спецификациями необходимо наличие соответствующей лицензии.

Информация о приобретенных лицензиях на работу со спецификацией записывается в память ключа аппаратной защиты.

Если вы работаете с сетевым ключом аппаратной защиты...

Если вы работаете с локальным ключом аппаратной защиты...

Если работа со спецификацией выключена (любым способом и по любой причине - по команде пользователя, или в результате разрыва связи с ключом аппаратной защиты, или из-за отсутствия "свободной" лицензии на ключе и т.д.), система переходит в демонстрационный режим работы со спецификацией.

В этом режиме в заголовке Главного окна появляется слово Демо, становятся недоступны команды работы с объектами спецификации, влияющие на информацию в графическом документе, и становится невозможным сохранение документа-спецификации.


Лицензия на сетевом ключе
Лицензия на сетевом ключе аппаратной защиты

Если вы работаете с сетевым ключом аппаратной защиты, для получения лицензии на работу со спецификацией вызовите из команду Сервис - Включить работу со спецификацией (если система находится в режиме редактирования чертежа или фрагмента, эта команда находится в меню Спецификация). Если количество лицензий на сетевом ключе больше, чем количество работающих со спецификацией в данный момент пользователей, вы получите одну из лицензий, после чего станут доступны команды работы со спецификацией и ее объектами.

Лицензия на работу со спецификацией действует до тех пор, пока вы не отключите, повторно вызывав команду Сервис - Включить работу со спецификацией или пока не произойдет разрыв связи с ключом аппаратной защиты (например, в результате сбоя в работе сети). Лицензия действует даже тогда, когда вы не пользуетесь собственно командами работы со спецификацией и ее объектами. Если количество лицензий на работу со спецификацией на используемом вами сетевом ключе меньше, чем количество лицензий на КОМПАС-3D, рекомендуется выключать работу со спецификацией, когда не предвидится использование в течение некоторого промежутка времени команд работы со спецификацией и ее объектами. Тем самым вы предоставляете другому пользователю возможность получения "освобожденной" вами лицензии на работу со спецификацией.

Если при выходе из системы работа со спецификацией включена, то при следующей загрузке КОМПАС-3D это состояние восстановится (при условии, что в момент загрузки системы на сетевом ключе есть "свободная" лицензия).

_________________

Смотрите также

Лицензия на локальном ключе аппаратной защиты


Лицензия на локальном ключе
Лицензия на локальном ключе аппаратной защиты

Если вы работаете с локальным ключом аппаратной защиты, наличие лицензии на работу со спецификацией на нем определяется автоматически при запуске КОМПАС-3D. Если лицензия на локальном ключе обнаружена, команда Включить работу со спецификацией из меню Сервис недоступна, а команды работы со спецификацией и ее объектами доступны.

Если лицензия не обнаружена в процессе работы, то доступна команда Включить работу со спецификацией. В этом случае лицензия может быть получена по данной команде или автоматически при следующем такте проверки ключа.

_________________

Смотрите также

Лицензия на сетевом ключе аппаратной защиты


Объект спецификации КОМПАС-3D

Объект спецификации - строка или несколько следующих друг за другом строк спецификации, относящихся к одному материальному объекту.

Объект спецификации является ее основной структурной единицей. Подобно тому, как чертеж состоит из графических примитивов и макроэлементов, а текстовый документ состоит из слов и предложений, спецификация состоит из объектов спецификации.

Объект спецификации имеет информационную природу. Он представляет собой комплекс разнородных сведений о каком-либо материальном объекте (например, детали, сборочной единице или документе), включаемом в спецификацию.

Если применить эту терминологию к "бумажной" спецификации, можно сказать, что ее объект – это строка (или несколько строк) с данными об одном предмете (документе, детали, стандартном изделии и т.д.). Если сравнивать спецификацию с базой данных, то объект спецификации подобен записи в базе.

Внешнее проявление объекта спецификации КОМПАС-3D – его текстовая часть, размещаемая в строках бланка спецификации. Именно она соответствует строке "бумажной" спецификации.

Но в отличие от такой строки объект электронной спецификации включает в себя гораздо большее количество информации. Подробнее об этом рассказано в разделе Состав объекта спецификации.

_________________

Смотрите также

Типы объектов спецификации


Типы объектов спецификации

Объекты спецификации бывают базовые и вспомогательные.

Для базовых объектов предусмотрена возможность автоматического заполнения колонок, сортировки внутри раздела, подключения графических объектов из сборочного чертежа, отключения показа объекта в таблице и т.д.

При заполнении спецификации рекомендуется по возможности создавать базовые объекты спецификации.

В отличие от базового для вспомогательного объекта не предусмотрены сервисные функции, выполнение которых обеспечивает спецификация. Вспомогательные объекты не сортируются автоматически, не учитываются при расчете и простановке позиций и т.д.

Вспомогательные объекты рекомендуется использовать для выполнения таких приемов оформления спецификации, которые не могут быть обеспечены вводом базовых объектов.

Например, при помощи вспомогательного объекта спецификации можно ввести произвольный текст (комментарий) в таблицу спецификации или создать пустую строку в середине раздела.

_________________

Смотрите также

Состав объекта спецификации


Состав объекта спецификации

Базовый объект спецификации состоит из

-	текстовой части,

-	геометрии (графических объектов),

-	дополнительных параметров.

Вспомогательный объект спецификации не содержит геометрии и имеет меньше дополнительных параметров, чем базовый.


Текстовая часть объекта спецификации

Текстовая часть объекта спецификации - это сведения, которые вносят в колонки таблицы спецификации.

Режим ввода и редактирования текстовой части практически не отличается от текстового режима КОМПАС-3D.

Текстовая часть некоторых объектов может формироваться по шаблонам заполнения. Обычно по шаблону заполняют обозначения и наименования стандартных изделий и материалов.

_________________

Смотрите также

Геометрия объекта спецификации

Дополнительные параметры объекта спецификации


Геометрия объекта спецификации

Объект спецификации может содержать информацию о графических элементах сборочного чертежа, составляющих его изображение или о компонентах сборки, подключенной к спецификации. Эта информация называется геометрией объекта спецификации.

Например, при создании объекта спецификации "Вал" в качестве его геометрического состава были указаны отрезки, штриховки и другие элементы, изображающие вал в подключенном к спецификации сборочном чертеже. После этого в спецификации можно включить режим показа геометрии объектов спецификации; в этом режиме система автоматически выделяет в чертеже геометрию, относящуюся к выделенному объекту спецификации (при условии, что чертеж открыт). Вы перемещаетесь по спецификации (например, при помощи клавиш со стрелками, а в соседнем окне подсвечиваются соответствующие объектам изображения.

Такой режим чрезвычайно удобен при работе с насыщенными сборочными чертежами, содержащими не один десяток позиций.

Спецификацию можно настроить таким образом, чтобы при удалении ее объекта происходило и автоматическое удаление соответствующей геометрии из сборочного чертежа  (например, удалили объект Прокладка из спецификации – пропало и изображение этой прокладки в чертеже). Следует заметить, что этой возможностью спецификации следует пользоваться очень аккуратно, т.к. восстановление ошибочно удаленной геометрии не всегда возможно.

Если вы не хотите (или не имеете времени) тщательно выделять все до одного графические примитивы, изображающие объект спецификации, укажите в качестве геометрии объекта спецификации только позиционную линию-выноску, указывающую на изображение объекта. В этом случае при выделении объекта спецификации будет подсвечиваться соответствующая ему позиция в сборочном чертеже. Таким образом, включение позиционной линии-выноски в состав геометрии объекта спецификации облегчает ее поиск в графическом документе.

Благодаря включению позиционной линии-выноски в графический состав объекта спецификации осуществляется также одна из функций ассоциативной связи спецификации со сборочным чертежом, а именно – соответствие номера позиции на чертеже номеру позиции в спецификации. После того как вы изменили в спецификации какие-либо номера позиций, достаточно скомандовать спецификации передать изменения в чертеж, и на полках линий-выносок в нем автоматически появятся новые номера позиций.

Как включить геометрию в состав объекта спецификации

_________________

Смотрите также

Создание заготовки чертежа на основе геометрии объекта спецификации

Текстовая часть объекта спецификации

Дополнительные параметры объекта спецификации


Дополнительные параметры объекта спецификации

Объект спецификации может содержать большое количество разнородной информации, дополняющей его текстовую часть, видимую в строке спецификации.

Эта информация никогда не видна в бланке спецификации, однако она может быть в любой момент просмотрена и отредактирована.

Все виды этой информации называются дополнительными параметрами объекта спецификации.

К дополнительным параметрам объекта спецификации относятся

-	настройки этого объекта,

-	подключенные к объекту документы,

-	данные в дополнительных колонках объекта.

Настройки объекта влияют на его положение и отображение в спецификации.

Подключение к объекту документов позволяет автоматически передавать данные между текстовой частью объекта и графами основной надписи документа, автоматически создавать заготовку чертежа детали на основе ее изображения в сборочном чертеже и облегчает доступ к подключенным документам.

Дополнительные колонки объекта спецификации (невидимые на бланке спецификации) могут содержать любые необходимые сведения об объекте, места для которых нет в бланке спецификации.

_________________

Смотрите также

Ввод, редактирование и просмотр дополнительных параметров

Текстовая часть объекта спецификации

Геометрия объекта спецификации


Настройки объекта спецификации

Для осуществления настройки объекта спецификации выделите этот объект. На вкладке Параметры Панели свойств появятся элементы, позволяющие настроить параметры объекта.

Поля Имя подраздела и Номер подраздела используются для того, чтобы переместить объект в другой подраздел внутри раздела, которому он принадлежит. Значения этих полей взаимосвязаны: при выборе из списка имени подраздела на панели появляется номер этого подраздела и наоборот, после указания номера можно увидеть имя соответствующего подраздела.
Замечание. Ни имена, на номера подразделов не отображаются в таблице спецификации и не выводятся на печать.
В результате изменения подраздела положение объекта в разделе может измениться. Если текущий раздел не имеет подразделов, то список имен подразделов будет пуст.

Переместить объект в другой раздел невозможно. Если объект по ошибке введен в какой-либо раздел, единственный способ исправить это - удалить объект и ввести его вновь в нужный раздел.

 Переключатель Позиция объекта возрастает позволяет указать, должен ли номер позиции данного объекта быть на единицу больше, чем номер позиции предшествующего объекта.

 Переключатель Показывать объект в таблице управляет показом объекта в таблице спецификации (делает объект видимым или невидимым). Отключение показа объекта не удаляет этот объект, а лишь на время (до включения показа) делает его невидимым в спецификации.

При работе со спецификацией можно включить режим, в котором видны (и выводятся на печать) все объекты спецификации (как видимые, так и скрытые при помощи описанной опции). Для этого вызовите команду Показать все объекты.

_________________

Смотрите также

Подключенные документы

Дополнительные колонки


Подключенные документы

Объект спецификации можно связать с документами КОМПАС-3D. Эта связь является двусторонней и ассоциативной и позволяет передавать данные об объекте спецификации в подключенный документ, или наоборот, данные из документа в соответствующий ему объект спецификации.

Для подключения документов к объекту спецификации выделите этот объект.

На вкладке Документы Панели свойств появится панель для работы с подключенными документами.
Панель содержит список подключенных к объекту документов. Выделив название любого из них, в соответствующей колонке таблицы можно ввести или просмотреть комментарий к этому документу.
 Для подключения документа к объекту спецификации нажмите кнопку Подключить и в появившемся диалоге укажите путь к файлу документа и его имя. При подключении первого документа система выдает запрос на использование данных, имеющихся в этом документе, для заполнения текстовой части и дополнительных колонок объекта. Вы можете подтвердить копирование или отказаться от него.
Подключенный документ будет показан в окне предварительного просмотра. Если вам не нужно просматривать документ, активизируйте опцию Выключить просмотр.

 Для отключения документа от объекта спецификации нажмите кнопку Отключить.

 Если требуется открыть подключенный к объекту документ, выделите в списке его название и нажмите кнопку Редактировать.

_________________

Если использование сведений из подключенного документа было подтверждено, в соответствующие колонки объекта спецификации автоматически передаются наименование и обозначение, а также (при подключении сборочного чертежа) обозначение формата, на котором выполнен документ. Информация из подключенного документа может передаваться не только в колонки бланка спецификации, но и в дополнительные колонки. Например, в дополнительную колонку объекта может быть автоматически передана масса модели.

Если к объекту спецификации подключено несколько документов, то в объект передаются данные первого из них.

  Вы можете изменить порядок подключенных к объекту документов, перемещая их по списку при помощи кнопок Вверх и Вниз. При перемещении документа на первую позицию в списке система выдает запрос на подтверждение использования имеющихся в нем сведений.

Если отредактировать подключенный документ, изменив данные, используемые спецификацией (например, выбрать другой формат чертежа или материал модели), то при сохранении этого документа будет выдан запрос на подтверждение передачи данных в спецификацию. Вы можете отказаться от передачи данных.

После изменения наименования или обозначения объекта новые данные могут быть переданы в подключенный документ. Чтобы включить эту передачу, выделите в списке название нужного документа и включите опцию Передавать изменения в документ. Если после этого изменить данные в колонках объекта и сохранить спецификацию, изменения будут переданы в выбранный документ (документы). При этом дополнительный запрос на подтверждение передачи изменений выдаваться не будет; вы получите лишь сообщение о том, что документ изменен.

_________________

Совет

_________________

Смотрите также

Создание заготовки чертежа на основе геометрии объекта спецификации

Настройки объекта спецификации

Дополнительные колонки


Подключенные к объекту документы. Совет 1
Если объект спецификации - документ, подключите к нему собственно этот документ (например, сборочный чертеж, спецификацию, пояснительную записку, схему и т.д.)

Если объект спецификации - сборочная единица, подключите к нему соответствующие сборочный чертеж, спецификацию и модель сборки.

Если объект спецификации - деталь, подключите к нему рабочий чертеж и модель этой детали.


Создание заготовки чертежа
Создание заготовки чертежа на основе геометрии объекта спецификации

Бывает, что в момент создания спецификации рабочие чертежи деталей и узлов еще не готовы.

При помощи модуля проектирования спецификаций вы можете создать заготовки рабочих чертежей деталей и сборочных чертежей сборочных единиц и комплексов.

Создание заготовки возможно, если чертеж, предназначенный для изображения объекта спецификации, еще не существует.

При подключении к объекту спецификации документа введите несуществующее имя файла чертежа. (О порядке подключения к объекту документов рассказано в разделе Подключенные документы.)

Система создаст чертеж с указанным вами именем и разместит в нем все графические элементы, входящие в состав объекта спецификации (за исключением позиционной линии-выноски). Вы получите заготовку рабочего чертежа детали или чертежа сборочной единицы.

Проставить в нем размеры и дополнить геометрию придется вручную, а вот некоторые графы основной надписи (например, "Обозначение" и "Наименование") будут заполнены автоматически (данные в них передаются из спецификации). В дальнейшем при редактировании текстов в этих графах изменения будут передаваться в спецификацию.


Дополнительные колонки

Объект спецификации может содержать сведения, дополняющие информацию, включаемую в стандартный бланк. Эти сведения хранятся в так называемых "дополнительных колонках" объекта спецификации, они могут быть просмотрены или отредактированы в любой момент, однако в бланке спецификации они не видны и на печать не выводятся.

Примером информации в дополнительных колонках могут служить масса и стоимость объекта.

В дополнительные колонки вводят и любую другую информацию об объекте (код ОКП, материал, текстовый комментарий и т.д.); их количество и состав определяются потребностями пользователя.

Для просмотра и редактирования данных в дополнительных колонках объекта спецификации выделите этот объект.

 На вкладке Параметры Панели свойств появится панель работы с дополнительными колонками.
Панель содержит список возможных для данной спецификации типов дополнительных колонок и их значений, относящихся к текущему объекту спецификации.
Для ввода или редактирования значения в дополнительной колонке активизируйте соответствующе поле диалога двойным щелчком мыши.

Сервисные команды позволяют сложить числовые значения дополнительных параметров, при этом может учитываться количество одинаковых объектов в сборке и даже количество объектов в ее различных исполнениях.

Как подсчитать сумму дополнительных параметров

Таким способом можно подсчитать массу или стоимость специфицируемого изделия (конечно, при условии, что вы ввели массу или стоимость всех объектов спецификации).

_________________

Смотрите также

Подключенные документы

Настройки объекта спецификации


Ввод, редактирование
и просмотр дополнительных параметров

Для работы со всеми видами дополнительных параметров текущего объекта спецификации предназначена вкладки Параметры и Документы Панели свойств.

При выделении объекта спецификации на этих вкладках появляются элементы, предназначенные для работы с дополнительными параметрами.

Активизируйте нужную вкладку, настройте или введите дополнительные параметры. Сделанные изменения немедленно будут записаны в текущую спецификацию.

Настройки объекта спецификации

Подключенные документы

Дополнительные колонки

_________________

Смотрите также

Редактирование геометрии объекта спецификации

Редактирование текстовой части


Редактирование текстовой части
Редактирование текстовой части объекта спецификации

Для входа в режим редактирования текстовой части объекта спецификации нужно дважды щелкнуть мышью по строкам, в которых размещается этот объект, или установив выделение на объекте (при помощи одного щелчка мышью или клавиш со стрелками), нажать клавишу <Enter>.

В режиме ввода текстовой части доступны команды форматирования шрифта и абзаца, а также команды вставки дроби, индекса, над- и подстроки, спецзнака, символа и текстовых шаблонов (смотрите также раздел Использование текстовых шаблонов). Имеется возможность автоматической вставки кода и наименования из специального диалога.

При вводе символов в колонку происходит автоматический подбор такого их сужения, чтобы все они поместились в одной ячейке. Если сужение слишком большое, вы можете перенести часть символов в следующую строку; для этого нажмите клавишу <Enter> на месте переноса.

Перемещение текстового курсора внутри колонки производится при помощи клавиш <стрелка вправо> и <стрелка влево>. Клавиша <стрелка вниз> перемещает текстовый курсор в позицию перед первым символом в колонке, а клавиша <стрелка вверх> - в позицию после последнего символа.

Перемещение между колонками производится при помощи клавиши <Tab> (в направлении слева направо) или комбинации клавиш <Shift>+<Tab> (в направлении справа налево). В нужную колонку объекта спецификации можно также попасть, щелкнув по ней мышью.

Если текст в какой-либо колонке объекта спецификации сформирован по шаблону заполнения, то двойной щелчок мышью по этой колонке в режиме редактирования текстовой части вызывает диалог, в котором можно изменить значения и тексты в полях шаблона. После подтверждения изменения данных в шаблоне текст в колонке формируется вновь с учетом новых значений в полях.

Текстовую часть, сформированную по шаблону, можно редактировать в обычном порядке, не изменяя данные в полях шаблона.

Для подтверждения изменения текстовой части объекта спецификации и выхода из режима ее редактирования нужно нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<Enter> или щелкнуть мышью в любом месте окна вне строк, в которых размещена отредактированная текстовая часть.

_________________

Смотрите также

Редактирование геометрии объекта спецификации

Редактирование дополнительных параметров

Учет кода и наименования документа при отображении текстовой части объекта спецификации


Редактирование геометрии объекта спецификации

Часто возникает ситуация, когда требуется изменить набор графических объектов, входящих в состав объекта спецификации.

Замечание. Если геометрией объекта спецификации является трехмерный объект (деталь или подсборка), то ее редактирование невозможно.

Возможные варианты действий по редактированию геометрии объекта спецификации:

Включение геометрии в состав объекта спецификации

Добавление графических объектов к геометрии объекта спецификации

Замена геометрии объекта спецификации другой геометрией

Удаление геометрии из состава объекта спецификации

Типовая последовательность действий при любом варианте редактирования состава геометрии объекта спецификации:

1. 	Выделить графические объекты, которые должны войти в состав объекта спецификации.

2. 	Вызвать команду Редактировать состав объекта спецификации.

3. 	В появившемся на экране запросе выбрать вариант изменения графического состава объекта спецификации.

Будьте внимательны при изменении геометрического состава объекта спецификации, т.к. отменить эту операцию невозможно.

_________________

Смотрите также

Редактирование дополнительных параметров

Редактирование текстовой части


Включение геометрии в состав объекта спецификации

Самый быстрый и удобный способ включения геометрии в состав объекта спецификации - создание объекта спецификации, содержащего геометрию.

1. 	Выделите в чертеже графические объекты, которые должны войти в состав объекта спецификации (не забудьте о позиционной линии-выноске!).

2. 	Вызовите в подчиненном режиме или в подключенной спецификации команду создания нового объекта; введите его текстовую часть и подтвердите создание объекта.

Получившийся объект будет содержать указанную геометрию. Впоследствии ее можно будет дополнить или заменить другой геометрией.

Если объект создан без геометрии, ее можно ввести в состав объекта следующим образом.

1. 	Выделите в чертеже графические объекты, которые должны войти в состав объекта спецификации (не забудьте о позиционной линии-выноске!).

2. 	В подчиненном режиме или в подключенной к чертежу спецификации установите выделение на объекте, в состав которого нужно ввести выделенную геометрию.

3. 	Вызовите команду Редактировать состав объекта.

4. 	В появившемся на экране запросе подтвердите добавление графических объектов в состав объекта спецификации.

После этого в составе объекта появится указанная геометрия.

Если объект спецификации возник в результате вставки в графический документ изображения из конструкторской библиотеки, то он имеет в своем составе соответствующую геометрию (в том числе указанную при вставке изображения линию-выноску); пользователю не нужно самостоятельно вносить в состав объекта спецификации графические объекты. Подробнее об этом рассказано в разделе Интеграция с конструкторской библиотекой.


Добавление графических объектов
к геометрии объекта спецификации

Если объект уже содержит геометрию и к ней надо добавить еще несколько графических объектов, сделайте следующее.

1. 	Выделите в чертеже графические объекты, которые нужно добавить к геометрии объекта спецификации.

2. 	В подчиненном режиме или в подключенной к чертежу спецификации установите выделение на объекте, к геометрии которого нужно добавить выделенную геометрию.

3. 	Вызовите команду Редактировать состав объекта.

4. 	В появившемся на экране запросе нажмите кнопку Добавить.

После этого указанные графические объекты войдут в состав геометрии объекта спецификации, дополнив уже существующую в нем геометрию.


Замена геометрии объекта спецификации другой геометрией

Если требуется заменить геометрию объекта спецификации на другой набор графических объектов, выполните следующие действия.

1. 	Выделите в чертеже графические объекты, которые должны войти в состав объекта спецификации (не забудьте о позиционной линии-выноске!). Среди них могут быть и объекты, уже входящие в геометрию объекта спецификации.

2. 	В подчиненном режиме или в подключенной к чертежу спецификации установите выделение на объекте, геометрию которого нужно заменить выделенными объектами.

3. 	Вызовите команду Редактировать состав объекта.

4. 	В появившемся на экране запросе нажмите кнопку Заменить.

После этого в составе объекта появится указанная геометрия.


Удаление геометрии
из состава объекта спецификации

Если требуется очистить объект спецификации от геометрии, сделайте следующее.

1. 	Если в чертеже есть выделенные объекты, снимите с них выделение.

2. 	В подчиненном режиме или в подключенной к чертежу спецификации установите выделение на объекте, геометрию которого нужно заменить выделенными объектами.

3. 	Вызовите команду Редактировать состав объекта.

4. 	В появившемся на экране запросе нажмите кнопку Очистить.

После этого в составе объекта не останется геометрии. Графические объекты чертежа изменены или удалены не будут.


Удаление объекта спецификации

Для удаления объекта спецификации установите выделение на этом объекте (при помощи одного щелчка мышью или клавишами со стрелками). Затем вызовите команду Удалить объект. На экране появится запрос на подтверждение удаления объекта (в нем будет указано обозначение и наименование объекта).

Нажмите кнопку Да, если вы уверены в необходимости удаления объекта, или кнопку Нет, если объект удалять не нужно.

  Отменить удаление объекта спецификации невозможно.

Если при настройке текущей спецификации включена опция Удалять геометрию при удалении объекта спецификации, будьте особенно внимательны при удалении объекта спецификации, т.к. оно повлечет за собой удаление из сборочного чертежа всех графических объектов, входящих в состав удаляемого объекта спецификации.

Если опция Удалять геометрию при удалении объекта спецификации выключена, графические объекты из сборочного чертежа удаляться не будут.

О включении в состав объекта спецификации графических объектов из сборочного чертежа (геометрии объектов спецификации) вы можете прочитать в разделе Геометрия объекта спецификации.

Как включить (или выключить) удаление геометрии при удалении объекта спецификации .

Замечание. Объекты спецификации, принадлежащие подключенному к ней документу-сборке (*.a3d), невозможно удалить описанным способом. Их нужно удалять из документа-сборки.


Удаление геометрии
при удалении объекта спецификации

При удалении объекта спецификации система может автоматически удалять из чертежа графические объекты, входящие в состав геометрии этого объекта спецификации.

Чтобы включить эту сервисную возможность, сделайте следующее.

1. 	Вызовите из команду Формат - Настройка спецификации....

Если вы работаете в подчиненном режиме редактирования объектов спецификации, а к текущему чертежу не подключен документ-спецификация, настройка спецификации не производится и команда настройки недоступна.

2. 	В появившемся диалоге включите опцию Удалять геометрию при удалении объекта спецификации.

3. 	Выйдите из диалога, нажав кнопку OK.

После этого при удалении объектов спецификации (как в документе-спецификации, так и в чертеже, в подчиненном режиме) из чертежа будут удаляться входящие в их состав графические объекты (даже если этот чертеж закрыт в момент удаления объекта спецификации).

Опцией удаления геометрии при удалении объекта спецификации нужно пользоваться крайне осторожно, так как восстановить удаленные таким способом объекты не всегда возможно.

Чтобы отключить удаление графических объектов, вновь вызовите диалог настройки спецификации и выключите опцию Удалять геометрию при удалении объекта спецификации.


Объекты спецификации в спецификации

Объект спецификации - основная структурная единица документа-спецификации (стандартное расширение файла *.spw).

Подобно тому, как чертеж состоит из графических примитивов и макроэлементов, а текстовый документ состоит из слов и предложений, спецификация состоит из объектов спецификации.

Объекты спецификации в бланке (таблице) спецификации чередуются с заголовками разделов, пустыми строками и резервными строками.

По умолчанию текстовая часть объекта спецификации занимает одну строку в бланке спецификации (при этом автоматически подбирается такое сужение символов в каждой колонке, чтобы весь текст в ней поместился в одну строку). Если чтение текста затруднено из-за сильного сужения, пользователь может перенести его часть в следующую строку. Таким образом, объект спецификации может занимать несколько строк в бланке спецификации.

Базовые объекты спецификации автоматически сортируются, а по команде простановки позиций каждый из них получает номер позиции, соответствующий его положению в спецификации (это не относится к объектам в разделах, где выключен расчет позиций).

Автоматическую сортировку объектов можно включать и отключать в каждом конкретном разделе.

Все вспомогательные объекты и базовые объекты раздела, в котором отключена автоматическая сортировка, можно располагать в произвольной последовательности.

Перемещение объекта из одного раздела в другой невозможно.

_________________

Смотрите также

Объекты спецификации в чертеже

Учет кода и наименования документа при отображении текстовой части объекта спецификации


Для этого нужно в режиме редактирования текстовой части нажать клавишу <Enter> на месте переноса.


 Для включения и отключения автоматической сортировки в текущем разделе пользуйтесь соответствующим переключателем на Панели текущего состояния.


Для перемещения текущего объекта в списке пользуйтесь командами Сдвинуть объект вверх и Сдвинуть объект вниз.


Объекты спецификации в чертеже
Объекты спецификации
в чертеже и модели

В чертеже и в модели могут существовать точно такие же объекты спецификации, как и в документе-спецификации (основные сведения об этих объектах изложены в разделе Объекты спецификации в спецификации).

Как создать объект спецификации в чертеже?

Как создать объект спецификации в модели?

По умолчанию эти объекты не видны на листе чертежа или в окне модели и на печать не выводятся. Однако их можно в любой момент просмотреть и отредактировать.

Для просмотра и редактирования объектов спецификации, существующих в чертеже или модели, предназначен подчиненный режим редактирования объектов спецификации. Этот режим доступен, если в документе есть хотя бы один объект спецификации. Для его вызова служит команда Редактировать объекты.

В подчиненном режиме доступны все приемы работы с объектами спецификации. Единственным исключением является невозможность вызова команды простановки позиций.

Созданные и отредактированные в подчиненном режиме объекты постоянно хранятся в графическом документе или документе-модели. Их можно в любой момент передать в связанную с графическим документом спецификацию. Об этом рассказано в разделе Передача объектов из чертежа в спецификацию.

_________________

Смотрите также

Применение объектов спецификации в чертеже

Объекты спецификации во фрагменте


Применение объектов спецификации в чертеже

Обычно при вычерчивании сборочного чертежа изображения деталей и узлов, позиционные линии-выноски и прочие сведения возникают до создания отдельного документа-спецификации.

При традиционном ("бумажном") способе формирования спецификации конструктор помнит обо всей этой информации или записывает ее в черновик до начала заполнения спецификации. При работе в КОМПАС-3D сведения, которые потребуются при создании спецификации на основе текущего чертежа, можно сохранять прямо в этом чертеже.

Создавайте объекты спецификации в чертеже по мере вычерчивания их изображений. После подключения к чертежу спецификации эти объекты можно будет передать в нее в любой момент. При этом объекты не исчезают из чертежа, а лишь копируются в спецификацию (вместе со всеми своими дополнительными параметрами и сведениями о подключенной к ним геометрии).

Объект спецификации можно редактировать и в документе-спецификации, и в чертеже (в подчиненном режиме). После того, как объект спецификации отредактирован в одном из связанных документов (спецификации или чертеже), изменения можно передать в другой документ - произвести синхронизацию.

Если сборочный чертеж состоит из нескольких листов (то есть из нескольких документов КОМПАС-3D), то в каждом из них можно создать объекты спецификации, а затем передать их в подключенную ко всем листам спецификацию. Объекты из всех подключенных чертежей расположатся в спецификации в предусмотренной стандартом последовательности (каждый попадет в тот раздел, в котором он создавался в чертеже, и будет произведена сортировка всех объектов).

Так как передача объектов спецификации из чертежа в спецификацию требует вызова только одной команды и занимает мало времени (обычно - несколько секунд), она может быть использована для быстрого восстановления утраченной или испорченной спецификации. Если вы будете создавать объекты сразу в отдельном документе-спецификации и впоследствии не передадите их в чертеж, то такое восстановление будет невозможно.

Еще одно преимущество создания объектов спецификации в чертеже - возможность получения объектом данных непосредственно с чертежа. Если создать в чертеже объект спецификации, содержащий в своем геометрическом составе позиционную линию-выноску, то в колонке "Зона" будет автоматически появляться обозначение зоны чертежа, в которой находится подключенная геометрия, а после каждого изменения номера позиции объекта спецификации (например, в результате сортировки) новый номер будет появляться на полке соответствующей линии-выноски в чертеже.

Объекты спецификации, созданные в чертеже, можно разместить в таблице спецификации на этом чертеже. Об этом подробно рассказано в разделе Размещение спецификации на листе.

_________________

Смотрите также

Объекты разных спецификаций в листе

Учет кода и наименования документа при отображении текстовой части объекта спецификации


Синхронизация (определение)
Синхронизация - процесс передачи объектов спецификации из чертежа в подключенную спецификацию или из спецификации в подключенные чертежи.

Подробнее:

Передача объектов из чертежа в спецификацию...

Передача объектов из спецификации в чертеж...


Объекты спецификации во фрагменте

Фрагмент, как и лист чертежа, может содержать объекты спецификации. Они создаются и редактируются по тем же правилам, что и объекты спецификации в чертеже.

Фрагмент к спецификации не подключается. Поэтому напрямую передать объекты из него в спецификацию невозможно.

Однако фрагмент можно вставить в чертеж. И при этом объекты спецификации, также как и графические объекты, попадут в чертеж (с сохранением всех их свойств). Такая передача объектов происходит при любом способе вставки – ссылкой, телом или россыпью.

Если в состав объектов спецификации во фрагменте входят позиционные линии-выноски, то при вставке фрагмента в чертеж после сортировки всех объектов спецификации в этом чертеже на линиях-выносках появятся новые номера позиций, соответствующие месту появившихся из фрагмента объектов среди объектов спецификации чертежа.

Проще говоря, если во фрагменте номера позиций 1, 2 и 3, то после вставки этого фрагмента в чертеж и пересчета позиций в нем позиции во фрагменте могут получить, например, номера 10, 28 и 46 (при условии, что позиционные линии-выноски входят в состав объекта спецификации, включены расчет позиций и их простановка).

Если фрагмент содержит несколько описаний спецификаций и объекты, созданные для каждого описания, то при вставке в чертеж этого фрагмента в чертеже появятся все описания спецификаций, содержащиеся во фрагменте, и все объекты спецификации из фрагмента.

_________________

Советы

_________________

Смотрите также

Объекты спецификации в чертеже


Объекты спецификации во фрагменте. Совет 1
Если при выпуске различных сборочных чертежей (схем, чертежей общего вида и т.д.) вы используете типовые решения, создайте соответствующие фрагменты с объектами спецификации и любым способом вставляйте их в чертежи.

_________________

Предыдущий совет

Следующий совет


Объекты спецификации во фрагменте. Совет 2
Создайте библиотеки фрагментов, содержащих объекты спецификации, и вставляйте фрагменты в чертежи из них. При работе в библиотеке и с библиотекой фрагменты, содержащие объекты спецификации, ничем не отличаются от других фрагментов.

_________________

Предыдущий совет

Следующий совет


Стиль спецификации
Стиль спецификации - совокупность параметров и настроек, присущих спецификации и влияющих на ее заполнение и отображение.

Подробнее...


Компоненты стиля

Стиль спецификации – совокупность параметров и настроек, присущих спецификации и влияющих на ее заполнение и отображение.

Компоненты стиля спецификации

Параметры и настройки спецификации можно разделить на пять групп.

1. Оформление спецификации

·	формат листа,

·	рамки,

·	специальным образом сформированная основная надпись (бланк) первого и последующих листов спецификации.

2. Общие настройки

·	Наличие или отсутствие связи сборочного чертежа со спецификацией и тип этой связи.

·	Автоматический расчет позиций (включен или выключен).

·	Расчет зон (включен или выключен).

·	Удаление геометрии при удалении соответствующего объекта спецификации (включено или выключено).

·	Начальный номер позиции.

·	Построение снизу вверх (включено или выключено).

·	Количество исполнений.

·	Сохранение введенных текстов в файле текстовых шаблонов (включено или выключено).

3. Колонки бланка спецификации

Количество колонок соответствует количеству колонок в таблице спецификации (являющейся частью основной надписи). Для каждой колонки бланка указывается

·	имя,

·	тип,

·	номер колонки данного типа,

·	тип данных в колонке,

·	наличие или отсутствие связи с графами основной надписи подключенных к объекту чертежей.

·	используется ли в модели.

·	содержит ли заголовок раздела.

Настройки каждой колонки являются умолчательными для всей спецификации.

4. Дополнительные колонки

Список дополнительных колонок формируется пользователем. Для каждой из них указывается

·	имя,

·	тип,

·	номер колонки данного типа,

·	тип данных в колонке,

·	наличие или отсутствие связи с графами основной надписи подключенных к объекту чертежей.

·	используется ли в модели.

При настройке дополнительной колонки, содержащей числа, можно включить возможность суммирования значений дополнительных параметров в этой колонке (с умножением на количество или без него).

Настройки каждой дополнительной колонки являются умолчательными для всей спецификации.

5. Разделы

Самый обширный блок настроек.

Список разделов формируется пользователем.

Можно включить или отключить разбиение спецификации на разделы и показ заголовков разделов в спецификации.

Для каждого раздела

·	указывается
имя,
номер,
количество резервных строк в нем,
тип (правило) сортировки;

·	включается или отключается
простановка позиций в данном разделе,
возможность подключения к объектам раздела геометрии,
сортировка объектов в разделе,
деление на подразделы,
использование вложенных разделов;

·	выбирается способ заполнения колонок в разделе (только заполнение вручную или возможность передачи данных из подключенных документов),

·	формируется список подразделов,

Можно настроить колонки бланка и дополнительные колонки в данном разделе так, чтобы правила их заполнения отличались от умолчательных (заданных при настройке собственно колонок и доп. колонок):

·	включить или выключить заполнение каждой конкретной колонки в данном разделе,

·	изменить тип значения в колонке,

·	выключить или включить связь ячеек колонки с конкретной графой основной надписи подключенного к объекту документа.

Если использование блоков вложенных разделов включено, то можно указать, требуется ли показ заголовков блоков в спецификации. Список блоков формируется пользователем. Для каждого блока указывается:

·	имя,

·	номер,

·	используется ли по умолчанию,

·	способ отображения блока - с нового листа или произвольное,

·	список разделов.

5. Блоки исполнений

Эта группа настроек предназначена для задания правил формирования и отображения номеров исполнений (как специфицируемого изделия, так и объектов спецификации).

В ней можно:

·	Включить или отключить показ заголовков блоков исполнений.

·	Выбрать способ отображения блока - с нового листа или произвольное.

·	Включить или отключить вставку нулей и/или тире перед номером исполнения изделия.

·	Выбрать способ отображения объектов спецификации (блоками или каждый объект в отдельности), если количество исполнений изделия превышает число колонок для записи количества на исполнение.

·	Установить, каким образом должны показываться обозначения объектов-исполнений (полностью или в виде только номера исполнения).

·	Установить, должны ли возрастать номера позиций объектов-исполнений.

5. Блоки дополнительных разделов

Можно включить или отключить использование в спецификации блоков дополнительных разделов.

Если использование блоков дополнительных разделов включено, то можно указать, требуется ли показ заголовков блоков в спецификации.

Список блоков формируется пользователем. Для каждого блока указывается:

·	Имя,

·	Номер,

·	Используется ли по умолчанию,

·	Способ отображения блока - с нового листа или произвольное,

·	Список разделов.

Часть из этих параметров и настроек можно изменять для каждой конкретной существующей спецификации. Об этом рассказано в разделе Настройка существующей спецификации.

Другие параметры и настройки можно изменить только путем смены стиля спецификации на стиль, содержащий эти параметры и настройки. Об этом рассказано в разделе Смена стиля существующей спецификации. Если стиль спецификации с нужными параметрами и настройками (например, пользовательским бланком спецификации) еще не существует, его можно создать самостоятельно. Об этом рассказано в разделе Создание пользовательского стиля спецификации.


Настройка существующей спецификации

Внешний вид и правила заполнения спецификации зависят от того, какой стиль имеет эта спецификация.

Стиль спецификации состоит из большого количества разнородных параметров и настроек. Об этом рассказано в разделе Компоненты стиля спецификации.

Те параметры и настройки, которые не требуют изменения бланка спецификации и изменения структуры и содержания объектов спецификации, можно изменить для каждой существующей спецификации в отдельности.

К ним относятся все общие настройки и некоторые настройки разделов – количество резервных строк в разделе, простановка в нем позиций, подключение геометрии, сортировка (включена или выключена).

Изменение этих параметров называется настройкой спецификации.

Для вызова диалога настройки спецификации предназначена команда Формат - Настройка спецификации. Если эта команда вызывается из подчиненного режима редактирования объектов спецификации , то выполненные настройки распространяются на подключенную к текущему документу спецификацию и на сам подчиненный режим. Если к текущему чертежу или модели не подключен документ-спецификация, команда настройки спецификации недоступна.

После вызова команды настройки на экране появляется диалог настройки спецификации.

В его верхней части указано название стиля текущей спецификации.

Опции вкладки Настройка позволяют изменить общие настройки спецификации (сделать их отличающимися от настроек, предусмотренных стилем спецификации).

Во вкладке Разделы можно сделать отличающимися от умолчательных (предусмотренных стилем) некоторые настройки каждого конкретного раздела текущей спецификации.

Произведенные настройки вступают в силу сразу после выхода из диалога настройки спецификации по кнопке OK.

Изменить другие настройки и параметры спецификации (например, разместить объекты текущей спецификации на другом бланке) можно только путем изменения стиля спецификации на стиль, содержащий нужные настройки и параметры (например, требуемый бланк спецификации). Об этом рассказано в разделе Смена стиля существующей спецификации.

Если стиль спецификации с нужными параметрами и настройками (например, пользовательским бланком спецификации) еще не существует, его можно создать самостоятельно. Об этом рассказано в разделе Создание пользовательского стиля спецификации.

Способы изменения внешнего облика и свойств существующей спецификации (смену стиля и настройку спецификации) можно сочетать (например, изменить стиль спецификации, а затем – настроить те ее параметры, которые должны отличаться от умолчательных параметров данного стиля).


Общие настройки спецификации

Группа опций Связь сборочного чертежа со спецификацией позволяет включать и блокировать связь подключенных друг к другу документов - спецификации и сборочного чертежа и устанавливать тип этой связи.

Если опция Связь сборочного чертежа со спецификацией выключена, невозможна передача объектов из подключенных чертежей в спецификацию.

Важно понимать, что отключение этой опции не разрывает связь спецификации и сборочного чертежа (то есть не отключает их друг от друга), а лишь блокирует передачу объектов из чертежа в спецификацию во время редактирования чертежа. При этом остаются доступными все сервисные возможности, обусловленные связью чертежа и спецификации. Например, возможен просмотр в чертеже геометрии объектов спецификации.

В каких случаях имеет смысл отключать опцию Связь сборочного чертежа со спецификацией?

Иногда сборочный чертеж состоит из нескольких листов. При этом над файлами, содержащими эти листы и спецификацию, к которой они подключены, могут одновременно работать несколько человек (каждый в своем файле).

Если опция Связь сборочного чертежа со спецификацией включена, то каждый раз при сохранении или закрытии листа чертежа все изменения, внесенные в объекты спецификации в нем, будут передаваться в подключенную спецификацию. Постоянный поток изменений, приходящих в спецификацию из нескольких листов, может сильно затруднить действия пользователя, работающего со спецификацией. Ему придется постоянно подтверждать сохранение полученных изменений, ориентироваться в непрерывно изменяющейся последовательности объектов и т.д.

Чтобы избавиться от этих непродуктивных хлопот, можно на время совместной работы с комплектом документов отключить опцию Связь сборочного чертежа со спецификацией (это может сделать как пользователь, непосредственно работающий со спецификацией, так и пользователь, работающий с любым из подключенных чертежей). После того как в листах сборочного чертежа созданы все объекты, опцию связи можно включить и произвести передачу данных (синхронизацию) из каждого листа сборки в спецификацию.

Если опция Связь сборочного чертежа со спецификацией включена, становятся доступны опции вариантов связи - Только вставка объектов спецификации и Связь с расчетом позиций.

При связи с расчетом позиций объекты из чертежа передаются в спецификацию, сортируются и получают новые номера позиций. Затем обновленные номера позиций передаются на линии-выноски в чертеж.

При вставке объектов они передаются из чертежа в спецификацию и сортируются. Новые номера позиций им не присваиваются (в результате объекты могут оказаться расположенными не в порядке возрастания номеров их позиций). Номера позиций не передаются из спецификации на линии-выноски в чертеже.

Обычно связь сборочного чертежа и спецификации осуществляют с расчетом позиций.

_________________

Советы

Опция настройки Рассчитывать позиции позволяет включить или отключить расчет позиций (то есть присвоение объектам новых номеров позиций после того, как нумерация нарушилась в результате автоматической сортировки или удаления объектов). При включении этой опции расчет позиций автоматически (после каждой сортировки) не происходит. Чтобы его произвести, нужно вызвать команду Расставить позиции. Если опция Рассчитывать позиции отключена, то команда Расставить позиции недоступна.

Опция настройки Рассчитывать зоны позволяет включить или отключить передачу в спецификацию обозначений зон сборочного чертежа, в которых находятся позиционные линии-выноски объектов.

Включение опции Удалять геометрию при удалении объекта спецификации означает, что в результате удаления объекта спецификации из чертежа должны удаляться входящие в состав этого объекта графические объекты. Графические объекты, автоматически удаленные в соответствии с настройкой спецификации, не всегда возможно восстановить. Поэтому опцией Удалять геометрию… нужно пользоваться с большой осторожностью.

Список Начальная позиция позволяет выбрать номер позиции первого базового объекта спецификации.

Включение опции Строить снизу вверх означает, что разделы спецификации и объекты в них будут располагаться снизу вверх.

Последняя опция настройки позволяет выбрать файл текстовых шаблонов (*.tdp), тексты из которого требуется вставлять при вводе и редактировании текстовой части объектов текущей спецификации. Если в настройке текстового редактора включена опция Сохранять введенный текст в файле, то тексты, введенные в ячейки спецификации, будут помещаться в соответствующие разделы файла текстовых шаблонов, указанного в диалоге настройки спецификации.

Файл текстовых шаблонов, указанный в диалоге настройки спецификации, может отличаться от файла текстовых шаблонов, указанного при настройке текстового редактора.

_________________

Смотрите также

Настройка разделов спецификации


Общие настройки спецификации. Совет 1
Если с несколькими листами сборочного чертежа работают одновременно несколько пользователей, а связь сборочного чертежа со спецификацией включена (необходима постоянная передача данных в спецификацию), рекомендуется на период совместной работы отключить связь с расчетом позиций.

Если связь с расчетом позиций оставить включенной, то при передаче объектов в спецификацию из одного чертежа будет меняться порядок объектов, а следовательно, и нумерация позиций в спецификации, а изменения объектов будут передаваться из спецификации в остальные листы сборочного чертежа. Пользователям, работающим с листами сборки, придется подтверждать полученные изменения каждый раз, как только один из них передаст данные в спецификацию.

Когда в спецификации будут созданы все объекты и совместная работа с листами сборки закончится, связь с расчетом позиций можно будет включить вновь. После этого все листы сборочного чертежа придут в соответствие со спецификацией.

_________________

Предыдущий совет

Следующий совет


Общие настройки спецификации. Совет 2
 Используйте связь без расчета позиций в случае, если обозначения позиций на чертеже – буквенные.

_________________

Предыдущий совет

Следующий совет


Настройка разделов спецификации

По умолчанию разделы текущей спецификации имеют настройки, указанные в стиле спецификации. Некоторые из них можно изменить для каждого конкретного раздела текущей спецификации.

Опция Показывать заголовки разделов позволяет включать и отключать показ в таблице спецификации заголовков разделов и пустых строк. Если эта опция выключена, объекты показываются в таблице спецификации непрерывным списком; при этом порядок их сортировки сохраняется (в том числе учитывается принадлежность объектов к разным разделам). На отображение резервных строк состояние этой опции не влияет.

Кнопка Заголовок... позволяет изменить формат символов (цвет, размер и т.д.), которыми отображаются заголовки разделов. Ее действие распространяется на заголовки всех разделов.

Опция Брать шрифт из оформления и кнопка Шрифт объекта... позволяют настроить шрифт объектов спецификации.

Вкладка Разделы содержит список разделов текущей спецификации (в нем показаны и те разделы, в которых нет объектов и которые поэтому не видны в спецификации). Напротив каждого раздела показана комбинация пиктограмм, говорящая о его настройках.

Для изменения настроек конкретного раздела выделите его название и нажмите кнопку Редактировать стиль раздела.

Во вкладках появившегося диалога можно изменить количество резервных строк в данном разделе, включить или отключить простановку позиций, разрешить или запретить подключение к объектам раздела геометрии, включить или отключить автоматическую сортировку объектов в разделе, отключить деление на подразделы или сформировать список подразделов (если деление данного раздела на подразделы предусмотрено стилем текущей спецификации).

_________________

Советы

_________________

Смотрите также

Общие настройки спецификации


Перечень пиктограмм и их значений:

 Включено деление на подразделы

 Данные из штампа чертежа передаются в спецификацию

 Включена сортировка объектов внутри раздела

 К объектам раздела можно подключить геометрию

 Включена простановка позиций внутри раздела


Разделы. Совет
Для быстрого изменения настроек текущего раздела не требуется вызывать диалоги настройки спецификации и ее раздела. Можно воспользоваться элементами управления на панели Текущее состояние. Их действие дублирует действие опций диалога настройки раздела.

 Кнопка Простановка позиций внутри раздела

 Кнопка Подключать к объектам раздела геометрию

 Кнопка Автоматическая сортировка объектов в разделе

 Поле Количество резервных строк в разделе

_________________

Предыдущий совет

Следующий совет


Подразделы. Совет
Присваивайте подразделам номера не в порядке сплошной нумерации, а с оставлением резервных номеров. В этом случае вы сможете создать новый подраздел в середине раздела, не нарушая нумерацию существующих подразделов.

_________________

Предыдущий совет

Следующий совет


Смена стиля существующей спецификации
Смена стиля (перерождение)
существующей спецификации

Смена стиля спецификации, как правило, является более радикальным действием, чем настройка спецификации. Обычно при смене стиля изменяются параметры и настройки, влияющие на представление объектов в таблице спецификации (например, бланк спецификации или набор и настройки колонок).

Чтобы изменить стиль текущей спецификации, вызовите команду Сервис - Параметры... - Текущая спецификация - Стиль.

При смене стиля спецификация перестроится по следующим правилам.

-	Бланк спецификации изменится на бланк, входящий во вновь назначенный стиль спецификации.

-	Объекты спецификации разместятся в разделах и подразделах, имеющих те же номера, что у их прежних разделов и подразделов. Например, объекты третьего подраздела пятого раздела по-прежнему останутся в третьем подразделе пятого раздела. Только заголовок пятого раздела может оказаться не таким, какой он был, когда спецификация имела предыдущий стиль.
Объекты из раздела с номером, которого нет среди номеров разделов вновь назначенного стиля, показываться в спецификации не будут.
Важно понимать, что эти объекты не удаляются, а просто не визуализируются, так как во вновь назначенном стиле спецификации для них не отведено места.
Если спецификации назначить прежний стиль, объекты вновь станут видны.

-	В колонки объектов спецификации данные будут передаваться по типу колонки и номеру колонки данного типа. Например, в колонку ОБОЗНАЧЕНИЕ(1) всех объектов спецификации попадут данные, которые были в их колонке с типом ОБОЗНАЧЕНИЕ(1) до смены стиля. При этом неважно, как называются эти колонки в стиле, какой у них заголовок в бланке спецификации и в каком порядке они расположены в бланке. Например, в предыдущем стиле спецификации тип ПОЗИЦИЯ(1) имела третья колонка в бланке, а во вновь назначенном стиле тип ПОЗИЦИЯ(1) имеет первая колонка в бланке. Тогда те данные, которые прежде находились в третьей колонке, теперь будут размещаться в первой колонке.
Если вновь назначенный стиль спецификации содержит колонку какого-либо типа (и номера колонки типа), которой не было в прежнем стиле спецификации, сразу после перерождения колонка будет пустой. Впоследствии ее можно будет заполнить обычным способом при редактировании каждого объекта.
Если вновь назначенный стиль спецификации не содержит колонку какого-либо типа (и номера колонки типа), который наличествовал в прежнем стиле спецификации, то данные из колонки этого типа в спецификации с новым стилем показываться не будут. Они не удалятся из объекта; их можно будет увидеть, когда в стиле спецификации появится колонка нужного типа.

-	По такому же принципу происходит передача данных в дополнительные колонки и показ информации в них.

Примером перерождения спецификации является смена стиля спецификации с "Простого" на "Групповой" и наоборот. В этих стилях разделы с одинаковыми заголовками имеют одинаковые номера, а соответствующие колонки – одинаковые типы. Поэтому при перерождении в спецификации сохраняются все разделы и текстовая часть объектов в них.

Вообще говоря, смена стиля спецификации, содержащей объекты – нетипичная операция. Для того, чтобы она привела к осмысленным результатам (а не просто к искажению существующего документа), требуется при настройке пользовательских стилей (разделов и колонок) предусматривать возможность перерождения и учитывать ожидаемые результаты перерождения.

_________________

Советы

_________________

Смотрите также

Настройка существующей спецификации


Смена стиля. Совет 1
Вы можете создать стиль спецификации для составления ведомости покупных изделий и присвоить какому-либо его разделу тот же номер, который имеет раздел "Стандартные изделия" спецификации. Сменив стиль спецификации на ведомость покупных изделий, вы получите заготовку ведомости (сборочные единицы, детали и т.п. не будут в ней видны).

_________________

Предыдущий совет

Следующий совет


Смена стиля. Совет 2
Вы можете создать стиль спецификации для составления ведомости спецификаций и присвоить какому-либо его разделу тот же номер, который имеет раздел "Сборочные единицы" спецификации.
Сменив стиль спецификации на ведомость спецификаций, вы получите заготовку ведомости спецификаций.

_________________

Предыдущий совет

Следующий совет


Смена стиля. Совет 3
Вы можете создать разные стили спецификации с одинаковыми бланками (оформлениями) и разными комбинациями разделов (например, некоторые номера разделов совпадают с номерами разделов в других стилях, а некоторые номера разделов - уникальные). Тогда при перерождении вы будете видеть различные списки объектов в одном бланке.

_________________

Предыдущий совет

Следующий совет


Разделы спецификации

В любой грамотно составленной спецификации объекты располагаются в предписанной стандартом последовательности.

Стандарт обычно предусматривает наличие в спецификации определенных разделов.

Одним из компонентов стиля спецификации КОМПАС-3D являются разделы. Их количество, названия и порядок формируются при настройке стиля. Выбрав стиль текущей спецификации, вы тем самым, помимо прочих настроек и параметров, выбираете список возможных разделов спецификации.

Внося в спецификацию новый объект, вы указываете, в каком из разделов его нужно разместить, после чего заголовок выбранного раздела появляется в бланке спецификации.

Заголовок уже подчеркнут и в соответствии со стандартом обрамлен сверху и снизу пустыми строками. Вам остается ввести текстовую часть (и дополнительные параметры) появившегося в новом разделе объекта спецификации.

Для размещения нового объекта в уже существующем разделе достаточно установить курсор в любом месте этого раздела и вызвать команду Добавить объект.

Для создания нового раздела служит команда Добавить раздел.

В спецификации КОМПАС-3D не могут существовать разделы без объектов. Поэтому при создании нового раздела в нем сразу возникает новый объект, а при удалении последнего объекта из раздела удаляется и сам раздел.

Особенностью спецификации КОМПАС-3D является возможность создавать и заполнять разделы в произвольной последовательности. Вы можете сначала ввести стандартные изделия, затем создать и заполнить раздел "Документация", перейти к вводу деталей, а потом – сборочных единиц. Система автоматически расположит получившиеся разделы в стандартной последовательности (в общем случае - в последовательности, заданной при настройке стиля спецификации). Каждый новый раздел будет размещаться в строго определенном по отношению к существующим разделам месте, "раздвигая" при необходимости уже заполненные строки.

Удалить раздел можно только путем последовательного удаления всех объектов в нем.

_________________

Смотрите также

Подразделы


Подраздел (определение)
Подраздел - группа объектов внутри раздела спецификации.

Подробнее...


Подразделы

Зачастую стандарт предписывает группировать объекты в разделе по видам, а внутри получившихся групп сортировать по наименованию или обозначению. Этот механизм поддерживается спецификацией КОМПАС-3D.

Группы объектов внутри разделов называются подразделами.

Подразделы, как и разделы, являются компонентом стиля спецификации. Их количество, названия и порядок внутри каждого раздела формируются при настройке стиля.

Выбрав стиль текущей спецификации, вы тем самым, помимо прочих настроек и параметров, выбираете списки возможных подразделов в каждом разделе спецификации.

При настройке существующей спецификации можно изменить список подразделов в каждом разделе (если деление на подразделы не выключено в стиле этой спецификации); для этого не требуется менять стиль спецификации.

Совет

При вводе нового объекта можно указать не только раздел, но и подраздел для его размещения (при условии, что текущий раздел содержит подразделы).

Если вводить объекты в произвольном порядке, выбирая подразделы, к которым они относятся, то спецификация разместит объекты в каждом разделе с учетом порядка подразделов.

Названия подразделов в бланке спецификации не отображаются, а служат лишь для удобства выбора подраздела.

_________________

Смотрите также

Сортировка объектов спецификации


Примером применения подразделов может служить "Ведомость ссылочных документов", в каждом разделе которой документы требуется группировать по видам в следующей последовательности:

·	Стандарты

·	ТУ на покупные изделия и материалы

·	Руководящие технические материалы

·	Инструкции


Блоки разделов спецификации
Блоки разделов

Спецификация может содержать вложенные и дополнительные разделы.

Вложенные разделы располагаются внутри раздела, после всех объектов этого раздела.

Дополнительные разделы располагаются в конце спецификации, после всех ее разделов. Обычно дополнительные разделы размещают, начиная с нового листа.

Группы вложенных и дополнительных разделов называются соответственно блоками вложенных разделов и блоками дополнительных разделов.

Например, в раздел "Комплекты" простой спецификации по ГОСТ 2.106–96 могут входить следующие блоки вложенных разделов:

- "Комплект монтажных частей",

- "Комплект сменных частей",

- "Комплект запасных частей",

- "Комплект инструмента и принадлежностей",

- "Комплект укладочных средств".

Примером спецификации с дополнительными разделами может служить спецификация, выполненная по ГОСТ 2.413-72 Правила выполнения конструкторской документации изделий, изготовляемых с применением электрического монтажа. Такая спецификация может содержать один из следующих блоков дополнительных разделов:

- "Устанавливают по ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХМЭ",

- "Устанавливают по ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХТБ",

- "Устанавливают при электромонтаже".

При использовании в спецификации блоков "Устанавливают по..." возможно указание документа (обычно электромонтажного чертежа или таблицы соединений). Обозначение указанного документа автоматически подставляется в заголовок блока разделов.

Дополнительными и вложенными разделами в спецификации КОМПАС!3D могут быть только разделы, аналогичные основным - не вложенным и не дополнительным - разделам. При этом настройки дополнительных и вложенных разделов совпадают с настройками соответствующих основных разделов. Обычно в качестве дополнительных и вложенных разделов используются следующие:

- "Сборочные единицы",

- "Детали",

- "Стандартные изделия",

- "Прочие изделия",

- "Материалы".

Блоки дополнительных и вложенных разделов и перечни разделов, входящих в них - компоненты стиля спецификации.

Нумерация объектов в спецификации с вложенными или дополнительными блоками сквозная.


Сортировка объектов спецификации
Сортировка объектов

Спецификация КОМПАС-3D может производить сортировку объектов внутри раздела автоматически.

Правила сортировки являются компонентом стиля спецификации.

Правила сортировки объектов устанавливаются для каждого раздела. При этом указывается тип сортировки (по алфавиту, по возрастанию числовых значений или составная) и по какой колонке производится сортировка. Объекты спецификации КОМПАС-3D сортируются по одной колонке в разделе (в разных разделах колонки для сортировки могут быть разными).

Если данные в колонку, по которой производится сортировка, вводятся по шаблону заполнения текстовой части, в разделе должен быть включен составной тип сортировки. В этом случае сортировка будет производиться по полям шаблона в последовательности, заложенной в шаблон.

При настройке текущей спецификации можно включать и отключать автоматическую сортировку объектов в каждом разделе, но нельзя менять правила сортировки.

_________________

Совет

Для изменения правил сортировки в текущей спецификации нужно сменить стиль этой спецификации на стиль, содержащий нужные правила сортировки.

Если в разделе включена автоматическая сортировка, то она производится каждый раз после создания нового объекта в разделе и после редактирования текстовой части объекта в колонке, по которой производится сортировка.

Если раздел содержит подразделы, то автоматическая сортировка происходит внутри подразделов, не нарушая порядка следования подразделов и не перемещая объекты между подразделами.

_________________

Смотрите также

Простановка позиций


Сортировка объектов. Совет
 Для быстрого включения и отключения
автоматической сортировки объектов в текущем разделе спецификации
пользуйтесь соответствующей кнопкой на панели Текущее состояние.


Простановка позиций

Для конструктора главным связующим звеном между сборочным чертежом и спецификацией являются номера позиций. Только благодаря этим числам на полках линий-выносок и в колонке "Позиция" можно установить соответствие между изображенным на чертеже предметом (деталью, узлом) и строкой спецификации.

Это соответствие может поддерживаться спецификацией КОМПАС-3D автоматически (при этом номер позиции объекта спецификации передается на полку линии-выноски в чертеже). Номера позиций объектам спецификации также могут присваиваться автоматически.

При вводе объектов спецификации в их колонку "Позиция" автоматически проставляются номера, отражающие порядок создания объектов. В результате сортировки или создания объектов не в порядке следования разделов последовательность нумерации объектов может не совпадать с последовательностью их расположения в таблице.

Это несоответствие можно устранить посредством команды Расставить позиции.

При автоматической простановке позиций учитывается порядок следования объектов в спецификации, количество резервных строк в каждом разделе и отключение простановки позиций в отдельных разделах.

Следует понимать, что отключение простановки позиций отличается от запрета ввода данных в колонку "Позиция". Если в разделе включена простановка позиций, но запрещен ввод данных в колонку "Позиция", то объектам этого раздела при автоматической простановке позиций будут присвоены номера позиций; и хотя эти номера не будут видны в таблице (из-за запрета на ввод данных в колонку "Позиция"), нумерация объектов в следующем разделе будет производиться с их учетом. А если в разделе отключена простановка позиций и разрешен ввод данных в колонку "Позиция", то после автоматической простановки позиций номера позиций в этом разделе не изменятся, а номера позиций в следующем разделе не будут учитывать введенные вручную номера позиций в данном разделе.

Обычно запрет ввода данных в колонку "Позиция" какого-либо раздела сочетают с отключением простановки позиций в этом разделе (пример такого раздела - "Документация"); и наоборот, если данные в колонку "Позиция" раздела вводить можно, то в этом разделе включают автоматическую простановку позиций.

Номера позиций автоматически получают только базовые объекты спецификации.

Передача номеров позиций из спецификации на полки позиционных линий-выносок в чертеже возможна только для тех объектов спецификации, в состав геометрии которых входит позиционная линия-выноска. Эта передача происходит при синхронизации данных (передаче объектов из спецификации в чертеж).

_________________

Смотрите также

Сортировка объектов спецификации


Резервные строки

Резервная строка - строка спецификации, предназначенная для внесения последующих изменений в выпущенную (напечатанную на бумаге) спецификацию.

Наличие резервных строк в спецификации продиктовано стандартом.

В каждом разделе система автоматически создает несколько резервных строк (их количество определяется пользователем).

_________________

Совет

Эти строки всегда расположены в конце раздела (в каком бы порядке вы ни вводили в него объекты спецификации), в них никогда нельзя ввести данные.

При простановке позиций в каждом разделе учитывается количество резервных строк в предыдущем разделе.

Например, раздел "Детали" заканчивается позицией 46 и содержит три резервные строки. Тогда следующий за ним раздел "Стандартные изделия" будет начинаться с позиции 50, т.к. номера позиций 47, 48 и 49 зарезервированы для последующих изменений.

Даже после ввода в раздел "Детали" новых или удаления существующих объектов количество резервных строк в нем останется неизменным, а команда автоматической простановки позиций обеспечит "соблюдение дистанции" между номерами позиций в соседних разделах.


Резервные строки. Совет
Для быстрого изменения количества резервных строк в текущем разделе используйте соответствующее поле на панели Текущее состояние.

 Поле Количество резервных строк в разделе


Резервная строка (определение)
Резервная строка - строка спецификации, предназначенная для внесения последующих изменений в выпущенную (напечатанную на бумаге) спецификацию.

Отличие резервной строки от прочих объектов спецификации состоит в следующем:

·	в резервную строку невозможно ввести текст

·	резервные строки всегда расположены в конце раздела

·	расчет номеров позиций в разделе производится с учетом резервных строк

·	возможна настройка количества резервных строк в каждом разделе (в том числе отказ от резервирования строк в разделе)

Подробнее...


Пустая строка (определение)
Пустая строка - строка в бланке спецификации, расположенная непосредственно над или под заголовком раздела. Она отделяет заголовок раздела от объектов спецификации.

В пустую строку невозможно ввести текст. Ее наличие в спецификации продиктовано стандартом.


Интеграция с конструкторской библиотекой

Конструкторская библиотека системы КОМПАС-3D полностью интегрирована с модулем проектирования спецификаций.

Если при вставке в графический документ стандартного изделия (или материала) из конструкторской библиотеки в диалоге выбора параметров изделия включена опция Создать объект спецификации, то в документе автоматически будет создан объект спецификации, входящий в соответствующий раздел и имеющий текстовую часть, сформированную по шаблону заполнения с учетом параметров выбранного изделия. При вставке можно будет создать новую или указать существующую позиционную линию-выноску для изображения вставленного изделия (материала). Эта линия-выноска, как и изображение, вставленное из библиотеки, автоматически попадет в геометрию соответствующего объекта спецификации (со всеми вытекающими отсюда последствиями - возможностью расчета зон, передачей номера позиции из спецификации на линию-выноску и т.д.).

Если в графический документ вставить несколько одинаковых изделий с одинаковыми параметрами из конструкторской библиотеки, возникнут дублирующие друг друга объекты спецификации (объекты-"двойники").

_________________

Совет

Чтобы при вставке в графический документ изображения из конструкторской библиотеки объект спецификации не возникал, в диалоге выбора параметров изделия должна быть выключена опция Создать объект спецификации.

Если при редактировании параметров вставленного из библиотеки изображения включить опцию Создать объект спецификации, то при подтверждении этого изменения в документе возникнет соответствующий объект спецификации.

И наоборот, если при редактировании параметров изделия, для которого был создан объект спецификации, отключить опцию Создать объект спецификации, соответствующий объект спецификации будет удален из документа.

Стили спецификаций, поставляемые в составе КОМПАС-3D, конструкторская библиотека и системная библиотека атрибутов Spc.lat (необходимая для формирования шаблонов заполнения наименований стандартных изделий и материалов) настроены таким образом, что обозначения стандартных изделий и материалов формируются в полном соответствии со стандартами на них, а объекты спецификации, возникшие в результате работы с библиотекой, размещаются в нужных разделах Простой и Групповой спецификаций.

Пользователь может настроить некоторые параметры связи конструкторской библиотеки со спецификацией. Подробнее об этом рассказано в разделе Настройка конфигурации конструкторской библиотеки.

Вы можете вставлять объекты спецификации, соответствующие библиотечным макроэлементам, непосредственно в документ-спецификацию (например, при создании спецификации, не связанной с чертежом). Для вставки объекта необходимо запустить из Конструкторской библиотеки команду создания нужного элемента, настроить его параметры в появившемся диалоге и нажать кнопку ОК.

Замечание. В данном случае состояние опции Создать объект спецификации не имеет значения.

Объект спецификации, содержащийся в выбранном элементе, будет добавлен в соответствующий ему раздел спецификации. На экране появится запрос на добавление следующего объекта. При вставке нескольких одинаковых изделий с одинаковыми параметрами в спецификации формируются объекты-"двойники".


Настройка конфигурации конструкторской библиотеки

Для настройки конфигурации конструкторской библиотеки следует вызвать команду Конфигурация библиотеки (она стоит первой в списке команд библиотеки в любом режиме).

Опции появившегося на экране диалога позволяют изменить некоторые условия создания объектов спецификации на основе изображений, вставленных из конструкторской библиотеки.

Во вкладке Спецификация можно выбрать стиль спецификации, в соответствии с которым в графическом документе должны создаваться объекты спецификации, относящиеся к вставленным из конструкторской библиотеки изображениям. Здесь же требуется указать, какие номера имеют в выбранном стиле спецификации разделы "Детали", "Стандартные изделия" и "Материалы". Объекты спецификации будут автоматически вноситься в разделы с указанными номерами (конструкторская библиотека сама "понимает", какие из ее объектов являются стандартными изделиями, материалами и деталями).

Если в стиле спецификации нет разделов с указанными номерами, то объекты спецификации все равно будут создаваться в документе; только они будут не видны в таблице из-за отсутствия раздела, где их можно отобразить. Возможно, вы увидите эти объекты, сменив стиль спецификации на стиль, содержащий разделы с указанными номерами.

Группа Тип колонки позволяет выбрать колонку, в которую должен попадать текст объектов спецификации, соответствующих библиотечным макроэлементам. Для этого необходимо указать тип и номер колонки, для которой при настройке стиля спецификации был выбран тип данных "запись" (что означает, формирование текста в колонке по шаблону, определяемому атрибутом, номер которого соответствует библиотечному макроэлементу).

Во вкладке Типы атрибутов выбирается умолчательное значение опции Создавать объекты спецификации. Включение этой опции означает, что она по умолчанию будет включена во всех диалогах выбора параметров объектов библиотеки. В диалоге параметров каждого конкретного объекта ее можно будет отключить (отказавшись тем самым от создания соответствующего объекта спецификации). Выключение этой опции означает, что по умолчанию объекты спецификации создаваться не должны; однако для каждого конкретного изделия из библиотеки опцию создания объекта спецификации можно будет включить.

При выборе из списка макрообъектов названия изделия или материала, входящего в конструкторскую библиотеку, в поле Номер типа атрибута возникает уникальный номер, присвоенный в библиотеке Spc.lat типу атрибута, на основе которого образуется шаблон заполнения наименования выбранного изделия или материала.

О формировании шаблонов можно прочитать в разделе Создание пользовательских шаблонов заполнения.


К разделу "Детали" могут относиться вставленные из конструкторской библиотеки скобы, оси, втулки и т.п.


Использование механизмов спецификации
для создания других документов

Подобно тому, как документ-чертеж КОМПАС-3D (файл *.cdw) может содержать не обязательно собственно чертеж, но и схему, плакат, документ-спецификация (файл *.spw) может содержать ведомость, список и т.п.

Разнообразие параметров и настроек, в особенности возможность использовать пользовательский бланк, позволяет создавать не только спецификации в соответствии с ГОСТ. Механизмы модуля разработки спецификаций подходят для работы с различными ведомостями, перечнями, каталогами и списками.

В общем случае документ-спецификация представляет собой таблицу, в которую построчно вводится разнородная информация, причем для размещения каждого типа информации отведено специальное место (колонка бланка, дополнительная колонка). Получившиеся в результате строки можно нумеровать, сортировать, связывать с документами и графическими объектами и т.д.

_________________

Совет

_________________

Смотрите также

Создание пользовательского стиля спецификации


Использование механизмов спецификации. Совет
Комбинируя различные настройки, можно создать стили спецификаций для заполнения ведомости спецификаций, ведомости ссылочных документов, ведомости покупных изделий, таблицы соединений, листа регистрации изменений и прочих документов.


Создание новой спецификации
Создание спецификации

Если требуется создать спецификацию, не связанную со сборочным чертежом, вызовите из меню Файл команду Создать.

В появившемся диалоге выберите тип документа Спецификация и нажмите кнопку ОК.

На экране появится таблица новой спецификации. Эта таблица и правила ее заполнения (колонки, разделы, наличие автоматической сортировки, количество резервных строк и т.д.) будут соответствовать стилю, который установлен по умолчанию для новой спецификации.

Впоследствии созданную таким способом спецификацию можно будет подключить к сборочному чертежу.

Спецификацию, связанную со сборочным чертежом, можно создавать разными способами.

-	Создайте в чертеже объекты спецификации. Затем подключите к чертежу существующую спецификацию и передайте в нее объекты; сохраните получившуюся спецификацию.

-	Создайте в существующей спецификации объекты. Подключите к спецификации сборочный чертеж. Введите в состав объектов спецификации графические объекты из чертежа. Передайте в чертеж объекты спецификации из спецификации.

Первый способ предпочтительнее второго.

Как создать объект спецификации в чертеже?

Как создать объекты спецификации в документах-сборках?

_________________

Смотрите также

Передача объектов из чертежа в спецификацию

Передача объектов из спецификации в чертеж

Заполнение спецификации


Способы заполнения спецификации
Заполнение спецификации

Спецификация заполняется путем создания в ней новых объектов (как базовых, так и вспомогательных).

Объекты спецификации можно также создать в подключенных к ней сборочных чертежах  или документах-сборках , а затем передать их в спецификацию.

В документе-спецификации и в окне подчиненного режима видна текстовая часть объектов спецификации. Остальная информация об объектах в обычном режиме работы со спецификацией не видна и на печать не выводится; она используется в справочных целях (как, например, значения в дополнительных колонках) или для автоматизации ввода данных в колонки объектов (как, например, подключенные к объектам документы и геометрия объектов спецификации).

По команде Добавить базовый объект система создает новый объект спецификации и переходит в режим редактирования его текстовой части: в таблице спецификации открывается для редактирования строка, в которой будет расположена текстовая часть объекта спецификации. Пользователь может самостоятельно вводить текстовую часть объекта спецификации. Об этом подробно рассказано в разделе Ввод данных вручную.

Если в состав объекта спецификации включить графические объекты из чертежа, актуальные данные в его колонки "Зона" и "Позиция" будут попадать автоматически. Если к объекту спецификации подключить чертеж КОМПАС-3D, то актуальные данные в колонки объекта "Формат", "Обозначение" и "Наименование" будут автоматически передаваться из соответствующих граф основной надписи подключенного чертежа. Подробнее об этом рассказано в разделе Полуавтоматический ввод данных.

_________________

Смотрите также

Передача объектов из чертежа в спецификацию

Геометрия объекта спецификации

Подключенные к объекту спецификации документы


Ввод данных вручную

При заполнении текстовой части объекта спецификации требуется пользователь может вводить данные в колонки с клавиатуры.

В режиме ввода текстовой части доступны команды форматирования шрифта и абзаца, а также команды вставки дроби, индекса, над- и подстроки, спецзнака, символа.

При вводе символов в колонку происходит автоматический подбор такого их сужения, чтобы все они поместились в одной ячейке. Если сужение слишком большое, вы можете перенести часть символов в следующую строку; для этого нажмите клавишу <Enter> на месте переноса.

Перемещение текстового курсора внутри колонки производится при помощи клавиш <стрелка вправо> и <стрелка влево>. Клавиша <стрелка вниз> перемещает текстовый курсор в позицию перед первым символом в колонке, а клавиша <стрелка вверх> - в позицию после последнего символа.

Перемещение между колонками производится при помощи клавиши <Tab> (в направлении слева направо) или комбинации клавиш <Shift>+<Tab> (в направлении справа налево). В нужную колонку объекта спецификации можно также попасть, щелкнув по ней мышью.

После того как введена текстовая часть объекта спецификации, требуется подтвердить создание объекта (зафиксировать его). Это можно сделать следующими способами.

-	Если объект спецификации создается в спецификации или в подчиненном режиме, щелкнуть мышью вне строк, которые занимает этот объект.

-	Если объект спецификации создается в специальном диалоге в графическом документе, нажать кнопку OK этого диалога.

-	При любом режиме создания объекта спецификации нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<Enter>.

_________________

Смотрите также

Редактирование геометрии объекта спецификации

Редактирование дополнительных параметров


Использование текстовых шаблонов

При вводе текстовой части объекта спецификации возможно использование текстовых шаблонов. Работа с текстовыми шаблонами в спецификации практически не отличается от работы с текстовыми шаблонами в текстовых и графических документах.

Текстовые шаблоны для вставки в спецификацию могут храниться в отдельном файле *.pdt (а не обязательно в том же файле текстовых шаблонов, который используется графическими и текстовыми документами). Имя файла текстовых шаблонов, из которого они вставляются в текущую спецификацию, можно указать в диалоге настройки спецификации. По умолчанию используется файл текстовых шаблонов, указанный в стиле текущей спецификации.

Для вставки текстового шаблона в колонку объекта спецификации нужно в режиме редактирования текстовой части дважды щелкнуть мышью по этой колонке или, установив в нее курсор, вызвать команду Вставка - Текстовый шаблон. На экране появится окно Библиотекаря текстовых шаблонов. Выберите в нем нужный шаблон. Для вставки шаблона в текст дважды щелкните на нем мышью.

Если при настройке системы в разделе Текстовый редактор - Текстовые шаблоны включена опция Сохранять введенный текст в файле, то введенные вручную в колонки объектов тексты автоматически сохраняются в файле текстовых шаблонов. В этом файле формируется структура, учитывающая разделы и колонки спецификации.

_________________

Смотрите также

Полуавтоматический ввод данных в графы спецификации


Полуавтоматический ввод данных
в графы спецификации

Если к объекту спецификации подключен чертеж или текстовый документ КОМПАС-3D, данные из основной надписи этого документа будут передаваться в текстовую часть объекта спецификации (при условии, что такая передача данных включена при настройке стиля спецификации). При этом отпадает необходимость в ручном вводе данных в некоторые колонки объекта и тем самым уменьшается вероятность опечаток.

Например, данные из основной надписи чертежа могут быть автоматически переданы в колонки спецификации "Формат", "Обозначение" и "Наименование".

После редактирования и сохранения этих данных в подключенном документе они вновь будут переданы в объект спецификации. Таким образом, благодаря связи между объектом спецификации и документом происходит ввод текстовой части объекта и автоматически поддерживается соответствие между информацией в основной надписи подключенного документа (например, чертежа детали) и текстовой частью объекта спецификации.

О подключении документов к объекту спецификации вы можете прочитать в разделе Подключенные документы.

В некоторые колонки (например, "Примечание") данные в любом случае придется вводить вручную.

Если объект спецификации содержит геометрию (в том числе позиционную линию-выноску), в колонку "Зона" будет автоматически передаваться обозначение зоны, в которой находится начало позиционной линии-выноски (при условии, что расчет зон включен при настройке стиля спецификации).

Если в результате редактирования сборочного чертежа изменилось положение позиционных линий-выносок, входящих в состав геометрии объектов спецификации, то в момент расчета позиций в колонку "Зона" будут переданы новые обозначения зон, в которых теперь находится геометрия объектов спецификации.

О включении в состав объекта спецификации графических объектов из сборочного чертежа (геометрии объектов спецификации) вы можете прочитать в разделе Геометрия объекта спецификации.

Рекомендуется как можно шире использовать полуавтоматический ввод данных в текстовую часть объектов спецификации: это позволит избежать множества ошибок при формировании спецификации.


Нормальный режим заполнения спецификации

При создании и заполнении текстовой части объектов документа-спецификации на экране вы видите стандартную таблицу спецификации и вводите данные в ее графы. Такой режим работы называется нормальным режимом заполнения спецификации. Он аналогичен нормальному режиму заполнения текстового документа.

В этом режиме также редактируются дополнительные параметры объектов спецификации.

Основная надпись документа-спецификации в нормальном режиме не видна и не доступна для редактирования.

Для заполнения основной надписи требуется перейти в режим разметки страницы.

По умолчанию система находится в нормальном режиме.

 Для возвращения в нормальный режим из режима разметки страницы требуется нажать кнопку Нормальный режим на панели Вид или вызвать соответствующую команду из меню Вид.

_________________

Смотрите также

Вывод спецификации на печать


Режим разметки страницы

Режим разметки страницы при работе со спецификацией похож на режим разметки страницы текстового документа.

 Для перехода в режим разметки страницы требуется нажать кнопку Разметка страниц на панели Вид или вызвать соответствующую команду из меню Вид.

В этом режиме страницы спецификации показываются так, как они будут выводиться на печать. Видны и доступны для редактирования таблицы основной надписи документа-спецификации.

Объекты спецификации в режиме разметки страницы недоступны для редактирования.

Для редактирования объектов требуется перейти в нормальный режим.

_________________

Смотрите также

Передача обозначения и наименования между спецификацией и подключенными к ней документами

Вывод спецификации на печать


Связь сборочного чертежа со спецификацией

В конструкторской практике спецификация, составляемая на изделие, всегда соответствует сборочному чертежу этого изделия.

Спецификация КОМПАС-3D также может быть связана со сборочным чертежом (одним или несколькими листами чертежей системы КОМПАС) и другими электронными документами. Эта связь является двунаправленной и ассоциативной.

Пользователь указывает сборочный чертеж или документ-модель, которому соответствует текущая спецификация. Чертеж (модель) сразу же получает и сохраняет информацию о том, какая спецификация к нему подключена. Такую связь можно установить и из текущего документа (чертежа или сборки), указав разрабатываемую для него спецификацию (при этом информация о подключении чертежа передается в спецификацию).

Как подключить сборочный чертеж к спецификации?

Как подключить спецификацию к сборочному чертежу?

Таким образом, после установления связи между спецификацией и сборочным чертежом информация об этой связи хранится в обоих документах, а способ их подключения друг к другу (из чертежа или из спецификации) определяется исключительно удобством для пользователя. Находясь в окне спецификации, можно быстро открыть подключенные к ней чертежи, и наоборот, при работе с чертежом можно быстро вызвать подключенную к нему спецификацию: благодаря однажды установленной связи спецификации и сборочного чертежа КОМПАС-3D "помнит" местонахождение связанных документов и по команде открытия находит их самостоятельно.

Другое проявление двунаправленной связи – возможность передачи данных из чертежа в спецификацию или из спецификации в чертеж, причем передача ассоциативна.

Например, в результате изменения масштаба чертежа или положения изображения некоторые позиции попали в другие зоны чертежа. Для ликвидации последствий этой ситуации придется просмотреть все позиционные линии-выноски, проверить, в какой зоне они находятся и при необходимости исправить обозначения зон в спецификации. Спецификация КОМПАС-3D самостоятельно выполнит все эти действия (пользователю требуется только вызвать команду простановки позиций). Обозначения зон, в которых находятся позиции на данный момент, автоматически отправятся в спецификацию и будут размещены в ее колонке "Зона", в строке с соответствующей позицией. Если в результате сортировки объектов в спецификации изменились номера позиций, новые номера можно автоматически передать на полки соответствующих позиционных линий-выносок в чертеже.

Таким образом, сделанные в одном документе изменения передаются в однозначно определенное, соответствующее им место другого документа.

Благодаря подключению сборочного чертежа и спецификации друг к другу возможна синхронизация данных - передача объектов спецификации из чертежа в спецификацию или из спецификации в чертеж. Об этом можно прочитать в разделах Передача объектов из чертежа в спецификацию и Передача объектов из спецификации в чертеж.

Дополнительной возможностью является автоматическая передача обозначения и наименования между основной надписью спецификации и документами, подключенными к ней. Эту передачу можно включить или отключить из текущей спецификации.


Описание спецификации (определение)
Описание спецификации - имя файла спецификации, подключенной к листу чертежа, и стиль этой спецификации.

Подробнее...


Описание спецификаций, подключенных к чертежу

Описание спецификации - имя файла спецификации, подключенной к графическому документу или документу-модели, и стиль этой спецификации.

Если в графическом документе или документе-модели нет ни одного объекта спецификации, этот документ не содержит описаний спецификаций. В момент создания первого объекта спецификации в графическом документе этот документ получает описание спецификации. Объект создается в соответствии со стилем, выбранным в системе для новых документов-спецификаций; поэтому возникшее описание содержит стиль спецификации, указанный в настройке новых документов. До тех пор пока к графическому документу или документу-модели не подключен документ-спецификация, описание не содержит имени файла спецификации.

Если при работе со спецификацией к ней подключили чертеж или модель, в этом документе появляется описание, содержащее стиль и имя файла спецификации, после чего объекты в чертеже создаются в соответствии со стилем подключенной спецификации. Это делается для того, чтобы объекты в чертеже (модели) и подключенной спецификации имели одинаковую структуру (колонки, правила сортировки) и при передаче объектов между документами их внешний вид не изменялся.

Для фрагмента описание спецификаций включает только список стилей спецификаций. Это связано с тем, что фрагмент непосредственно к спецификации не подключается, но в нем можно создавать объекты спецификации.

Обычно графический документ или документ-модель содержит одно описание спецификации, позволяющее создавать в нем объекты для передачи в единственную спецификацию. Однако допустимо создание нескольких описаний спецификаций в одном графическом документе или документе-модели. Об этом подробно рассказано в разделе Объекты разных спецификаций в чертеже (модели).


Передача объектов из чертежа в спецификацию

Созданные в чертеже (или в модели) объекты спецификации не видны в этом документе(если не считать случая размещения спецификации на листе чертежа). Их можно увидеть только в окне подчиненного режима и нельзя вывести на печать.

Чтобы объекты спецификации появились в отдельном документе-спецификации (который можно вывести на печать), их нужно передать из чертежа (модели) в подключенную к нему спецификацию.

Для передачи объектов спецификации из чертежа (модели) в подключенную спецификацию служит команда Синхронизировать данные.

Синхронизация также автоматически (без вызова пользователем соответствующей команды) производится при сохранении или закрытии документа, подключенного к спецификации.

После вызова команды изменения объектов спецификации попадают из чертежа (модели) в подключенную к нему спецификацию. При синхронизации происходит не безусловное копирование всех объектов из одного документа в другой, а только передача отличающихся данных.

Если какого-либо объекта нет в спецификации, этот объект копируется в нее.

Если различаются текстовая часть или дополнительные параметры какого-либо объекта в чертеже и в спецификации, то текстовая часть или дополнительные параметры копируются из объекта спецификации в чертеже (модели) в соответствующий объект в спецификации.

Если какого-либо объекта, существующего в спецификации, нет в чертеже (модели), то в результате синхронизации этот объект не пропадает из спецификации. Благодаря этому в спецификацию можно передать объекты из нескольких подключенных чертежей и моделей- эти объекты не уничтожат, а дополнят друг друга. Причем спецификация будет "помнить", из какого документа "пришел" каждый ее объект. Если в дальнейшем объекты будут передаваться из спецификации в подключенные документы, то каждый из них будет отправлен в свой "родной" чертеж или в свою модель.

Спецификация, в которую передаются изменения, может быть не загружена в момент синхронизации (в этом случае она будет открыта, изменена, сохранена и закрыта в "слепом" режиме, без отображения на экране).

После выполнения команды система выдает сообщение о том, какая спецификация была изменена.

Если передача данных из чертежа (модели) в спецификацию временно отключена пользователем (при настройке спецификации выключена опция Связь сборочного чертежа со спецификацией, о действии которой подробно рассказано в разделе Общие настройки спецификации), то синхронизация не производится ни по команде пользователя, ни автоматически.

_________________

Смотрите также

Передача объектов из спецификации в чертеж

Синхронизация данных при открытии спецификации


Передача объектов из спецификации в чертеж

Иногда требуется передать в сборочный чертеж (или модель сборки) изменения, сделанные в подключенной к нему спецификации.

Например, в результате сортировки объектов в спецификации эти объекты получили новые номера позиций. Чтобы соответствующие номера появились на полках линий-выносок в чертеже, объекты с этими номерами должны оказаться в чертеже.

Для передачи объектов из спецификации в чертеж служит команда Синхронизировать данные.

Синхронизация также автоматически (без вызова пользователем соответствующей команды) производится при сохранении или закрытии спецификации.

После вызова команды изменения объектов попадают из спецификации в подключенные к ней чертежи и модели. При синхронизации происходит не безусловное копирование всех объектов из одного документа в другой, а только передача отличающихся данных.

Если различаются текстовая часть или дополнительные параметры какого-либо объекта в чертеже и в спецификации, то текстовая часть или дополнительные параметры копируются из объекта спецификации в спецификации в соответствующий объект в чертеже.

Если какого-либо объекта, существующего в спецификации, нет в чертеже, то в результате синхронизации этот объект будет передан в чертеж только при условии, что этот объект имеет в своем составе геометрию из чертежа. Объекты, не имеющие геометрии и существующие только в спецификации, никогда не передаются в чертежи. Если объект, не имеющий геометрии, "пришел" в спецификацию из чертежа, он будет передаваться в тот же чертеж.

Документ, в который передаются изменения, может быть не загружен в момент синхронизации (в этом случае он будет открыт, изменен, сохранен и закрыт в "слепом" режиме, без отображения на экране).

При синхронизации изменения передаются также в подключенные к объектам спецификации документы (если это необходимо). Например, при подключении к объекту чертежа детали была включена опция Передавать изменения в документ; впоследствии в спецификации было изменено обозначение детали. Тогда при синхронизации новое обозначение попадет не только в объект спецификации в сборочном чертеже, но и в соответствующую графу основной надписи детали.

После выполнения команды система выдает сообщение о том, какие чертежи были изменены.

_________________

Смотрите также

Передача объектов из чертежа в спецификацию

Синхронизация данных при открытии спецификации


Синхронизация данных при открытии спецификации

При открытии документа спецификации происходит проверка соответствия объектов спецификации в самой спецификации и объектов спецификации в подключенных к ней документах (сборочных чертежах и моделях сборок).

Если система обнаруживает какое-либо рассогласование между параметрами одного и того же объекта в спецификации и в подключенном документе или рассогласование состава объектов спецификации в документах, на экране появляется соответствующее предупреждение. Оно содержит информацию о характере рассогласования (например, текстовая часть объекта различается в спецификации и в чертеже или объект есть в чертеже, но отсутствует в спецификации) и кнопки, позволяющие выбрать вариант ликвидации рассогласования.

Конкретные варианты ликвидации рассогласования подробно описаны в интерактивной справке на диалог-предупреждение.

Общие принципы автоматической синхронизации таковы:

-	Синхронизация производится даже в том случае, когда при настройке спецификации временно отключена передача данных из чертежа в спецификацию.

-	Пользователь может выбирать способ ликвидации рассогласования для каждого конкретного объекта спецификации.

-	Пользователь может выбрать единый для всех рассогласованных объектов вариант ликвидации рассогласования (передать все объекты из чертежа в спецификацию или из спецификации в чертеж).

О передаче объектов между документами по команде пользователя подробно рассказано в разделах Передача объектов из чертежа в спецификацию и Передача объектов из спецификации в чертеж.

_________________

Смотрите также

Связь сборочного чертежа со спецификацией


Подчиненный режим
Подчиненный режим - режим просмотра и редактирования объектов спецификации непосредственно в графическом документе.

Подробнее...


Подчиненный режим

Подчиненный режим - режим просмотра и редактирования объектов спецификации непосредственно в графическом документе или документе-модели.

Для работы с объектами спецификации в графическом документе или документе-модели открывается специальное окно с колонками и разделами, идентичными колонкам и разделам спецификации. Это окно практически не отличается от окна редактирования документа-спецификации. Только в его заголовке показывается не имя документа-спецификации, а имя документа, в котором находятся объекты спецификации, и ремарка "->Объекты спецификации".

Созданные и отредактированные в подчиненном режиме объекты постоянно хранятся в документе. Их можно в любой момент передать в связанную с ним документом спецификацию. Об этом можно прочитать в разделе Передача объектов из чертежа в спецификацию.

Номера позиций объектов спецификации в подчиненном режиме расположены в произвольном порядке, а команда простановки позиций, позволяющая их упорядочить, в окне подчиненного режима редактирования объектов спецификации недоступна.

Это объясняется тем, что к спецификации может быть подключено несколько документов (например, листов сборочного чертежа). В каждом из них могут существовать свои объекты. Отсортировать эти объекты и присвоить им номера позиций можно будет только тогда, когда они будут собраны вместе (то есть в документе-спецификации).


Шаблоны заполнения
Шаблоны заполнения текстовой части
объектов спецификации

Для автоматизации ввода и сортировки текстов, формируемых по стандартным правилам, используются шаблоны заполнения.

Шаблон заполнения представляет собой "заготовку" с полями для ввода характеристик объектов. Из данных в полях шаблона автоматически формируется текст в какой-либо колонке объекта спецификации. В шаблоне также хранится информация о том, по каким полям и в каком порядке сортировать объекты данного вида.

Обычно по шаблону заполняются наименования стандартных изделий и материалов.

Поставляемые в составе системы стили спецификаций настроены таким образом, что объекты в их разделах "Стандартные изделия" и "Материалы" создаются по соответствующим шаблонам заполнения (тип шаблона нужно выбрать в диалоге, возникающем по команде создания объекта). При этом возникает объект с  текстовой частью, заполненной умолчательными данными.

Если объект спецификации возник в результате вставки в графический документ изображения стандартного изделия или материала из конструкторской библиотеки, то его текстовая часть заполнена по соответствующему шаблону. Об этом рассказано в разделе Интеграция с конструкторской библиотекой.

Чтобы отредактировать данные в полях шаблона, а следовательно, и сформированный из них текст, нужно в режиме редактирования текстовой части дважды щелкнуть мышью по тексту, сформированному по шаблону. На экране появится диалог редактирования значений в полях шаблона. После изменения значений и выхода из диалога по кнопке OK текстовая часть объекта будет перестроена в соответствии с новыми данными в полях, а сам объект в результате автоматической сортировки по значениям в полях может изменить свое место в спецификации.

Например, после увеличения значения в поле "Диаметр" объекта спецификации Гайка этот объект сместится вниз в списке гаек (в разделе "Стандартные изделия").

Текстовую часть объекта спецификации всегда можно отредактировать, не изменяя значений в полях его шаблона. Для этого нужно вводить и удалять данные в режиме редактирования текстовой части, не вызывая диалог редактирования значений в полях шаблона.

В любом случае при сортировке объектов, имеющих шаблон заполнения, учитываются данные в полях шаблона, а не видимая в таблице спецификации текстовая часть.

_________________

Смотрите также

Создание пользовательских шаблонов заполнения


Шаблон заполнения
Шаблон заполнения - заготовка с полями для ввода характеристик объекта. Из данных в полях шаблона формируется текст в колонке спецификации. В шаблоне также хранится информация о том, по каким полям и в каком порядке сортировать объекты данного вида.

Подробнее...


Создание шаблонов заполнения
Создание пользовательских шаблонов заполнения

Создание пользовательских шаблонов заполнения имеет смысл, если текст формируется из нескольких полей и сортировка происходит по этим полям в последовательности, отличной от их порядка (например, сначала – по третьему полю, затем – по первому, затем – по второму).

Следует также иметь в виду, что при создании объекта спецификации текст, сформированный по шаблону, можно будет разместить лишь в одной колонке; рекомендуется размещать его в той колонке, по которой должна производиться сортировка.

Шаблон заполнения создается на основе табличного типа атрибута с постоянным и равным единице количеством строк.

Каждому полю текста (или числа) в шаблоне (в том числе полям, предназначенным для разделителей и постоянных значений) соответствует колонка атрибута.

Для каждой колонки (а следовательно, и поля шаблона) можно задать правила заполнения (тип значения, диапазон или список значений, значение по умолчанию).

Порядок полей, по которым должна производиться сортировка, определяется значениями ключей этих полей.

Значения ключей полей должны возрастать в порядке сортировки полей; они могут иметь не сплошную нумерацию.

По полям, ключи которых равны нулю, текст, сформированный из атрибута (запись), сортироваться не будет.

По остальным полям текст будет сортироваться в порядке возрастания ключей поля (вначале – по полю, имеющему наименьший ключ, затем – по полю со следующим значением ключа и так далее до поля с максимальным значением ключа).

Для того чтобы тип атрибута можно было использовать в качестве шаблона при заполнении какой-либо колонки какого-либо раздела спецификации, комбинация ключей атрибута должна совпадать с комбинацией, указанной при настройке этой колонки в этом разделе спецификации, а сам тип атрибута должен находиться в библиотеке, указанной при настройке колонки в разделе спецификации.

Системные шаблоны заполнения...

Типовая последовательность действий при создании шаблона заполнения


Создание шаблона заполнения. Совет
Чтобы шаблон заполнения был доступен при создании объекта в разделе "Стандартные изделия" Простой и Групповой спецификаций, атрибут, содержащий этот шаблон, должен находиться в системной библиотеке Spc.lat и иметь ключи 100, 5, 1.

Чтобы шаблон заполнения был доступен при создании объекта в разделе "Материалы" Простой и Групповой спецификаций, атрибут, содержащий этот шаблон, должен находиться в системной библиотеке Spc.lat и иметь ключи 100, 7, 1.


Типовая последовательность действий при создании шаблона заполнения
Типовая последовательность действий
при создании пользовательского шаблона заполнения

1.	Тщательно продумайте, из каких полей должен состоять текст (запись), сформированный по шаблону, и в каком порядке полей должна происходить сортировка текстов, сформированных по шаблону.

2.	Откройте библиотеку типов атрибутов *.lat.

3.	Создайте в ней новый тип атрибута - таблицу с постоянным и равным единице количеством строк.

Совет

4.	Создайте в новом типе атрибута столько колонок, сколько полей должно быть в сформированном по шаблону тексте. Каждой колонке табличного атрибута будет соответствовать поле шаблона; порядок полей шаблона будет соответствовать порядку колонок атрибута.

Совет

5.	Введите для каждой колонки название (оно будет отображаться как название поля при редактировании текста в шаблоне), тип колонки, диапазон значений в ней и значение по умолчанию.

Совет

6.	Установите для каждой колонки, соответствующей полю, по которому должна производиться сортировка, значение ключа, указывающее порядок сортировки.

7.	Установите комбинацию ключей типа атрибута. По этой комбинации ключей сформированный шаблон можно будет выбрать из библиотеки атрибутов и использовать при формировании объекта спецификации.

Совет

8.	Выйдите из диалога создания типа атрибута и из диалога работы с библиотеками.


Создание шаблона заполнения. Совет 1
При создании новых типов атрибутов по возможности используйте прототипы.

После создания нового типа атрибута по прототипу отредактируйте его параметры: введите новые названия колонок, измените списки заполнения и диапазоны значений. Проверьте, соответствуют ли ключи полей требуемой последовательности сортировки.


Создание шаблона заполнения. Совет 2
Обратите внимание на некоторые приемы формирования шаблонов.

-	Неизменная часть какого-либо обозначения (например, "ГОСТ" или "М") может находиться в отдельном поле, для различных разделителей (тире, знаков дроби, умножения и т.д.) также выделяется отдельное поле; сортировка по этим полям не производится.

-	Номер стандарта может быть разделен на две части, если необходима сортировка стандартов по годам.


Создание шаблона заполнения. Совет 3
По возможности используйте списки допустимых значений полей и устанавливайте самое распространенное из них в качестве значения по умолчанию.

Таким образом вы ускорите ввод значений в поле и одновременно снизите вероятность опечаток в нем.

Если значение в поле постоянное (например, разделитель или аббревиатура ГОСТ), создайте список допустимых значений, состоящий из одного этого значения.

Это позволит избежать ошибок, связанных со случайным редактированием значения в поле.


Создание пользовательского стиля спецификации

В составе системы КОМПАС-3D поставляются стили спецификаций, позволяющие оформить простую спецификацию по ГОСТ 2.108-68 и групповую спецификацию по ГОСТ 2.113-75.

Для создания спецификации, которая будет оформляться и заполняться по другим правилам (например, по стандарту предприятия), требуется присвоить этой спецификации стиль, содержащий все нужные параметры и настройки.

О параметрах и настройках, которые могут быть изменены при формировании пользовательского стиля спецификации, подробно рассказано в разделе Компоненты стиля спецификации.

Порядку создания пользовательского стиля спецификации (в том числе правилам формирования бланка спецификации) посвящено отдельное Методической пособие, входящее в поставку КОМПАС-3D.

Следует отметить, что обычно новый стиль спецификации формируется для создания документов на бланке, которого нет в составе существующих стилей. Неоправданным является создание разных стилей, отличающихся только параметрами, которые можно настроить для каждой отдельной спецификации (например, количеством резервных строк в разделе).

_________________

Смотрите также

Настройка существующей спецификации


Размещение спецификации на листе

Иногда таблицу спецификации требуется разместить на листе сборочного чертежа, к которому она относится.

Для этого служит команда Спецификация на листе – Показать из меню Спецификация.

После вызова этой команды над основной надписью чертежа появляется таблица, содержащая объекты спецификации.

Все параметры этой таблицы (количество и формат колонок, заголовок и т.п.), кроме количества строк, соответствуют параметрам таблицы, входящей в оформление текущего стиля спецификации как Таблица для спецификации.

Количество строк таблицы определяется автоматически.

На эту таблицу распространяются все настройки текущего стиля спецификации (количество резервных строк, сортировка и т.п.). Короче говоря, эта таблица с объектами – спецификация текущего стиля без рамок и собственного штампа.

При создании новых объектов спецификации в чертеже они автоматически попадают в таблицу спецификации на листе.

Двойной щелчок мышью по таблице запускает подчиненный режим редактирования объектов спецификации. Все сделанные в нем изменения после закрытия окна этого режима передаются в спецификацию на листе.

Для перемещения таблицы по листу служит команда Спецификация – Размещение из меню Спецификация (или команда Ручное размещение из контекстного меню).

По умолчанию после вызова команды Спецификация – Показать на листе отображается одна спецификация - текущего стиля. Чтобы включить размещение на листе остальных подключенных к чертежу спецификаций (или некоторых из них), вызовите диалог управления описаниями спецификаций. Включите в этом диалоге отображение на листе для нужных описаний спецификаций.

_________________

Совет

_________________

Смотрите также

Учет кода и наименования документа при отображении текстовой части объекта спецификации


Размещение спецификации на листе. Совет
Вы можете создать пользовательский стиль, например, для таблицы соединений или перечня элементов, а затем разместить таблицу соединений на листе с электрической схемой или перечень элементов на листе с кинематической схемой. Если при работе над схемой будут созданы соответствующие объекты, содержащие геометрию, впоследствии это облегчит поиск изображения проводника или элемента схемы.


Объекты разных спецификаций в листе
Объекты разных спецификаций
в чертеже или модели

При создании в документе (чертеже или модели) первого объекта спецификации этот объект создается в соответствии со стилем, установленным в системе для новых спецификаций. При этом документ автоматически получает описание спецификации; следующие объекты создаются с тем же (умолчательным) стилем.

В диалоге управления описаниями спецификаций в чертеже или модели вы можете создать более одного описания спецификации. К одному документу может быть подключено несколько спецификаций, но все они должны иметь разные стили.

Описание, отмеченное "галочкой" в колонке Текущий диалога управления описаниями, считается текущим. Входящий в него стиль считается текущим стилем спецификации.

Объекты спецификации в чертеже или модели создаются в соответствии с текущим стилем спецификации, и передаются в документ-спецификацию, входящую в текущее описание (если вообще существует подключенная спецификация).

Если, находясь в чертеже или модели, вы вызываете команду создания объекта спецификации, то на экране появляется окно ввода текстовой части нового объекта, содержащее колонки, соответствующие бланку текущего стиля спецификации.

В подчиненном режиме редактирования объектов можно увидеть только объекты, созданные в соответствии с текущим стилем спецификации.

После того, как вы сделаете текущим другое описание (для этого выделите его в диалоге управления описаниями и нажмите кнопку Сделать текущим), создаваться будут объекты, соответствующие текущему стилю, а в подчиненном режиме станут видны объекты спецификации текущего стиля (при этом объекты спецификации других стилей не удалятся из документа, а будут просто не видны).

Команды синхронизации работают со спецификацией, входящей в текущее описание.

По умолчанию (при вызове команды Спецификация на листе - Показать) на чертеже размещается спецификация текущего стиля. Если необходимо показать на чертеже спецификации других стилей, вызовите диалог управления описаниями и включите в нем отображение на листе для нужных описаний спецификаций.

Создание в документе объектов для спецификаций разных стилей и передача их в разные документы-спецификации принципиально отличается от смены стиля спецификации.

-	При смене стиля одни и те же объекты одной спецификации могут отображаться в другом бланке, попадать в разделы с другими заголовками, иметь другой состав колонок. (об этом рассказано в разделе Смена стиля существующей спецификации).

-	А при работе с разными описаниями создаются автономные группы объектов, каждая из которых передается в отдельный документ-спецификацию.

Вообще говоря, работа с несколькими описаниями спецификаций в одном документе (чертеже или модели) – нетипичный прием создания спецификаций. Его нужно применять только когда создание нескольких спецификаций на базе одного сборочного чертежа четко обосновано.

_________________

Совет


Объекты разных спецификаций в листе. Совет
Создайте в сборочном чертеже два описания спецификаций – собственно спецификацию и ведомость покупных изделий.

После того, как вы внесете в них объекты, эти объекты можно будет передать в два разных документа - в спецификацию и в ведомость покупных изделий.


Объекты-"двойники" (определение)
Объекты-"двойники" - объекты одного раздела, содержащие одинаковые данные в колонке, по которой производится сортировка.

Подробнее...


Применение объектов-"двойников"
Объекты-"двойники"

Объекты-"двойники" - объекты одного раздела, содержащие одинаковые данные в колонке, по которой производится сортировка.

Они могут возникнуть в результате копирования объектов, вставки в чертеж одинаковых изделий из конструкторской библиотеки, ввода одинаковой текстовой части объектов и т.д.

При автоматической сортировке этим объектам присваиваются одинаковые номера позиций и у всех них, кроме одного (созданного первым), выключается показ объекта в таблице. Поэтому в обычном режиме такие объекты видны как один объект спецификации.

Вы можете в любой момент включать и отключать режим показа всех объектов спецификации. В этом режиме в таблице спецификации видны все объекты, в том числе и те, у которых любым способом (автоматически или вручную) отключен показ.

Если вывод спецификации на печать начать из этого режима, будут напечатаны все объекты.

Как включить показ объекта в таблице?

_________________

Советы

_________________

Смотрите также

Интеграция с конструкторской библиотекой


Применение объектов-"двойников". Совет 1
Если изображение объекта спецификации (например, детали) находится в разных листах сборочного чертежа, создайте несколько объектов с одинаковой текстовой частью и подключите к каждому из них соответствующие графические объекты одного из листов сборки (в том числе позиционную линию-выноску).

В этом случае можно будет легко найти геометрию детали в любом листе сборки (для этого нужно включить показ всех объектов и показ геометрии объектов).

А при пересчете номеров позиций (например, в результате создания новых объектов) номер на линии-выноске детали будет изменяться во всех листах.

_________________

Предыдущий совет

Следующий совет


Применение объектов-"двойников". Совет 2
Если в сборочном чертеже существует несколько групп одинаковых стандартных изделий, создайте объект спецификации, содержащий позиционную линию-выноску, для каждой из них.

Например, две разные крышки крепятся одинаковыми винтами.

Создайте объект с позиционной линией-выноской для винтов одной крышки и объект с позиционной линией-выноской для винтов другой крышки. Они автоматически получат одинаковый номер (и на линиях-выносках также будут одинаковые номера позиций). В режиме просмотра всех объектов и показа геометрии объектов спецификации будет легко найти каждую группу винтов.

А если вы измените, например, диаметр винтов, крепящих одну из крышек, то объекты спецификации станут отличаться, автоматически получат разные номера (соответствующие новому порядку их сортировки), будут видны в спецификации в обычном режиме, и на их линиях-выносках появятся отличающиеся номера позиций. Вам нужно будет только изменить числа в колонке "Количество".

_________________

Предыдущий совет

Следующий совет


Как подключить чертеж к спецификации
Как подключить чертеж или модель
к текущей спецификации

1.	Вызовите команду Сервис - Управление листами сборки.

2.	 В появившемся диалоге управления листами сборки нажмите кнопку Подключить.

3.	В диалоге выбора файлов выберите нужный тип файла (*.cdw или *.a3d) и укажите его имя; нажмите кнопку Открыть.

Имя файла документа и путь к нему появятся в списке подключенных к спецификации чертежей. Выделив какое-либо имя в списке, можно увидеть соответствующий документ в окне просмотра.

Если требуется передать обозначение и наименование из подключенного документа в основную надпись текущей спецификации, нажмите кнопку Заполнить основную надпись.

4.	Закройте диалог, нажав кнопку Выход.

_________________

Смотрите также

Как подключить спецификацию к текущему чертежу


Как подключить спецификацию к чертежу
Как подключить спецификацию к текущему документу

1.	Вызовите команду Спецификация - Управление описаниями спецификаций.

На экране появится диалог управления описаниями спецификаций.

2.	Если в текущем документе нет ни одного объекта спецификации, список описаний спецификаций пуст.

 Чтобы добавить к нему описание, нажмите кнопку Добавить.

Если в текущем документе есть объекты спецификации, он уже имеет описание спецификации, не содержащее имени файла спецификации (в нем указан только стиль спецификации).

 Выделите описание и нажмите кнопку Редактировать.

3.	В появившемся диалоге описания спецификации нажмите кнопку Выбрать в группе опций Имя файла спецификации.

4.	В диалоге открытия файлов укажите путь к файлу спецификации и его имя (если в чертеже уже есть объекты спецификации, нужно выбирать документ-спецификацию, имеющую тот же стиль, в соответствии с которым они созданы). Нажмите кнопку Открыть.

После этого в верхней части диалога появятся данные о стиле, который имеет выбранная спецификация.

5.	Закройте диалог описания, нажав кнопку OK, и диалог управления описаниями, нажав кнопку Выход.

_________________

Смотрите также

Как подключить чертеж или модель к текущей спецификации


Как включить показ объекта в таблице спецификации
Как включить (или отключить) показ объекта
в таблице спецификации

1.	Временно включите режим показа всех скрытых объектов спецификации. Для этого служит команда Показать все объекты. После вызова команды соответствующая кнопка остается нажатой (таким образом, она является индикатором режима показа всех объектов).

2.	После того как в результате действия этой команды стали видны все объекты спецификации, вы можете включить опцию показа в таблице для каждого конкретного объекта. Для этого

a)	выделите объект в таблице спецификации,

b)	 на вкладке Параметры Панели свойств активизируйте переключатель Показывать объект в таблице.

Настроенный таким образом объект будет показываться в таблице спецификации в любом режиме.

3.	Для отключения режима показа всех объектов вызовите команду Показать все объекты еще раз. При этом соответствующая кнопка на Панели управления окажется отжатой.

Для отключения показа объекта в таблице необязательно входить в режим показа всех объектов. Просто, выделив нужный объект, приведите переключатель Показывать объект в таблице в неактивное состояние.


Как подсчитать сумму дополнительных параметров

1.	Для сложения числовых значений дополнительных параметров вызовите команду Сервис - Сложить значения в колонках....

В появившемся на экране диалоге вы увидите результаты суммирования. Оно будет произведено в соответствии с настройками стиля текущей спецификации. Сложены будут значения в тех дополнительных колонках, для которых включена опция сложения.

2.	Вы можете записать результаты суммирования в отдельный текстовый файл. Для этого нажмите кнопку Записать... диалога с результатами, введите имя файла и нажмите кнопку Сохранить.


Как создать объект спецификации в чертеже

1.	Находясь в режиме редактирования чертежа, вызовите команду Спецификация - Добавить объект....

2.	В появившемся на экране диалоге введите текстовую часть объекта спецификации. При необходимости задайте дополнительные параметры с помощью элементов, появившихся на Панели свойств.

3.	Подтвердите создание объекта спецификации, нажав кнопку OK диалога или комбинацию клавиш <Ctrl>+<Enter>.

Если в момент вызова команды создания объекта спецификации в чертеже были выделены какие-либо графические объекты, они автоматически попадут в состав геометрии объекта спецификации.


Команда Шрифт первой строки

Вызывает на экран диалог выбора шрифта для отображения первой строки в названиях разделов спецификации.


Команда Шрифт последующих строк

Вызывает на экран диалог выбора шрифта для отображения второй и последующих строк в многострочных названиях разделов спецификации.


Команда Выравнивание влево

Позволяет задать выравнивание заголовков разделов спецификации по левой границе колонки, в которой они расположены.


Команда Выравнивание по центру

Позволяет задать выравнивание заголовков разделов спецификации по центру колонки, в которой они расположены.


Команда Выравнивание вправо

Позволяет задать выравнивание заголовков разделов спецификации по правой границе колонки, в которой они расположены.


Команда Формировать пустые строки

Позволяет включать и отключать показ пустых строк, обрамляющих название разделов спецификации. Если рядом с названием команды в меню отображается "галочка", показ пустых строк включен.

Для отключения показа пустых строк вызовите команду (при этом "галочка" рядом с ее названием исчезнет).


Диалог отключения библиотек

Позволяет отключить подключенную прикладную библиотеку или несколько библиотек.

В списке перечислены имена подключенных в данный момент библиотек. Вы можете выбрать из этого списка одну или несколько библиотек для отключения.

После завершения выбора нажмите кнопку ОК для отключения библиотеки. Для выхода из диалога без отключения нажмите кнопку Отмена.


Диалог смены режима работы библиотеки

Позволяет изменить режим работы с подключенной прикладной библиотекой.

Описание элементов управления

Меню	Устанавливает режим работы с библиотекой как с разворачивающимся меню.
Диалог	Устанавливает режим работы с библиотекой как с диалогом.
Окно	Устанавливает режим работы с библиотекой как со стандартным окном Windows. В этом случае можно изменять размер окна библиотеки, а также сворачивать (минимизировать) его, оставляя на экране только пиктограмму.
Панель	Устанавливает режим работы с библиотекой как с панелью, содержащей несколько окон. Панель работы с библиотекой располагается на вкладке Менеджера библиотек.
После установки нужного режима нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменения режима работы с библиотекой нажмите кнопку Отмена.


Диалог смены режима работы прикладных библиотек

Позволяет изменить режим работы с подключенными прикладными библиотеками.

В списке перечислены имена подключенных в данный момент библиотек. Вы можете выбрать из этого списка одну или несколько библиотек для изменения режима работы.

Описание элементов управления

Меню	Устанавливает режим работы с библиотекой как с разворачивающимся меню.
Диалог	Устанавливает режим работы с библиотекой как с диалогом.
Окно	Устанавливает режим работы с библиотекой как со стандартным окном Windows. В этом случае можно изменять размер окна библиотеки, а также сворачивать (минимизировать) его, оставляя на экране только пиктограмму.
Панель	Устанавливает режим работы с библиотекой как с панелью, содержащей несколько окон. Панель работы с библиотекой располагается на вкладке Менеджера библиотек.
После выбора библиотек из списка и установки нужного режима нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменения режима работы с библиотекой нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки свойств библиотеки

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Добавить описание прикладной библиотеки из контекстного меню вкладки Библиотеки КОМПАС в окне Менеджера библиотек.

В диалоге можно настроить свойства библиотеки, добавляемой в выбранный раздел Менеджера, или изменить свойства уже имеющейся библиотеки.

Описание элементов управления

Название библиотеки	В этом поле отображается название библиотеки в Менеджере. Вы можете отредактировать название.
Имя файла библиотеки	В этом поле отображается полное имя файла указанной библиотеки. Чтобы выбрать другую библиотеку для добавления в Менеджер библиотек, нажмите кнопку Выбрать.
Минимизировать при выполнении	Активизируйте эту опцию, чтобы включить автоматическую минимизацию (сворачивание) окна библиотеки при выполнении какой-либо команды из нее. После завершения команды окно библиотеки будет развернуто.
Режим открытия	В этой группе опций вы можете выбрать режим работы библиотеки.
После настройки свойств библиотеки нажмите кнопку ОК диалога для ее добавления (или сохранения сделанных настроек). Чтобы отказаться от добавления библиотеки ( или выйти из диалога без сохранения сделанных настроек), нажмите кнопку Отмена.


Диалог настройки свойств библиотеки

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Добавить описание библиотеки документов из контекстного меню вкладки Библиотеки КОМПАС в окне Менеджера библиотек.

В диалоге можно настроить свойства новой библиотеки моделей или фрагментов.

Описание элементов управления

Название библиотеки	В этом поле вы можете ввести название библиотеки в Менеджере.
Имя файла библиотеки	В этом поле отображается полное имя файла новой библиотеки.
После настройки свойств новой библиотеки нажмите кнопку ОК диалога для ее создания. Чтобы отказаться от создания библиотеки, нажмите кнопку Отмена.


Команда Выгрузить все библиотеки

Позволяет отключить от системы КОМПАС-3D все подключенные прикладные библиотеки. Библиотеки фрагментов (*.lfr) и библиотеки моделей (*.l3d) остаются подключенными. Их необходимо отключать непосредственно в Менеджере библиотек.

Если ни одна прикладная библиотека не подключена, команда Выгрузить все библиотеки недоступна.

Совет. Для быстрого отключения библиотек всех типов воспользуйтесь командой Отключить все. Она доступна в контекстном меню списка библиотек в окне Менеджера библиотек.


Диалог добавления прикладной библиотеки

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Подключить библиотеку.

Описание элементов управления

Вкладка RTW	Предназначена для подключения rtw-библиотек. Чтобы подключить библиотеку, укажите нужный файл на диске, выберите режим работы и нажмите кнопку Открыть.
Вкладка ActiveX	Предназначена для подключения ActiveX-библиотек - библиотек, странслированных в VBasic. Каждая такая библиотека должна быть зарегистрирована в реестре. Для регистрации нажмите кнопку Добавить и в появившемся диалоге укажите нужный файл (файлы). В окне вкладки появится список зарегистрированных библиотек. Для удаления библиотек из реестра служит кнопка Удалить. Чтобы подключить ActiveX-библиотеку, выделите ее в списке зарегистрированных, выберите режим работы и нажмите кнопку Открыть.
Меню	Устанавливает режим работы с библиотекой как с разворачивающимся меню.
Диалог	Устанавливает режим работы с библиотекой как с диалогом.
Окно	Устанавливает режим работы с библиотекой как со стандартным окном Windows. В этом случае можно изменять размер окна библиотеки, а также сворачивать (минимизировать) его, оставляя на экране только пиктограмму.
Панель	Устанавливает режим работы с библиотекой как с панелью, содержащей несколько окон. Панель работы с библиотекой располагается на вкладке Менеджера библиотек.
Замечание 1. Режим работы библиотеки, установленный при ее подключении, впоследствии может быть изменен.

Замечание 2. К системе КОМПАС-3D одновременно может быть подключено не более 25 библиотек.


Команда Сменить режим работы

Позволяет изменить режим работы библиотек.

После вызова команды на экране появится диалог со списком подключенных на данный момент библиотек. Выделите библиотеки, режим работы которых требуется изменить, выберите нужный вариант: меню, диалог, окно или панель и нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без изменения режима работы нажмите кнопку Отмена.


Команда Отключить библиотеку

Позволяет отключить от системы КОМПАС-3D одну или несколько библиотек.

После вызова команды на экране появится диалог со списком подключенных на данный момент библиотек. Выделите библиотеки, которые требуется отключить, и нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без отключения нажмите кнопку Отмена.


Команда Подключить библиотеку

Позволяет подключить к системе КОМПАС-3D одну или несколько библиотек.

После вызова команды на экране появится диалог, в котором требуется указать файл библиотеки и режим ее работы.

Замечание. К системе КОМПАС-3D одновременно может быть подключено не более 25 библиотек.


Команда Панель (Меню Менеджера)
Команда Панель

Устанавливает режим панели для работы с библиотекой, имя которой выделено в списке.

Команда доступна для прикладных КОМПАС-библиотек.

Название режима работы, установленного для библиотеки, отображается в окне сведений о ней.


Команда Диалог (Меню Менеджера)
Команда Диалог

Устанавливает режим диалога для работы с библиотекой, имя которой выделено в списке.

Команда доступна для прикладных КОМПАС-библиотек.

При изменении режима работы подключенной библиотеки происходит ее запуск.

Название режима работы, установленного для библиотеки, отображается в окне комментария к ней.


Команда Меню (Меню Менеджера)
Команда Меню

Устанавливает режим меню для работы с библиотекой, имя которой выделено в списке.

Команда доступна для прикладных КОМПАС-библиотек.

Название режима работы, установленного для библиотеки, отображается в окне комментария к ней.


Команда Окно (Меню Менеджера)
Команда Окно

Устанавливает режим окна для работы с библиотекой, имя которой выделено в списке.

Команда доступна для прикладных КОМПАС-библиотек.

При изменении режима работы подключенной библиотеки происходит ее запуск.

Название режима работы, установленного для библиотеки, отображается в окне комментария к ней.


Команда Втянуть внешние ссылки (Меню Менеджера)
Команда Втянуть внешние ссылки

Позволяет скопировать в библиотеку все модели (фрагменты), существующие в ней в виде ссылок на файлы. При этом связь с файлами-источниками не сохраняется.

Если модель (фрагмент) содержала объекты спецификации, а следовательно, и ссылку на библиотеку оформлений спецификаций, эта ссылка в библиотеку не передается (это вызвано очень большим размером файла библиотеки оформлений). Поэтому "втянутая" в библиотеку модель (фрагмент), уже потерявшая связь с файлом-источником, по-прежнему может содержать ссылку на библиотеку оформлений.


Команда Добавить документ (Меню Менеджера)
Команда Добавить документ...

Позволяет добавить модель (фрагмент) или группу моделей (фрагментов) в библиотеку. При этом добавляемые документы должны быть уже созданы и сохранены в файлах на диске.

После вызова команды на экране появляется стандартный диалог выбора файла.

После ввода или выбора имен нужных файлов нажмите кнопку Открыть для добавления моделей (фрагментов) в библиотеку. В появившемся диалоге задайте имя или последовательно ряд имен моделей (фрагментов) в библиотеке и нажмите кнопку ОК. При нажатии на кнопку Отмена модели (фрагменты) не будут записаны в библиотеку.


Команда Вставить в документ (Меню Менеджера)
Команда Вставить модель (фрагмент) в документ

Позволяет вставить в активный документ выделенную модель или выделенный фрагмент библиотеки.

После вызова команды на Панели свойств появляются элементы, позволяющие управлять вставкой.


Команда Сохранить как... (Меню Менеджера)
Команда Сохранить документ как...

Сохраняет модель (фрагмент) библиотеки в отдельном файле файла на диске.

После вызова команды на экране появляется стандартный диалог записи файлов.

После ввода или выбора имени нужного файла нажмите кнопку Сохранить для записи этого файла. Для выхода из диалога без записи файла нажмите кнопку Отмена.


Команда Оптимизировать (Меню Менеджера)
Команда Оптимизировать

При удалении моделей (фрагментов) из библиотеки размер ее файла на диске не меняется (место в файле, на котором хранилась удаленная модель (фрагмент), остается свободным). При последующем создании модели (фрагмента) в этой библиотеке она записывается на свободное место в файле библиотеки (если свободного места нет, размер библиотеки увеличивается). По этой причине случается, что файл библиотеки, содержащей небольшое количество моделей (фрагментов), имеет очень большой размер.

Команда Оптимизировать служит для приведения размера файла в соответствие с количеством хранящихся в нем моделей (фрагментов). После вызова команды из файла библиотеки исключаются свободные участки, а ее внутренняя структура упорядочивается.

Замечание. При значительном размере файла библиотеки выполнение команды может занять несколько минут.

Оптимизацию библиотеки моделей можно сравнить с дефрагментацией жесткого диска, произведенной в пределах одного файла.


Команда Добавить описание прикладной библиотеки (Меню Менеджера)
Команда Добавить описание
прикладной библиотеки

Позволяет добавить описание прикладной библиотеки в текущий раздел Менеджера библиотек.

После вызова команды на экране появляется диалог выбора файлов. Выберите файл библиотеки для добавления в Менеджер и нажмите кнопку Открыть диалога. Чтобы отказаться от добавления библиотеки, нажмите кнопку Отмена.

Замечание. К системе КОМПАС-3D одновременно может быть подключено не более 25 библиотек.


Команда Добавить описание прикладной библиотеки (Меню Менеджера)
Команда Добавить описание
прикладной библиотеки

Позволяет добавить описание прикладной библиотеки в текущий раздел Менеджера библиотек.

После вызова команды на экране появляется диалог выбора файлов. Выберите файл библиотеки для добавления в Менеджер и нажмите кнопку Открыть диалога. Чтобы отказаться от добавления библиотеки, нажмите кнопку Отмена.

Замечание. К системе КОМПАС-3D одновременно может быть подключено не более 25 библиотек.


Команда Запустить (Меню Менеджера)
Команда Запустить

Позволяет запустить библиотеку, имя которой выделено в списке.

Замечание 1. Запуск библиотек фрагментов и моделей происходит также при их подключении.

Замечание 2. Для работы с библиотеками фрагментов и моделей предусмотрен только режим панели.


Команда Отключить все (Меню Менеджера)
Команда Отключить все

Отключает все подключенные библиотеки во всех разделах Менеджера библиотек.


Команда Подключить (Меню Менеджера)
Команда Подключить

Позволяет подключить библиотеку, имя которой выделено в списке.

Команда доступна для неподключенных библиотек.

Выбранная библиотека подключается в установленном для нее режиме: меню, окно, диалог или панель. В поле рядом с названием библиотеки появляется красная "галочка" - признак того, что библиотека подключена; "галочкой" помечается также название команды в меню, а кнопка на Панели управления остается нажатой.

Для отключения библиотеки выделите ее в списке и повторно вызовите команду Подключить. Можно также щелкнуть мышью в поле с красной "галочкой" радом с названием библиотеки.


Команда Большие значки (Меню Менеджера)
Команда Большие значки

Включает отображение элементов в разделе в виде крупных значков.


Команда Копировать (Меню Менеджера)
Команда Копировать

Копирует выделенную модель (фрагмент) или раздел в буфер обмена.

Предыдущее содержимое буфера обмена будет удалено.

Раздел помещается в буфер обмена, сохраняя структуру подразделов.


Команда Создать раздел (Меню Менеджера)
Команда Создать раздел

Позволяет создать новый раздел (подраздел) в библиотеке или в Менеджере библиотек.

После вызова команды на экране появляется окно, в котором требуется ввести наименование нового раздела. Ввод названия является обязательным.


Команда Создать раздел (Меню Менеджера)
Команда Создать раздел

Позволяет создать новый раздел (подраздел) в библиотеке или в Менеджере библиотек.

После вызова команды на экране появляется окно, в котором требуется ввести наименование нового раздела. Ввод названия является обязательным.


Команда Добавить (Меню Менеджера)
Команда Добавить

Позволяет добавить библиотеку фрагментов или библиотеку моделей в текущий раздел Менеджера библиотек или фрагмент (модель) в библиотеку.

При добавлении библиотеки на экране появляется диалог выбора файлов. Укажите нужный тип файла, его имя и нажмите кнопку Открыть диалога. Чтобы отказаться от добавления библиотеки, нажмите кнопку Отмена.

При добавлении фрагмента или модели на экране появляется диалог ввода имени элемента в библиотеке. В поле диалога необходимо ввести имя нового фрагмента в виде любого набора символов.

Новый фрагмент (модель) записывается в текущий раздел библиотеки. При этом открывается новое окно фрагмента (модели), в котором можно создать, отредактировать и сохранить документ. Имена нового фрагмента (модели) и раздела, в который он добавляется, "замораживаются" - их нельзя удалить, вырезать, переименовать до сохранения документа. Фрагмент (модель) при создании и редактировании невозможно также вставить в другой активный документ.

Замечание. К системе КОМПАС-3D одновременно может быть подключено не более 25 библиотек.


Команда Добавить (Меню Менеджера)
Команда Добавить

Позволяет добавить библиотеку фрагментов или библиотеку моделей в текущий раздел Менеджера библиотек или фрагмент (модель) в библиотеку.

При добавлении библиотеки на экране появляется диалог выбора файлов. Укажите нужный тип файла, его имя и нажмите кнопку Открыть диалога. Чтобы отказаться от добавления библиотеки, нажмите кнопку Отмена.

При добавлении фрагмента или модели на экране появляется диалог ввода имени элемента в библиотеке. В поле диалога необходимо ввести имя нового фрагмента в виде любого набора символов.

Новый фрагмент (модель) записывается в текущий раздел библиотеки. При этом открывается новое окно фрагмента (модели), в котором можно создать, отредактировать и сохранить документ. Имена нового фрагмента (модели) и раздела, в который он добавляется, "замораживаются" - их нельзя удалить, вырезать, переименовать до сохранения документа. Фрагмент (модель) при создании и редактировании невозможно также вставить в другой активный документ.

Замечание. К системе КОМПАС-3D одновременно может быть подключено не более 25 библиотек.


Команда Вырезать (Меню Менеджера)
Команда Вырезать

Удаляет выделенную модель (фрагмент) из библиотеки или библиотеку из состава Менеджера и помещает в буфер обмена Менеджера библиотек (Clipboard).

Предыдущее содержимое буфера обмена будет удалено.


Команда Вырезать раздел (Меню Менеджера)
Команда Вырезать раздел

Удаляет выделенный раздел библиотеки и помещает в буфер обмена Менеджера библиотек (Clipboard).

Предыдущее содержимое буфера обмена будет удалено.

Раздел помещается в буфер обмена, сохраняя структуру подразделов.


Команда Удалить (Меню Менеджера)
Команда Удалить

Удаляет выделенную модель (фрагмент) из состава библиотеки или библиотеку из состава Менеджера.

После удаления восстановление модели (фрагмента) или раздела невозможно.


Команда Удалить раздел (Меню Менеджера)
Команда Удалить раздел

Удаляет выделенный раздел из состава Менеджера библиотек.

Раздел Менеджера удаляется вместе со всеми своими подразделами.

После удаления восстановление раздела невозможно.

Команда доступна только для разделов, не содержащих подключенные библиотеки.


Команда Вставить (Меню Менеджера)
Команда Вставить

Вставляет копию содержимого буфера обмена Менеджера библиотек (Clipboard) в текущий раздел библиотеки или Менеджера библиотек.

Если буфер обмена пуст, команда будет недоступна.


Буфер обмена Менеджера библиотек (Clipboard)

Область памяти, в которую временно помещается вырезанная библиотека. Содержимое буфера обмена можно затем вставить в другой раздел Менеджера библиотек.

При новом копировании в буфер его предыдущее содержимое будет потеряно.

Менеджер библиотек использует собственный механизм буфера обмена, отличающийся от стандартного буфера Windows.


Команда Вставить (Меню Менеджера)
Команда Вставить

Вставляет копию содержимого буфера обмена Менеджера библиотек (Clipboard) в текущий раздел библиотеки или Менеджера библиотек.

Если буфер обмена пуст, команда будет недоступна.


Команда Список (Меню Менеджера)
Команда Список

Включает отображение элементов в разделе в виде списка без значков.


Команда Вид - Комментарий (Меню Менеджера)
Команда Вид - Комментарий

Управляет отображением на вкладке области комментария.

Если слева от этой команды в меню стоит метка, область комментария находится на экране.


Команда Вид - Папки (Меню Менеджера)
Команда Вид - Папки

Управляет отображением структуры библиотеки и Менеджера библиотек.

Если слева от этой команды в меню стоит метка, структура библиотеки или Менеджера отображается на экране.


Команда Окно просмотра (Меню Менеджера)
Команда Окно просмотра

Управляет отображением окна просмотра.

Если слева от этой команды в меню стоит метка, окно просмотра находится на экране.


Команда Мелкие значки (Меню Менеджера)
Команда Мелкие значки

Включает отображение элементов в разделе в виде мелких значков.


Диалог работы с прикладной библиотекой

Позволяет выбрать команду из прикладной библиотеки и выполнить ее.

В левой части диалога отображается список команд текущей библиотеки, которые могут быть сгруппированы по разделам. Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания раздела.

В правой части диалога могут отображаться слайды (если это предусмотрено разработчиком библиотеки), облегчающие поиск нужной команды.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите кнопку ОК. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

Чтобы изменить режим работы с библиотекой, нажмите кнопку Режим.

Вы можете отключить текущую библиотеку от системы, нажав кнопку Отключить.

Для завершения диалога работы с библиотекой без запуска какой-либо команды нажмите кнопку Отмена.

Смотрите следующие темы об использовании библиотек при работе с КОМПАС-3D:

Общие сведения о библиотеках

Подключение библиотеки

Режимы работы с библиотекой

Изменение режима работы с библиотекой

Выбор функции из библиотеки и ее запуск

Одновременная работа с несколькими библиотеками

Отключение библиотеки


Команда Редактировать

Открывает новое окно КОМПАС-3D и загружает в него выделенный фрагмент или выделенную модель для редактирования.

При этом меняется цвет "иконки" раздела, в который входит редактируемая модель (фрагмент). Во время редактирования модель (фрагмент) не может быть удалена, вырезана, переименована или вставлена в документ.


Команда Закрыть

Позволяет отключить текущую библиотеку.


Команда Сведения

Выводит на экран диалог информации о выбранном фрагменте.


Командное окно библиотеки

Окно, содержащее команды управления изображением вставляемого из библиотеки элемента. Эти команды позволяют отредактировать различные параметры элемента до его фиксации. Для вызова любой из них дважды щелкните мышью по ее названию. Эти же команды вы можете выбрать из контекстного меню.

Когда фантом элемента будет соответствовать желаемому изображению, задайте положение его точки привязки.


Окно работы с прикладной библиотекой

Позволяет выбрать команду из прикладной библиотеки и выполнить ее. Работа с библиотекой в данном случае ведется как со стандартным окном Windows. Вы можете изменять размер окна библиотеки, а также сворачивать (минимизировать) его, оставляя на экране только пиктограмму.

В левой части окна отображается список команд текущей библиотеки, которые могут быть сгруппированы по разделам. Чтобы развернуть содержание какого-либо раздела, установите курсор на значке плюса рядом с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок на этом символе (после разворачивания раздела он отображается как минус) приведет к сворачиванию содержания раздела.

В правой части окна могут отображаться слайды (если это предусмотрено разработчиком библиотеки), облегчающие поиск нужной команды.

Для запуска библиотечной команды на исполнение выберите ее название в списке и нажмите клавишу <Enter>. Можно также дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на названии команды.

Для закрытия окна библиотеки нажмите системную кнопку Закрыть в правом верхнем углу окна.

Смотрите следующие темы об использовании библиотек при работе с КОМПАС-3D:

Общие сведения о библиотеках

Подключение библиотеки

Режимы работы с библиотекой

Изменение режима работы с библиотекой

Выбор функции из библиотеки и ее запуск

Одновременная работа с несколькими библиотеками

Отключение библиотеки


Меню команд прикладной библиотеки

Позволяет выбрать команду из прикладной библиотеки и выполнить ее. Работа с библиотекой в данном случае ведется как со стандартным иерархическим меню.

Название библиотеки отображается в виде команды в меню Библиотеки. При вызове этой команды раскрывается меню, содержащее функции библиотеки в виде команд (они могут быть сгруппированы по разделам).

Для запуска функции на исполнение выберите из меню Библиотеки команду меню с названием нужной функции.

Смотрите следующие темы об использовании библиотек при работе с КОМПАС-3D:

Общие сведения о библиотеках

Подключение библиотеки

Режимы работы с библиотекой

Изменение режима работы с библиотекой

Выбор функции из библиотеки и ее запуск

Одновременная работа с несколькими библиотеками

Отключение библиотеки


Листовое тело (определение)
Листовое тело

Листовое тело - первый элемент листовой детали. К нему добавляются все остальные элементы. Для построения листового тела служит команда Листовое тело.


Листовая деталь

Листовая деталь - листовое тело вместе с добавленными к нему элементами листового тела.

К листовой детали можно приклеивать формообразующие элементы любого типа - выдавливания, вращения, кинематические, по сечениям, и вырезать формообразующие элементы из листовой детали. Кроме того, к листовой детали можно добавлять конструктивные элементы (скругления, фаски, ребра, отверстия и т.п.).

Особенностью листовой детали является возможность ее сгибания и разгибания. При использовании в листовой детали формообразующих и дополнительных конструктивных элементов необходимо иметь в виду, что некоторые из них могут в дальнейшем воспрепятствовать изменению состояния сгибов.


Общие сведения

В КОМПАС-3D V8 возможно моделирование деталей, полученных из листового материала с помощью гибки.

Команды, предназначенные для работы с листовыми деталями, расположены в меню Операции, а кнопки для их вызова находятся на панели Элементы листового тела.

Создание листовой детали начинается с построения листового тела. К нему можно добавлять листовые элементы:

-	сгибы,

-	пластины,

-	отверстия,

-	вырезы.

К листовой детали можно также приклеивать формообразующие элементы других типов - выдавливания, вращения, кинематические, по сечениям и вырезать формообразующие элементы из листовой детали. Кроме того, к листовой детали можно добавлять конструктивные элементы (скругления, фаски, ребра, отверстия и т.п.). Для листового тела, пластин, отверстий и вырезов доступны операции копирования.

Замечание. Возможно также зеркальное отображение листовой детали. Однако, следует иметь в виду, что полученные при этом зеркальные копии сгибов не учитываются при сгибании и разгибании сгибов, а также при настройке и отображении развертки.

_______________

Смотрите также

Параметры листовой детали


Параметры листовой детали

Листовая деталь характеризуется толщиной материала (S), из которого она изготовлена.

Изогнутые участки (сгибы) детали определяются:

- внутренним радиусом (R), - углом сгиба ( [image]), - шириной освобождения (W), - глубиной освобождения (H). Замечание. Сгиб может и не иметь освобождения.
Кроме того, каждый сгиб имеет параметр, определяющий длину развертки этого сгиба. Таким параметром - в зависимости от выбранного способа определения длины развертки  - является коэффициент нейтрального слоя, или величина сгиба, или уменьшение сгиба.

Умолчательные значения параметров для всех новых листовых деталей задаются в диалоге настройки свойств листового тела.

_______________

Смотрите также

Переменные листовой детали


Параметр развертки (определение)
Параметр развертки сгиба

Параметр развертки сгиба - параметр сгиба, определяющий длину его развертки. В зависимости от выбранного способа определения длины развертки таким параметром является коэффициент нейтрального слоя, или величина сгиба, или уменьшение сгиба.


Способы определения длины развертки
сгиба листовой детали

В КОМПАС-3D V8 доступны три способа определения длин разверток сгибов:

-	задание коэффициента положения нейтрального слоя,

-	задание величины сгиба,

-	задание уменьшения сгиба,

Кроме того, возможно использование таблиц сгибов, т.е. извлечение параметра, определяющего длину развертки (величины сгиба уменьшения сгиба или коэффициента нейтрального слоя), из таблицы.

Умолчательный способ определения длины развертки задается в диалоге настройки свойств листового тела для новых деталей.

Для каждой конкретной детали умолчательный способ определения длины развертки может быть изменен в диалоге настройки свойств листового тела для текущей детали.

Кроме того, возможен выбор способа определения длины развертки для каждого конкретного сгиба.


Коэффициент нейтрального слоя (определение)
Коэффициент нейтрального слоя

Коэффициент нейтрального слоя (коэффициент положения нейтрального слоя) определяет положение нейтрального слоя по толщине сгибаемого тела. Он используется для определения длин развернутых участков (при разгибании сгибов).

Длина нейтрального слоя в сгибе не изменяется при его разгибании. При увеличении коэффициента нейтральный слой смещается к внешней поверхности сгиба, а длина развернутого участка увеличивается. При уменьшении коэффициента происходят обратные изменения.

Значение коэффициента нейтрального слоя зависит от физических характеристик материала, его толщины и радиуса сгиба.

Подробнее...


Величина сгиба (определение)
Величина сгиба

Величина сгиба - явно заданное значение длины развертки цилиндрической части сгиба.

Подробнее...


Уменьшение сгиба (определение)
Уменьшение сгиба

Уменьшение сгиба - параметр BD в формуле

,

где

l – длина развертки цилиндрической части сгиба;

а – расстояние, определяемое, как показано на рисунке:

Подробнее...


Определение длины развертки с помощью коэффициента К
Определение длины развертки сгиба
с помощью коэффициента нейтрального слоя

Длина развертки определяется исходя из предположения наличия в сгибе нейтрального слоя.

Нейтральный слой - слой материала детали, который не деформируется при сгибании.

Линия пересечения нейтрального слоя сгиба с плоскостью, перпендикулярной линии сгиба, называется нейтральной линией.

Длина развертки цилиндрической части сгиба находится как длина нейтральной линии в ней:

,

где L – длина нейтрального слоя; R – внутренний радиус cгиба; S – толщина листового материала; K – коэффициент нейтрального слоя;  – угол сгиба.

Коэффициент К определяет положение нейтрального слоя:

,

где

t – расстояние от внутренней поверхности сгиба до нейтрального слоя.


Определение длины развертки путем задания величины сгиба
Определение длины развертки сгиба
путем задания величины сгиба

Длина развертки цилиндрической части сгиба BA (сокращение от Bend Allowance) задается пользователем. Полная длина развертки сгиба L при разгибании (см. рис.) рассчитывается по формуле:

L = A + BA + B.

а)	б)
Разгибание сгиба: а) сгиб согнут, б) сгиб разогнут


Определение длины развертки путем задания уменьшения сгиба
Определение длины развертки сгиба
путем задания уменьшения сгиба

Длина развертки цилиндрической части сгиба l рассчитывается по формуле:

l = 2 * a - BD, где

BD (сокращение от Bend Deduction) - уменьшение сгиба; задается пользователем,

а - геометрический параметр сгиба; определяется системой автоматически (см. рис. 1).

<90°	=90°	>90°
а=(R+S)tg( [image] /2)	а=(R+S)
Рис. 1. Определение параметра а для различных углов сгиба

Полная длина развертки L при разгибании (см. рис. 2) рассчитывается по формуле:

L = A' + B' - BD.

а)	б)
Рис. 2. Разгибание сгиба: а) сгиб согнут, б) сгиб разогнут

Замечание. Для углов сгиба больше 90 градусов значение уменьшения сгиба BD может быть отрицательным.


Общие сведения о таблицах сгибов
Таблицы сгибов

При построении сгибов в листовой детали параметр развертки может быть задан (с учетом существующих ограничений) произвольно.

Зависимость параметра развертки от толщины материала, угла и радиуса сгиба может быть определена, например, экспериментальным путем и оформлена в виде таблиц. В системе КОМПАС они носят название таблиц сгибов и могут быть использованы для задания длин разверток.

В соответствии с содержанием таблицы определяется ее тип:

-	таблица коэффициентов, определяющих положение нейтрального слоя;

-	таблица величин сгиба;

-	таблица уменьшений сгиба.

Таблицы сгибов сохраняются в файл с расширением loa.

В комплект поставки системы КОМПАС-3D входят четыре таблицы сгибов:

-	две таблицы коэффициентов, определяющих положение нейтрального слоя:

-	Sample1_K_factor.loa

-	Sample4_K_factor.loa

-	таблица величин сгибов Sample2_Bend_allowance.loa;

-	таблица уменьшений сгибов Sample3_Bend_deduction.loa

Замечание. Указанные таблицы содержат условные данные и приведены в качестве примера. Целесообразно использовать их в качестве образца для создания пользовательских таблиц сгибов.

Примеры таблиц сгибов находятся в папке, путь к которой задается системной переменной SHEETMETAL системы КОМПАС-3D. По умолчанию это подпапка ..\Sys\SHEETMETAL главной папки системы.

_______________

Смотрите также

Формат таблицы сгибов


Работа с таблицами сгибов

Чтобы использование определенной таблицы сгибов в листовых деталях было возможно, необходимо предварительно указать файл этой таблицы в диалоге настройки свойств листового тела.

Чтобы получить из таблицы параметр развертки для сгибов создаваемого или редактируемого листового элемента текущей детали, выполните следующие действия:

1.	На вкладке Параметры Панели свойств разверните список Способ определения длины развертки.

2.	Выберите из списка строку Таблица сгибов.

В поле Файл-источник появится имя таблицы сгибов, выбранной при настройке свойств листового тела.

Если при настройке свойств листового тела была включена опция Таблица сгибов, то для определения длин разверток всех новых сгибов по умолчанию будет выбран способ Таблица сгибов. В этом случае производить описанные действия не нужно.

После ввода значений угла и радиуса сгиба из таблицы сгибов будет выбран параметр развертки, соответствующий этим значениям. Он будет использоваться при разгибании построенного листового элемента.

При создании в детали первого листового элемента, использующего таблицу сгибов, все данные из нее записываются в эту деталь. Связь детали с файлом таблицы не формируется.

Все сгибы, параметр развертки которых извлекается из таблицы, будут использовать сохраненные внутри документа данные. Исходный файл таблицы может быть отредактирован или удален. Это не приведет к изменению параметров сгибов.

Замечание. В детали может быть сохранена только одна таблица сгибов.

Смена таблицы сгибов

Запись таблицы сгибов в файл

Удаление таблицы сгибов из детали

_______________

Смотрите также

Формат таблицы сгибов


Смена таблицы сгибов

Чтобы использовать для сгибов, построенных с применением таблицы, данные из другого табличного файла, необходимо сменить хранящуюся в детали таблицу сгибов. Для этого выполните одно из следующих действий:

-	вызовите команду Операции - Элементы листового тела - Таблица сгибов - Выбрать,

-	нажмите кнопку Обзор в диалоге настройки листового тела для текущей детали.

Смена таблицы сгибов приведет к изменению свойств всех элементов листовой детали, параметр развертки которых извлекался из таблицы. Значение этого параметра будет выбрано из новой таблицы. Пиктограммы измененных элементов в Дереве построения будут отмечены красными "галочками", означающими необходимость перестроения.


Запись таблицы сгибов в файл

Чтобы записать таблицу сгибов, хранящуюся в детали, в файл, вызовите команду Операции - Элементы листового тела - Таблица сгибов - Сохранить как... В появившемся на экране стандартном диалоге Windows задайте имя файла для записи.


Удаление таблицы сгибов
Удаление таблицы сгибов из детали

Чтобы удалить из детали таблицу сгибов, вызовите команду Операции - Элементы листового тела - Таблица сгибов - Удалить. При этом у листовых элементов, построенных с использованием таблицы, автоматически изменится способ определения длины развертки. Он будет соответствовать типу использовавшейся таблицы сгибов. Значение параметра развертки останется равным табличному значению для текущего радиуса, угла сгиба и толщины материала.

Пример...

Листовая деталь может содержать элементы с автоматически определяемыми углами сгиба. Если эти элементы используют таблицу сгибов, то при ее удалении обработка этих элементов производится следующим образом.

Способ определения длины развертки автоматически меняется на способ, соответствующий типу использовавшейся таблицы. Параметр развертки принимает умолчательное значение.

Если листовые элементы с автоматически определяемыми углами сгиба содержат сгибы, у которых включено определение параметров по исходному объекту (т.е. активна опция По исходному объекту, подробнее см. раздел Редактирование сгиба), то на экране появляется диалог выбора сгибов.

Он содержит перечень сгибов, имеющих описанные свойства, и позволяет настроить обработку этих сгибов при удалении таблицы.


Формат таблицы сгибов

Таблица сгибов - текстовый файл с расширением loa. Файлы таблиц доступны для просмотра и редактирования при помощи любого текстового редактора, например, Блокнот Windows. Ниже приведен фрагмент таблицы коэффициентов, определяющих положение нейтрального слоя.

# Тип таблицы - таблица коэффициентов К

1

# Интерполяция - использовать линейную интерполяцию

1

<0.5>   1.0     2.0     3.0

 0.0   0.375   0.415   0.439

360.0   0.375   0.415   0.439

<1.0>   1.0     2.0     3.0

  0.0   0.350   0.375   0.398

360.0   0.350   0.375   0.398

Таблицы сгибов построены в соответствии со следующими правилами.

-	Единицы измерения в таблице не указываются. Значения линейных величин измеряются в миллиметрах, угловых — в градусах.

-	Строки, начинающиеся с символов «#», являются комментариями.

-	Таблица может содержать пустые строки. При обработке таблицы они игнорируются.

-	Первое значение таблицы задает ее тип:

-	1 — таблица коэффициентов К;

-	2 — таблица величин сгибов BA;

-	3 — таблица уменьшений сгибов BD.

-	Второе значение задает возможность применения интерполяции для определения промежуточных значений параметров:

-	0 — не применять интерполяцию;

-	1 — применять линейную интерполяцию.

Важное замечание...

-	Таблица сгибов состоит из нескольких блоков данных. Каждый блок содержит значения параметра K, BA или BD для различных толщин, радиусов и углов сгиба. Структура блоков одинакова.

-	Толщина листового материала для блока данных является постоянной величиной. Ее значение заключается в угловые скобки. Например, в приведенном выше фрагменте таблицы значение толщины находится в верхнем левом углу блока.

-	Первая строка блока содержит значения радиусов сгиба. Они располагаются в порядке возрастания слева направо.

-	Левый столбец блока содержит значения углов сгиба. Они располагаются в порядке возрастания сверху вниз.

-	Блоки в таблице должны располагаться в порядке увеличения толщины материала.

-	Значения в таблице разделяются знаками пробела или табуляции.

При использовании таблицы экстраполяция значений не применяется: если значение толщины, радиуса сгиба или угла выходит за пределы изменения аргументов таблицы, то выдается сообщение об ошибке.


Интерполяция в таблице сгибов
Если интерполяция применяется, то таблица используется следующим образом.

-	Если заданные значения толщины листовой детали, радиуса и угла сгиба в точности совпадают с табличными, то значение параметра развертки берется из таблицы.

-	Если заданное значение толщины, радиуса или угла сгиба не совпадает с табличным, то значение параметра развертки рассчитывается с использованием линейной интерполяции.

Если интерполяция не применяется и заданное значение толщины листовой детали, радиуса или угла сгиба не совпадает с табличным, то построение сгиба становится невозможным. Соответствующий листовой элемент отмечается в Дереве построения как ошибочный. Для исправления ошибки необходимо привести параметры сгиба в соответствие с табличными либо выбрать другую таблицу сгибов.


Таблица сгибов (определение)
Таблица сгибов

Таблица, содержащая значения параметра развертки, соответствующие различным толщинам материала, углам и радиусам сгиба.


Переменные листовой детали и работа с ними

При создании в детали листового тела в ней появляются переменные, соответствующие параметрам листовой детали. Переменные листового тела и их значения отображаются на панели Переменные:

-	SM_Thickness — толщина листового материала,

-	SМ_Radius — внутренний радиус сгиба,

-	SM_Angle — угол сгиба,

-	SM_BA — величина сгиба,

-	SM_BD — уменьшение сгиба,

-	SM_K — коэффициент положения нейтрального слоя,

-	SM_H — глубина освобождения сгиба,

-	SM_W — ширина освобождения сгиба.

Значения переменных при построении листового тела определяются следующим образом:

-	SM_Thickness — задается в поле Толщина на Панели свойств,

-	SМ_Radius — для листового тела с разомкнутым эскизом задается в поле Радиус на Панели свойств; для листового тела с замкнутым эскизом имеет умолчательное значение - значение, заданное в диалоге настройки свойств листового тела для новых деталей,

-	SM_Angle — имеет умолчательное значение,

-	SM_H — имеет умолчательное значение,

-	SM_W — имеет умолчательное значение,

-	SM_BA, SM_BD, SM_K — значение одной из этих переменных (в зависимости от выбранного способа определения длины развертки) задается в соответствующем поле на Панели свойств, а остальные имеют умолчательные значения; если длина развертки определяется по таблице сгибов, то все три переменные имеют умолчательные значения.

Эти значения переменных листовой детали — присвоенные им при создании листового тела — являются умолчательными для данной детали.

При создании листовых элементов, содержащих сгибы, параметрам этих элементов могут автоматически присваиваться псевдонимы:

-	внутренним радиусам — SМ_Radius,

-	углам сгибов — SM_Angle,

-	глубинам освобождений — SM_H,

-	ширинам освобождений — SM_W,

-	величинам сгибов — SM_BA,

-	уменьшениями сгибов — SM_BD,

-	коэффициентам нейтрального слоя — SM_K.

Чтобы параметрам автоматически были присвоены псевдонимы, значения этих параметров должны совпадать с умолчательными значениями для данной детали.

Присвоение одного и того же псевдонима параметрам различных элементов означает использование этими элементами одной и той же переменной. Изменение ее значения передается во все эти элементы. Таким образом можно быстро изменить размеры и топологию листовой детали, не прибегая к редактированию каждого элемента в отдельности. Пример...

Особенности работы с переменными листовой детали...

_______________

Смотрите также

Использование переменных


Панель Переменные листовой детали (рис)
Переменные листовой детали


Пример использования переменных в листовой детали
Пример использования переменных

Параметру "радиус" во всех сгибах детали соответствует переменная SМ_Radius, а параметру "угол" - переменная SM_Angle. Первоначальные значения переменных составляют:

SМ_Radius = 3

SM_Angle = 90

Если изменить значения переменных следующим образом:

SМ_Radius = 1,5

SM_Angle = 70,

то все сгибы детали будут перестроены в соответствии с новыми значениями параметров.

Автоматически созданные переменные можно использовать в выражениях, определяющих значения других переменных и параметров, а также в эскизах.


Особенности переменных листовой детали
Особенности работы с переменными листовой детали

1.	Псевдонимы параметров листовой детали изменить невозможно.

2.	Значения умолчательных переменных для данной листовой детали могут изменяться только при редактировании листового тела или системы уравнений этой детали.

3.	Редактирование сгиба, имеющего умолчательные параметры, путем изменения какого-либо из них не влияет на значение соответствующей умолчательной переменной. В результате такого редактирования параметру сгиба присваивается введенное значение, а умолчательный псевдоним параметра (SМ_Radius, SM_Angle и т.д.) автоматически удаляется.

4.	Если в результате редактирования сгиба его параметру возвращается умолчательное значение, то умолчательный псевдоним автоматически присваивается этому параметру только в следующих случаях:

-	параметру не поставлена в соответствие ни одна переменная (отсутствует псевдоним) или

-	переменая, соответствующая параметру, не участвует в уравнениях.

5.	Сгибы, у которых отключено определение параметров по исходному объекту, отображаются в окне переменных как самостоятельные элементы, подчиненные своему исходному объекту. Параметрами этих сгибов являются радиус и параметр развертки (величина сгиба, или уменьшение сгиба, или коэффициент нейтрального слоя).
Если значение параметра совпадает с умолчательным, то ему автоматически присваивается умолчательный псевдоним:

-	радиусу — SМ_Radius,

-	величине сгиба — SM_BA,

-	уменьшению сгиба — SM_BD,

-	коэффициенту нейтрального слоя — SM_K.

Пример...

Замечание. Если длина развертки сгиба определяется по таблице, то параметр развертки отсутствует.

6.	Вы можете создать в детали листовые переменные (SM_Thickness, SМ_Radius, SM_Angle и т.д.) и присвоить им нужные значения еще до построения листового тела. Заданные значения становятся умолчательными для данной детали и используются при создании листового тела и листовых элементов.


Отображение сгибов в окне переменных (рис)
Отображение сгибов в окне переменных


Требования к эскизу листового тела

-	В эскизе может быть один или несколько контуров.

-	Если контур один, то он может быть разомкнутым или замкнутым.

-	Если контуров несколько, все они должны быть замкнуты.

-	Если контуров несколько, один из них должен быть наружным, а другие — вложенными в него. При этом внешний контур образует форму листового тела, а внутренние контура образуют отверстия.

-	Допускается один уровень вложенности контуров.

Дополнительные требования к незамкнутому эскизу:

-	Эскиз может состоять только из отрезков и дуг окружностей.

-	Отрезки могут соединяться с дугами только в точках касания.


Команда Листовое тело

 Позволяет создать листовое тело. Оно формируется путем выдавливания эскиза в направлении, перпендикулярном его плоскости. Перед построением листового тела в детали необходимо создать эскиз, определяющий форму тела.

Эскиз должен удовлетворять определенным требованиям.

Команда Листовое тело доступна, если выделен один эскиз и отсутствует основание детали.

После вызова команды следует ввести параметры листового тела, используя элементы управления на Панели свойств.

Эти параметры будут различными для листового тела с замкнутым или разомкнутым эскизом.

Параметры листового тела можно задать с помощью характерных точек.

 После завершения построения в окне модели появится листовое тело с заданными параметрами, а в Дереве построения — пиктограмма листового тела.

После создания листового тела в детали формируется определенный набор переменных.


Построение листового тела с замкнутым эскизом

Для построения листового тела с замкнутым эскизом необходимо задать следующие его параметры.

-	Направление выдавливания эскиза. Прямое направление показано стрелкой в окне модели. Для изменения направления служит группа переключателей Направление.

Пример указания направления выдавливания для замкнутого эскиза.

-	Толщину листового тела. Фактически толщина является расстоянием, на которое выдавливается эскиз.

-	Способ определения длины развертки сгиба.

 После ввода параметров следует завершить построение.

Пример построения листового тела на основе замкнутого эскиза.


Переключатель Прямое направление

Активизируйте этот переключатель, чтобы эскиз был выдавлен в направлении по стрелке.


Переключатель Обратное направление

Активизируйте этот переключатель, чтобы эскиз был выдавлен в направлении, противоположном стрелке.


Поле Толщина

Введите или выберите из списка значение толщины материала листового тела.


Построение листового тела с разомкнутым эскизом

Построение листового тела на основе разомкнутого эскиза имеет следующие особенности:

-	отрезки в эскизе формируют плоские участки листового тела,

-	дуги в эскизе формируют сгибы соответствующих радиусов,

-	углы контура в эскизе формируют сгибы с заданным пользователем внутренним радиусом.

Пример разомкнутого эскиза для построения листового тела

Чтобы построить листовое тело с разомкнутым эскизом, необходимо задать его параметры.

-	Направление выдавливания эскиза. Прямое направление показано стрелкой в окне модели. Для изменения направления служит группа переключателей Направление.

Пример указания направления выдавливания для разомкнутого эскиза

-	Способ задания глубины выдавливания. Для этого следует использовать раскрывающийся список Способ 1.

Если выбран способ До вершины или До поверхности, то становятся доступными переключатели группы Тип 1.

 До вершины

 До поверхности

-	Используя переключатели этой группы, следует задать направление глубины выдавливания относительно выбираемой вершины или поверхности.

-	В поле Расстояние1 следует ввести глубину выдавливания.

 Если выбрано выдавливание в двух направлениях, на Панели свойств появляются элементы управления Способ 2, Тип 2 и Расстояние 2. Используя эти элементы управления, следует задать параметры второго направления выдавливания аналогично описанному выше.

-	Выберите направление добавления материала — наружу или внутрь по отношению к поверхности, образованной перемещением эскиза в указанном направлении. Используйте для этого переключатели группы Направление для толщины.

-	Введите толщину слоя добавляемого материала (толщину листового тела) в поле Толщина.

-	Введите в поле Радиус сгиба значение внутреннего радиуса для сгибов, соответствующих углам контура.

Ввод нулевого радиуса сгиба невозможен. Минимальное значение — 0,0002 мм.

-	Укажите способ определения длины развертки сгиба.

-	Опция Разогнуть управляет состоянием листового тела. Если она включена, то результатом построения будет разогнутое листовое тело. При выключенной опции все сгибы будут согнуты.

-	 После ввода параметров следует завершить построение.

Пример листового тела с разомкнутым эскизом

Обратите внимание на то, что сгибы, получившиеся в результате построения листового тела на основе разомкнутого эскиза, отображаются в Дереве построения как самостоятельные объекты.

________________

Смотрите также

Сгибание и разгибание сгибов листовой детали.


Группа Направление для толщины

Переключатели группы позволяют выбрать направление добавления материала листового тела. Доступны следующие варианты:

 Наружу

 Внутрь


Переключатель Наружу

Активизируйте этот переключатель, чтобы при построении листового тела материал добавлялся наружу по отношению к поверхности, образованной перемещением эскиза в указанном направлении.


Переключатель Внутрь

Активизируйте этот переключатель, чтобы при построении листового тела материал добавлялся внутрь по отношению к поверхности, образованной перемещением эскиза в указанном направлении.


Группа Направление выдавливания
Направление выдавливания

Выберите нужное направление выдавливания.


Направление выдавливания листового тела
Направление выдавливания

  При выборе Прямого направления выдавливание будет производиться по стрелке, при выборе Обратного направления - в противоположную сторону.

 При построении листового тела с разомкнутым эскизом можно выполнить выдавливание в обоих направлениях относительно плоскости эскиза на разные расстояния. Для этого выберите вариант Два направления.

 Если выбран вариант Средняя плоскость, то выдавливание будет производиться в обе стороны симметрично относительно плоскости эскиза.


Группа Способ
Способ задания глубины выдавливания

На расстояние

 Выбор этого способа означает, что выдавливание может производиться только на заданное расстояние.

До вершины

 Выбор этого способа означает, что глубина выдавливания определяется автоматически по положению указанной пользователем вершины. Требуется указать эту вершину в окне детали (указанная вершина подсвечивается). Плоскость, ограничивающая элемент, может "заходить" за вершину или "не доходить" до нее на заданное расстояние. Чтобы выбрать нужный вариант, следует использовать переключатели группы Тип.

До поверхности

 Выбор этого способа означает, что глубина выдавливания определяется автоматически по положению заданной пользователем поверхности. Требуется указать эту поверхность (плоскость, грань) в окне детали. Указанная поверхность будет подсвечиваться. Если указанная грань криволинейная, проекция выдавливаемого эскиза должна полностью принадлежать этой грани. Поверхность, ограничивающая элемент, может "заходить" за указанный объект или "не доходить" до него на заданное расстояние. Чтобы выбрать нужный вариант, следует использовать переключатели группы Тип.


Угол сгиба
Поле Угол

Введите значение угла сгиба в это поле.

Замечание. При редактировании параметров сгиба поле Угол является справочным.

________________

Смотрите также

Интерпретация значения угла


Тип построения

Выберите способ определения глубины выдавливания относительно выбранного объекта.

 За объект

 До объекта

Изменение способа построения немедленно отражается на фантоме элемента в окне модели.


Команда Согнуть (меню Операции - Элементы листового тела)
Команда Согнуть

Команда позволяет согнуть сгиб (несколько сгибов) листовой детали. Эта команда может быть применена к сгибам, имеющим признак "разогнуто", а также к сгибам, разогнутым с помощью команды Разогнуть.

Подробнее о сгибании и разгибании листовой детали...


Команда Разогнуть (меню Операции - Элементы листового тела)
Команда Разогнуть

Команда позволяет разогнуть сгиб (несколько сгибов) листовой детали. Эта команда может быть применена к сгибам без признака "разогнуто", а также к сгибам, согнутым с помощью команды Согнуть.

Подробнее о сгибании и разгибании листовой детали...


Признак "разогнуто"

Признак "разогнуто" имеют листовые элементы, построенные в разогнутом состоянии, т.е. с включенной опцией Разогнуть. Пиктограммы таких элементов отмечаются в Дереве построения значком "разогнуто":

 Пиктограмма разогнутого листового тела

 Пиктограмма разогнутого сгиба

 Пиктограмма разогнутого сгиба по линии

 Пиктограмма разогнутой подсечки

Чтобы отменить признак "разогнуто" (и, следовательно, привести сгибы элемента в согнутое состояние), следует отредактировать элемент, отключив опцию Разогнуть.

Кроме того, признаком "разогнуто" можно управлять с помощью команд Разогнуть и Согнуть из контекстного меню элемента в Дереве построения. Команды доступны также для нескольких выделенных листовых элементов.

  Любой разогнутый элемент можно согнуть с помощью команды Согнуть, а согнутый - разогнуть с помощью команды Разогнуть из меню Операции - Элементы листового тела.

Различия между способами изменения состояния сгибов


Команда Разогнуть (контекстное меню)
Команда контекстного меню
Разогнуть

Позволяет разогнуть выбранный листовой элемент (элементы). Если этот листовой элемент содержит несколько сгибов (как, например, подсечка), то будут разогнуты все его сгибы.

Вызов этой команды равносилен включению опции Разогнуть при редактировании листового элемента. Возможность применения команды Разогнуть сразу к нескольким выделенным листовым элементам позволяет избежать редактирования каждого из них в отдельности.

Пиктограммы разогнутых таким способом листовых элементов отмечаются в Дереве построения значком "разогнуто".

 Пиктограмма разогнутого листового тела

 Пиктограмма разогнутого сгиба

 Пиктограмма разогнутого сгиба по линии

 Пиктограмма разогнутой подсечки

Замечание. Команда Разогнуть недоступна в следующих случаях:

-	все выделенные листовые элементы разогнуты,

-	выделены листовые элементы, не содержащие сгибы (например, пластина).

Чтобы отключить признак "разогнуто" у листовых элементов (и, соответственно, согнуть все их сгибы), необходимо выделить эти элементы и вызвать из контекстного меню команду Согнуть.

 Можно также применить команду Согнуть из главного меню (Операции - Элементы листового тела).

Различия между способами изменения состояния сгибов


Команда Согнуть (контекстное меню)
Команда контекстного меню
Согнуть

Позволяет согнуть сгибы листового элемента (элементов), имеющего признак "разогнуто". Если этот листовой элемент содержит несколько сгибов (как, например, подсечка), то будут разогнуты все его сгибы.

Вызов команды Согнуть равносилен отключению опции Разогнуть при редактировании листового элемента. Возможность применения команды Согнуть сразу к нескольким выделенным листовым элементам позволяет избежать редактирования каждого из них в отдельности.

После применения команды Согнуть значок "разогнуто" у элементов исчезает.

Замечание. Команда Согнуть недоступна в следующих случаях:

-	все выделенные листовые элементы согнуты,

-	выделены листовые элементы, не содержащие сгибы (например, пластина).

Чтобы вновь включить признак "разогнуто" у листовых элементов (и, соответственно, разогнуть все их сгибы), необходимо выделить эти элементы и вызвать из контекстного меню команду Разогнуть.

 Можно также применить команду Разогнуть из главного меню (Операции - Элементы листового тела).

Различия между способами изменения состояния сгибов


Опция Разогнуть

Опция Разогнуть управляет состоянием сгибов листового элемента.

	Если она включена, то результатом построения будет разогнутый сгиб (сгибы).
	При выключенной опции сгиб (сгибы) будут согнуты.
Пиктограмма разогнутого листового элемента отмечается в Дереве построения значком "разогнуто".

 Пиктограмма разогнутого листового тела

 Пиктограмма разогнутого сгиба

 Пиктограмма разогнутого сгиба по линии

 Пиктограмма разогнутой подсечки

Чтобы отключить признак "разогнуто" у листовых элементов (и, соответственно, согнуть все их сгибы), необходимо выделить эти элементы и вызвать из контекстного меню команду Согнуть.

Любой разогнутый сгиб можно согнуть с помощью команды Согнуть, а согнутый - разогнуть с помощью команды Разогнуть.

Различия между способами изменения состояния сгибов


Сгиб (определение)
Сгиб

Сгиб — цилиндрический участок листовой детали.

	Сгибы формируются в детали при выполнении следующих команд: - Сгиб, - Сгиб по линии, - Подсечка. Кроме того, формирование сгибов возможно при построении листового тела на основе разомкнутого эскиза.


Управление состоянием сгибов
Управление состоянием сгибов листовой детали

Любой сгиб листовой детали может находиться в согнутом или разогнутом состоянии.

По умолчанию листовые элементы создаются с согнутыми сгибами. Чтобы сформировать элемент, находящийся в разогнутом состоянии, следует при задании его параметров включить опцию Разогнуть.

  Чтобы изменить состояние одного или сразу нескольких сгибов листовой детали, можно использовать команды Разогнуть и Согнуть из меню Операции - Элементы листового тела.

Состояние сгибов может быть изменено в любое время при редактировании детали.

Различия между способами изменения состояния сгибов

Кроме этого, при неизменном состоянии сгибов можно использовать специальный режим отображения листовой детали — представление в виде развертки.

_________________

Смотрите также

Способы определения длины развертки сгиба


Различия между способами изменения состояния сгибов

Следует понимать отличие команд Разогнуть и Согнуть из контекстного меню листового элемента от команд Разогнуть и Согнуть из меню Операции - Элементы листового тела.

Использование первой пары команд - это редактирование отдельного элемента: изменяются состояния сгибов, входящих в состав этого элемента, в то время как использование второй пары - это редактирование листовой детали в целом: в нее добавляется операция "Разогнуть" или "Согнуть".

Как и любое редактирование, редактирование листовых элементов с помощью команд Разогнуть и Согнуть из контекстного меню может приводить к ошибкам в объектах, производных от этих элементов.

Редактирование детали с помощью команд Разогнуть и Согнуть из меню Операции - Элементы листового тела к ошибкам, естественно, не приводит. Однако, такое редактирование увеличивает общее количество операций в детали, а следовательно, и время ее обработки (время открытия файла, перестроения модели, создания ассоциативных видов и т.п.).

Таким образом, если сгиб не имеет производных объектов (это можно выяснить, например, с помощью команды Отношения), то его состояние можно изменять с помощью команд контекстного меню. В противном случае лучше использовать команды из меню Операции - Элементы листового тела.

Совет...


Если известно, что для создания каких-либо элементов необходимо, чтобы определенные сгибы были разогнуты, то целесообразным будет следующий порядок работы.

1.	Постройте листовые элементы в разогнутом состоянии.

2.	Постройте производные от них объекты.

3.	Согните сгибы с помощью команды Операции - Элементы листового тела - Согнуть.

Приведенная схема позволяет не вводить дополнительную операцию разгибания.


Ошибки, возникающие в листовой детали при изменении состояния сгибов
Характерные ошибки, возникающие в листовой детали
при изменении состояния сгибов

В результате применения к листовым элементам команд Разогнуть и Согнуть из контекстного меню в листовой детали могут возникать ошибки. Наиболее характерными являются ошибки двух типов.

1.	Вызванные изменением положения элементов детали. Пример...

2.	Вызванные "превращением" цилиндрических участков в плоские и наоборот (т.е. собственно разгибанием и сгибанием). Пример...


Пусть в детали имеется сгиб, созданный в согнутом состоянии. На внешней или внутренней грани продолжения этого сгиба построен эскиз. На основе эскиза построен вырез.

К чему приведет изменение состояния - разгибание - сгиба, сделанное после выполнения указанных операций?

Для выреза, построенного способом "по толщине", возможно появление ошибки "Эскиз не проецируется на базовую грань", а для вырезов, построенных остальными способами - "Объекты не пересекаются".

Причина этих ошибок в следующем. Размещение и ориентация начала системы координат любого эскиза зависит от взаиморасположения плоскости этого эскиза и начала системы координат детали (см. Система координат эскиза). При разгибании сгиба плоскость эскиза выреза принимает положение, отличное от первоначального. Из-за этого размещение и ориентация начала координат эскиза на его плоскости изменяются. В результате эскиз выреза оказывается за пределами грани (возникает ошибка "Эскиз не проецируется на базовую грань"), а сам вырез - за пределами тела детали (возникает ошибка "Объекты не пересекаются").

Разумеется, не всегда эскиз смещается на столько, что в детали возникает ошибка. Нередко построение остается возможным, но результат его не совпадает с ожидаемым.


Пример I

Пусть в детали имеется сгиб, созданный в согнутом состоянии. Этот сгиб был разогнут с помощью команды Разогнуть.

К чему приведет изменение состояния - разгибание - сгиба?

У операции "разогнуть" появится ошибка "Невозможно выполнить операцию". Это объясняется тем, что разогнутый сгиб не пригоден для использования в операции "разогнуть".

Пример II

Пусть в детали имеется сгиб, созданный в разогнутом состоянии. На внешней или внутренней плоской грани этого сгиба построен эскиз. На основе эскиза построен вырез способом "по толщине".

К чему приведет изменение состояния - сгибание - сгиба, сделанное после выполнения указанных операций?

У выреза появится ошибка "Эскиз должен располагаться только на внешней или внутренней плоской грани листового тела". Она вызвана тем, что плоская грань, на которой базировался эскиз, стала цилиндрической.


Особенности разгибания и сгибания

При разгибании и сгибании сгибов необходимо учитывать следующие обстоятельства.

- Если сгиб не затронут никакими другими элементами, то его разгибание и сгибание возможно всегда.

- Листовые элементы или формообразующие и дополнительные конструктивные элементы детали, затрагивающие сгиб, могут располагаться так, что разгибание или сгибание этого сгиба окажется невозможным

- Операции, в результате которых ребра и/или грани сгиба полностью перестраиваются, всегда делают его разгибание или сгибание невозможным.


листовые элементы, препятствующие сгибанию сгибов
Примеры листовых элементов,
препятствующих сгибанию/разгибанию сгибов

	пластина
	вырез
	отверстие


Формообр. элементы, препятствующие сгибанию сгибов
Примеры формообразующих и конструктивных элементов детали,
препятствующих сгибанию/разгибанию сгибов

	приклеенный и вырезанный элементы
	ребро жесткости
	фаска


Операции, препятствующие сгибанию сгибов
Примеры операций,
препятствующих сгибанию/разгибанию сгибов

	оболочка
	уклон


Разгибание и сгибание сгибов
Разгибание и сгибание сгибов листовой детали

Чтобы разогнуть или согнуть один или несколько сгибов листовой детали, вызовите команду Операции - Элементы листового тела - Разогнуть или Согнуть соответственно.

 Кнопка Разогнуть

 Кнопка Согнуть

После вызова команды необходимо задать неподвижную грань и сгибы, состояние которых требуется изменить. Для этого используются элементы, появляющиеся на вкладке Параметры Панели свойств.

 Завершив настройку сгибания или разгибания, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Листовая деталь будет перестроена в соответствии с заданными параметрами разгибания или сгибания, а в Дереве построения появится пиктограмма выполненной операции.

 Пиктограмма разгибания

 Пиктограмма сгибания


Переключатель Неподвижная грань

Чтобы выбрать неподвижную грань, активизируйте этот переключатель и укажите нужную грань в окне детали.


Неподвижная грань

В результате разгибания или сгибания любого сгиба часть детали, примыкающая к этому сгибу с одной стороны, поворачивается относительно части, примыкающей к сгибу с другой стороны. Другими словами, одна часть детали остается неподвижной относительно ее системы координат, а другая — перемещается.

Неподвижная грань — любая плоская грань листовой детали, принадлежащая той ее части, которая останется неподвижной в результате сгибания или разгибания сгиба (сгибов).

 Чтобы выбрать неподвижную грань, активизируйте переключатель Неподвижная грань и укажите нужную грань в окне детали.

В окне детали будет подсвечена выбранная грань, а в Дереве построения — элемент, которому эта грань принадлежит.


Переключатель Выбор сгибов
Выбор сгибов

Чтобы перейти к указанию сгибов, состояние которых требуется изменить, активизируйте этот переключатель.


Выбор сгибов

 Чтобы перейти к указанию сгибов, состояние которых требуется изменить, активизируйте переключатель Выбор сгибов.

При работе с командой разгибания необходимо выбирать согнутые сгибы. Для выбора согнутого сгиба укажите в окне детали любую его цилиндрическую грань.

При работе с командой сгибания необходимо выбирать разогнутые сгибы. Для выбора разогнутого сгиба укажите в окне детали любую его плоскую грань, которая должна стать цилиндрической.

В окне детали будет подсвечен выбранный сгиб, а в Дереве построения — листовой элемент, которому этот сгиб принадлежит.

Вы можете указать для разгибания (сгибания) сразу несколько сгибов. Их список отображается на панели Сгибы.


Панель Сгибы

Содержит список сгибов листовой детали и элементы управления этим списком.

Команда Согнуть или Разогнуть будет применена к тем сгибам, наименования которых содержатся в списке. При выделении сгиба в списке он подсвечивается в окне детали, а при указании в окне детали — выделяется в списке. Это позволяет контролировать правильность выбора сгибов.

Чтобы ускорить настройку, воспользуйтесь кнопками, расположенными над списком сгибов.

	Кнопка	Описание
	Выбрать все	Позволяет выбрать все сгибы. При работе с командой разгибания в список включаются все согнутые сгибы, а при работе с командой сгибания — все разогнутые. После нажатия кнопки выбранные сгибы подсвечиваются в окне детали.
	Удалить	Позволяет исключить из списка выделенный сгиб. После нажатия кнопки в окне детали снимается выделение с указанного сгиба. Указание выделенного сгиба в окне детали приводит к исключению его из списка.
	Исключить все	Позволяет очистить список сгибов.  После нажатия кнопки в окне детали снимается выделение со всех сгибов.
Чтобы выделить несколько сгибов в списке, используйте клавиши <Shift> и <Ctrl>.

Чтобы выделить несколько сгибов в окне детали, просто последовательно указывайте их.


Выбрать все

Позволяет выбрать все сгибы.

При работе с командой разгибания в список включаются все согнутые сгибы, а при работе с командой сгибания — все разогнутые.

После нажатия кнопки выбранные сгибы подсвечиваются в окне детали.


Кнопка Удалить

Позволяет исключить из списка выделенный сгиб.

После нажатия кнопки в окне детали снимается выделение с указанного сгиба.

Указание выделенного сгиба в окне детали приводит к исключению его из списка.


Кнопка Исключить все

Позволяет очистить список сгибов.

После нажатия кнопки в окне детали снимается выделение со всех сгибов.


Ориентация Развертка

После задания параметров развертки в список ориентаций текущей детали будет добавлена ориентация Развертка.
При выборе этой ориентации деталь располагается так, чтобы направление взгляда было перпендикулярно грани, указанной в качестве неподвижной. Выбор ориентации Развертка  возможен как в обычном режиме работы с деталью, так и в режиме развертнутого отображения.
Ориентация Развертка появляется также в списке ориентаций, доступных при создании произвольного вида листовой детали, содержащей параметры развертки.

При настройке параметров развертки рекомендуется в качестве неподвижной выбирать какую-либо внешнюю или внутреннюю грань детали (а не торцевую или боковую). Это сделает более удобным просмотр развертки и ее изображение в чертеже.


Режим Развертка

В этом режиме выбранные пользователем сгибы показываются в согнутом состоянии, а остальные — в разогнутом.

Состояния сгибов, установленные в режиме редактирования детали, при переходе в режим развертки игнорируются.

 Чтобы переключиться в режим развернутого отображения, вызовите команду Операции - Элементы листового тела - Развертка. Текущая деталь будет показана в соответствии с хранящимися в ней параметрами развертки. К имени документа в заголовке окна добавляется слово "Развертка" в круглых скобках.

В режиме развертки возможен просмотр детали, а также измерение ее геометрических и массо-центровочных характеристик. Редактирование детали в этом режиме невозможно.

Совет. Для удобства просмотра развернутой детали можно воспользоваться ориентацией Развертка.

Чтобы перейти в обычный режим работы с листовой деталью, следует вызвать команду повторно.


Чертеж развертки

В ассоциативных видах чертежей КОМПАС-3D V8 возможно создание изображений разверток листовых деталей в соответствии с параметрами развертки, хранящимися в этих деталях.

Формирование изображения развертки возможно при создании следующих ассоциативных видов:

-	Произвольный вид,

-	Проекционный вид,

-	Вид по стрелке.

 Чтобы сформировать в создаваемом виде изображение развертки, активизируйте переключатель Развертка на вкладке Параметры Панели свойств. Он доступен, если в детали настроены параметры развертки.

Управление отрисовкой линий сгиба производится на вкладке Линии. Автоматическая отрисовка линий сгиба на виде возможна, если плоскость проекций этого вида параллельна плоским граням, полученным при разгибании сгибов.

Чтобы правильно выбрать плоскость проекций для вида, содержащего развертку, необходимо знать, как развернутая деталь расположена относительно основных плоскостей проекций. Это расположение зависит от того, какая из граней детали указана в качестве неподвижной при настройке развертки. Пример...

 Включите отрисовку линий сгиба, настройте остальные параметры вида, после чего подтвердите его создание.

Произвольному виду с изображением развертки автоматически присваивается обозначение, содержащее условное графическое обозначение "разогнуто" и масштаб, если он отличается от масштаба, указанного в основной надписи.

При создании вида по стрелке и проекционного вида выбор ориентации из списка невозможен, так как положение плоскостей проекций этих видов зависит от направления взгляда. Выбирая это направление, необходимо учитывать расположение развернутой детали.

Замечание. На разрезах (сечениях) листовая деталь всегда отображается в том же состоянии, что и на опорном виде. При изменении состояния детали на этом виде (включении или отключении развертки) разрезы (сечения) автоматически перестраиваются.

_________________

Смотрите также

Ассоциативный чертеж модели


Выбор плоскости проекции
Пример выбора плоскости проекции

Рассмотрим выбор плоскости проекций для изображения развертки детали, изображенной на рисунке.

Пусть главный вид детали в чертеже уже построен. Необходимо создать развертку.

В данном случае целесообразно сформировать в чертеже произвольный вид этой детали.

При создании произвольного вида в списке Ориентация на вкладке Параметры Панели свойств становится доступна строка Развертка. Выбор ее означает, что плоскость проекций вида будет параллельна грани, указанной в качестве неподвижной при настройке параметров развертки в детали.
Если в качестве неподвижной грани была задана Грань А, то для создания изображения развертки следует выбрать ориентацию Развертка.

Если в качестве неподвижной грани была задана Грань Б, то для создания изображения развертки следует выбрать ориентацию Сверху, Снизу или Развертка.

Если в качестве неподвижной была указана задана Грань В, то для создания изображения развертки следует выбрать ориентацию Сверху или Снизу.

Использование автоматически сформированной ориентации Развертка не является обязательным. При необходимости вы можете вручную создать в детали нужную ориентацию и использовать ее при построении развертки в чертеже.


Команда Развертка

Позволяет отобразить листовую деталь в режиме развертки


Команда Параметры развертки

Позволяет задать параметры отображения листовой детали в развернутом виде.


Настройка параметров развертки

Перед переключением в режим развернутого отображения листовой детали необходимо установить параметры развертки — выбрать неподвижную грань и задать состояния  сгибов.

 Чтобы задать параметры развертки, вызовите команду Операции - Элементы листового тела - Параметры развертки. На Панели свойств появятся элементы, позволяющие настроить развертку.

Выберите неподвижную грань детали.

 Чтобы задать для сгибов состояния, в которых они будут находиться в режиме развертки, активизируйте переключатель Выбор сгибов.

После этого станет доступна панель Сгибы.

 Завершив настройку параметров развертки, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления. Сделанная настройка будет сохранена в детали.


Удаление параметров развертки

Чтобы удалить параметры развертки, вызовите команду Операции - Элементы листового тела - Удалить параметры развертки. Из текущей детали будут удалены установленные ранее параметры развертки и ориентация Развертка.

Если параметры текущей листовой детали еще не были настроены, то их удаление невозможно. В этом случае команда Удалить параметры развертки будет недоступна.


Команда Удалить параметры развертки

Команда позволяет удалить из текущей листовой детали параметры развертки. При удалении параметров развертки из детали удаляется также ориентация Развертка.


Панель Сгибы

Панель содержит список всех сгибов, которые построены в текущей детали.

Слева от названий сгибов отображаются квадратики - поля, которые могут содержать отметки ("галочки"). Отмеченные сгибы будут показаны в режиме развертки разогнутыми, а сгибы без отметок - согнутыми. Чтобы отметить сгиб или наоборот, убрать отметку, щелкните мышью в поле рядом с названием нужного сгиба. При выделении сгиба в списке он подсвечивается в окне детали, а при указании в окне детали - выделяется в списке. Это позволяет контролировать правильность настройки.

Чтобы ускорить настройку, воспользуйтесь кнопками, расположенными над списком сгибов.

	Кнопка	Описание
	Согнуть все	Позволяет убрать "галочки" сразу у всех ранее отмеченных сгибов.
	Разогнуть все	Позволяет отметить "галочками" сразу все сгибы списка.
	Согнуть выбранные	Позволяет убрать "галочки" у выделенных в списке сгибов.
	Разогнуть выбранные	Позволяет отметить "галочками" сгибы, выделенные в списке.
Чтобы выделить несколько сгибов в списке, используйте клавиши <Shift> и <Ctrl>.

Чтобы выделить несколько сгибов в окне детали, просто последовательно указывайте их.


Команда Сгиб

Позволяет создать сгиб вдоль ребра грани листовой детали. Ребро должно быть прямолинейным и принадлежать внешней или внутренней плоской грани листовой детали. Указанное ребро будет считаться линией сгиба, а грань — базовой гранью сгиба.

 Чтобы вызвать команду, нажмите кнопку Сгиб на панели Элементы листового тела. или выберите ее название из меню Операции.

Укажите линию сгиба.

По умолчанию отображение фантома листового элемента включено, и в окне модели показывается фантом элемента с текущими параметрами.

Задайте параметры сгиба, используя элементы управления на Панели свойств.

-	Выберите направление отсчета угла.

-	Выберите вариант размещения сгиба на ребре из раскрывающегося списка. В зависимости от выбранного варианта на Панели свойств появляются поля для ввода ширины сгиба и/или его отступов от концов ребра.

-	Введите значение ширины сгиба в поле Ширина. По умолчанию это поле содержит значение, равное третьей части длины линии сгиба.

-	Введите значения отступов сгиба в поля Отступ 1 и/или Отступ 2.

-	Выберите вариант задания длины продолжения сгиба из группы Способ задания длины и введи длину в поле Длина. Вы можете включить опцию Внутри.

-	Выберите вариант интерпретации угла и введите значение угла в поле Угол.

-	Выберите способ задания радиуса сгиба и введите значение радиуса в поле Радиус сгиба.

-	Выберите способ сгиба и введите величину смещения в соответствующем поле.

-	Укажите способ определения длины развертки сгиба.

-	Выберите требуемое состояние сгиба, используя опцию Разогнуть.

-	При создании сгиба вы можете управлять параметрами боковых сторон сгиба с помощью элементов управления, расположенных на вкладке Боковые стороны.

-	Используя элементы управления, расположенные на вкладке Освобождение, вы можете задать параметры освобождения сгиба и угла.

Направление, радиус, угол и другие параметры сгиба можно задать с помощью характерных точек.

_________________

Смотрите также

Команда Сгиб по линии


Общие приемы работы со сгибами

Сгибы - цилиндрические участки листовой детали - формируются в ней при выполнении следующих команд:

-	Сгиб,

-	Сгиб по линии,

-	Подсечка.

Каждый сгиб имеет следующие основные параметры:

-	значение радиуса и способ его задания (внутренний или наружный),

-	значение угла и способ его интерпретации (угол сгиба или дополняющий угол),

-	параметр развертки.

Простой сгиб может также иметь такие параметры, как глубина и ширина освобождения.

После вызова любой из перечисленных команд на Панели свойств появляются элементы управления, позволяющие настроить различные параметры операции, в том числе параметры сгибов. Первоначально эти параметры имеют значения, заданные в диалоге настройки листового тела для новых деталей. Если оставить их без изменения, то с параметрами будут связаны умолчательные переменные. В дальнейшем это позволит быстро изменять параметры однотипных сгибов.

 Завершив настройку параметров операции, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

К проектируемой листовой детали добавится новый элемент, а в Дереве построения появится соответствующая пиктограмма.

 Пиктограмма сгиба

 Пиктограмма сгиба по линии

 Пиктограмма подсечки

Обратите внимание на то, что сгибы, получившиеся в результате построения этих элементов, отображаются в Дереве построения как самостоятельные объекты.


Отображение сгибов в Дереве построения

Пиктограммы сгибов расположены в Дереве построения на "ветвях" тех листовых элементов, в состав которых они входят.
Некоторые элементы, например, подсечка, могут содержать несколько сгибов. Чтобы просмотреть список сгибов, разверните "ветвь" Дерева построения, соответствующую исходному листовому элементу.

Имя каждого сгиба формируется автоматически. Оно содержит порядковый номер сгиба в листовом элементе и название этого элемента.

Обратите внимание на то, что действие команд контекстного меню сгиба Исключить из расчета/Включить в расчет распространяется на весь элемент, содержащий выбранный сгиб, а команд Скрыть/Показать - на все тело детали.


Направление отсчета угла сгиба
Направление отсчета

При построении сгиба угол может откладываться как в одну, так и в другую сторону от базовой грани. Прямым направлением отсчета угла считается направление наружу по отношению к телу детали. Это направление определяется системой автоматически и показывается фантомной стрелкой в окне модели.

Чтобы выбрать направление отсчета угла — Прямое или Обратное — активизируйте соответствующий переключатель в группе Направление.

 Прямое направление

 Обратное направление

Схема построения сгиба в зависимости от направления отсчета и интерпретации угла


Интерпретация значения угла
Интерпретация угла

Значение, введенное в поле Угол, может интерпретироваться как

-	угол сгиба или

-	дополняющий угол.

Чтобы выбрать интерпретацию значения угла, активизируйте нужный переключатель в группе Интерпретация угла.

 Угол сгиба

 Дополняющий угол

Замечание. Построение сгиба с дополняющим углом 180° невозможно, так как это означает отсутствие сгиба: угол сгиба равен 0°.

Схема построения сгиба в зависимости от направления отсчета и интерпретации угла


Схема построения сгиба в зависимости
от направления отсчета и интерпретации угла

Направление полученного сгиба — прямое или обратное — зависит как от направления отсчета угла, так и от его интерпретации.

	Прямое направление	Обратное направление
Угол сгиба
Дополняющий угол

На схеме показана проекция детали на плоскость, перпендикулярную линии сгиба. Проекция базовой грани показана в виде утолщенного отрезка

Если угол интерпретируется как угол сгиба, то направление отсчета угла совпадает с направлением полученного сгиба.

Если же угол интерпретируется как дополняющий, то эти направления совпадают только при значениях угла от 0° до 180°. При значениях дополняющего угла от 180° до 360° направление полученного сгиба оказывается противоположно выбранному направлению отсчета угла.

 Например, на данном рисунке показан сгиб в обратном направлении. Угол этого сгиба равен 250°, интерпретируется как дополняющий и отложен в обратном направлении.


Базовая грань

Плоская грань детали, содержащая линию сгиба.


Линия сгиба (определение)
Линия сгиба

Прямолинейный объект, определяющий положение сгиба в листовой детали.


Направление сгиба (определение)
Направление сгиба

Если деталь сгибается в сторону базовой грани, то считается, что сгиб произведен в прямом направлении. При сгибании в противоположную сторону сгиб считается произведенным в обратном направлении.


Размещение сгиба на ребре

При создании сгиба возможны различные варианты его размещения на ребре. Чтобы указать размещение сгиба, выберите нужный вариант из списка Размещение. В зависимости от выбранного варианта на Панели свойств появятся поля для ввода ширины сгиба или его отступов от концов ребра.

Описание элементов списка

По всей длине	Ширина сгиба равна длине ребра.
По центру	Значение ширины сгиба вводится в поле Ширина. Сгиб размещается по центру ребра.
Слева	Значение ширины вводится в поле Ширина. Сгиб размещается так, чтобы левый конец ребра лежал в плоскости левой стороны сгиба. Левый конец ребра - конец, на котором располагается фантомная стрелка (показывающая прямое направление отсчета угла). Прилежащая к левому концу ребра сторона сгиба также считается левой. Противоположный конец ребра и противоположная сторона сгиба - правые.
Справа	Значение ширины вводится в поле Ширина. Сгиб размещается так, чтобы правый конец ребра лежал в плоскости правой стороны сгиба.
Два отступа	Ширина сгиба определяется автоматически как разница между длиной ребра и суммарной величиной отступов. Значения отступов слева и справа вводятся в поля Отступ 1 и Отступ 2 соответственно. Положение сгиба определяется размерами отступов.
Отступ слева	Ширина сгиба и величина отступа вводятся в поля Отступ и Ширина. Сгиб размещается так, чтобы расстояние от левого конца ребра до левой стороны сгиба равнялось заданному значению отступа.
Отступ справа	Ширина сгиба и величина отступа вводятся в поля Отступ и Ширина. Сгиб размещается так, чтобы расстояние от правого конца ребра до правой стороны сгиба равнялось заданному значению отступа.
Значение отступа может быть как положительными, так и отрицательным. Положительный отступ откладывается внутрь по отношению к телу детали, а отрицательный - наружу. Значения отступов, при которых сгиб оказывается отделенным от тела детали, не допускаются.


Ширина сгиба

Введите значение ширины сгиба в это поле. По умолчанию поле содержит значение, равное одной третьей части длины линии сгиба.

Поле доступно если выбран вариант размещения сгиба По центру, Слева, Справа, Отступ слева или Отступ справа.


Отступ слева
Отступ 1

Введите значение отступа слева в это поле.

Поле доступно если выбран вариант размещения сгиба Отступ слева или Два отступа.


Отступ справа
Отступ 2

Введите значение отступа справа в это поле.

Поле доступно если выбран вариант размещения сгиба Отступ справа или Два отступа.


Способ задания радиуса сгиба

Чтобы выбрать способ задания радиуса сгиба, активизируйте нужный переключатель в группе Способ задания радиуса.

 Внутренний радиус

 Наружный радиус

В зависимости от выбранного способа задания радиуса будет построен сгиб, внутренний или наружный радиус которого равен заданному значению.

Минимальное значение внутреннего радиуса — 0,0002 мм. Внутренний и наружный радиусы связаны соотношением:

Rнаружн. = Rвнутр. + S,

где S — толщина материала.

Поэтому минимальное значение наружного радиуса равно сумме (S + 0,0002) мм.

Замечание. Переключение способа задания радиуса и изменение его значения невозможно при редактировании сгибов, принадлежащих листовому телу с разомкнутым эскизом и соответствующих дугам в эскизе этого листового тела.


Поле Радиус сгиба
Радиус сгиба

Введите в это поле значение радиуса сгиба.

Минимальное значение внутреннего радиуса — 0,0002 мм. Внутренний и наружный радиусы связаны соотношением:

Rнаружн. = Rвнутр. + S,

где S — толщина материала.

Поэтому минимальное значение наружного радиуса равно сумме (S + 0,0002) мм.

Замечание 1. При построении листового тела с разомкнутым эскизом величина, введенная в поле Радиус сгиба, воспринимается как значение внутреннего радиуса.

Замечание 2. Переключение способа задания радиуса и изменение его значения невозможно при редактировании сгибов, принадлежащих листовому телу с разомкнутым эскизом и соответствующих дугам в эскизе этого листового тела.


Освобождение угла (определение)
Освобождение угла

Освобождение угла при построении сгиба - частичное удаление соседнего с ним сгиба, или соседнего сгиба и его продолжения, или соседнего сгиба, его продолжения и всех сгибов, построенных на этом продолжении. Удаление указанных элементов производится в направлении создаваемого сгиба от плоскости, перпендикулярной линии соседнего сгиба и проходящей через точку пересечения линий сопряжения цилиндрических поверхностей сгибов.


Освобождение угла

Соседние сгибы листового тела могут располагаться, например, таким образом, как показано на рисунке.

Совпадающие грани сгибов (выделены серым цветом):
Сгиб 1 —создаваемый, Сгиб 2 — соседний с ним.

Вы можете выполнить освобождение такого угла.

Использование освобождения угла при работе с командой Сгиб имеет следующие особенности.

-	Освобождение угла возможно, только если линия создаваемого сгиба перпендикулярна линиям соседних сгибов.

-	 Для включения освобождения следует активизировать переключатель Освобождение угла на вкладке Освобождение Панели свойств. После этого станут доступны переключатели способа освобождения.


Группа переключателей Способ освобождения угла
Группа Способ

Активизируйте переключатель, соответствующий нужному способу освобождения угла.

Замечание. При выполнении команды Сгиб переключатели группы Способ доступны после включения освобождения угла - активизации переключателя Освобождение угла.


Способы освобождения угла

	Только сгиб
	Сгиб и его продолжение
	Все сгибы


Освобождение сгиба

 Переключатель Освобождение сгиба на вкладке Освобождение Панели свойств позволяет включить освобождение сгиба.

-	Чтобы выбрать форму освобождения, активизируйте нужный переключатель в группе Тип.

-	 Прямоугольное

-	 Скругленное

-	Введите размеры освобождения в поля Глубина и Ширина. Эти значения не могут быть отрицательными.

-	Опция Включить в ширину сгиба управляет расположением освобождений относительно сгиба. Если значения ширины освобождений должны включаться в ширину сгиба, активизируйте эту опцию. При отключенной опции ширины освобождений не включаются в ширину сгиба.

ширина сгиба без освобождений	освобождения включены в ширину сгиба	освобождения не включены в ширину сгиба
Особенности освобождения сгиба при выполнении команды Сгиб


Особенности освобождения сгиба

Если угол на сгибе отличен от нуля, то освобождение сгиба поворачивается так, чтобы располагаться относительно ребра под тем же углом (см. рисунок).

При этом глубина освобождения откладывается вдоль боковой грани разогнутого сгиба, а ширина освобождения — перпендикулярно этой грани. Пример...


Освобождение сгиба (определение)
Освобождение сгиба

Освобождение сгиба — пазы в листовой детали, расположенные по бокам сгиба.


Группа Тип освобождения сгиба
Тип освобождения сгиба

Чтобы выбрать форму освобождения сгиба, активизируйте нужный переключатель в данной группе.


Переключатель Прямоугольное

Активизируйте этот переключатель, чтобы сформировать прямоугольное освобождение сгиба


Переключатель Скругленное

Активизируйте этот переключатель, чтобы сформировать скругленное освобождение сгиба.


Поле Глубина

Введите значение глубины освобождения сгиба в это поле.


Поле Ширина

Введите значение ширины освобождения сгиба в это поле.


Опция Включить в ширину сгиба

Включите эту опцию, чтобы значения ширины освобождений были включены в ширину сгиба. При отключенной опции ширины освобождений не включаются в ширину сгиба.


Освобождение сгиба скругленное


Освобождение сгиба прямоугольное


Определение размеров освобождения сгиба


Состояние сгиба

Сгиб может быть построен как в согнутом, так и в разогнутом состоянии. Состоянием сгиба при его построении или редактирования управляет опция Разогнуть. Если она включена, то результатом построения будет листовой элемент, все сгибы которого разогнуты. Пиктограмма такого элемента в Дереве построения отмечается значком "разогнуто".

 Пиктограмма разогнутого листового тела

 Пиктограмма разогнутого сгиба

 Пиктограмма разогнутого сгиба по линии

 Пиктограмма разогнутой подсечки

При выключенной опции все сгибы элемента будут согнуты.

Другой способ изменения состояния сгибов - использование команд Согнуть и Разогнуть из меню Операции - Элементы листового тела.

Различия между способами изменения состояния сгибов


Продолжение сгиба (определение)
Продолжение сгиба

Продолжение сгиба — часть листовой детали, примыкающая к сгибу со стороны, противоположной ребру, вдоль которого расположен этот сгиб.


Способ сгиба
Смещение сгиба

Смещение сгиба - параметр, характеризующий сдвиг сгиба в плоскости базовой грани. Смещение сгиба производится перпендикулярно ребру, вдоль которого он располагается.


Способы смещения сгиба

Укажите способ смещения сгиба, выбрав нужный вариант из раскрывающегося списка.

 Смещение внутрь

 Смещение наружу

При смещении сгиба внутрь или наружу расстояние смещения задается пользователем произвольно. Для ввода этого расстояния служит поле Смещение. При нулевом смещении сгиб начинается непосредственно от ребра, а при положительном - сдвигается внутрь или наружу по отношению к телу детали.

а)	б)	в)

Смещение сгиба: а) нулевое, б) внутрь, в) наружу

При других типах смещения расстояние смещения определяется системой автоматически. Это расстояние зависит от угла сгиба, толщины материала и внутреннего радиуса сгиба.

 По внешней линии контура

 По внутренней линии контура

 По касанию к сгибу


Поле Смещение
Смещение

Введите значение смещения сгиба в это поле.


Длина

Введите длину продолжения сгиба в это поле.


Группа Способ задания длины

Укажите способ задания длины продолжения сгиба, выбрав нужный переключатель группы. При использовании способов Длина по контуру и Длина по касанию доступна опция Внутри, позволяющая выбрать поверхность, ограничивающую длину продолжения.


Опция Внутри

Включите эту опцию, чтобы выбрать поверхность, ограничивающую длину продолжения.

Опция доступна при использовании способов задания длины Длина по контуру и Длина по касанию.


Способ задания длины продолжения сгиба
Способ задания длины

Вы можете задать способ задания длины продолжения сгиба, выбрав нужный переключатель группы Способ задания длины. При использовании способов Длина по контуру и Длина по касанию доступна опция Внутри, позволяющая выбрать поверхность, ограничивающую длину продолжения.

		Опция Внутри выключена	Опция Внутри включена
	Длина
	Длина по контуру
	Длина по касанию
Особенности задания параметров продолжения сгиба...


Особенности задания параметров продолжения сгиба

-	При использовании способа Длина возможен ввод нулевого значения длины. Это означает формирование сгиба без продолжения.

Примеры сгибов без продолжения

-	Задание Длины по контуру доступно для углов от 0° до 180°.

-	При использовании способов Длина по контуру и Длина по касанию значение, вводимое в поле Длина, должно быть больше некоторого минимального значения. В общем случае оно зависит от толщины материала, угла и радиуса сгиба.

Минимальная длина продолжения сгиба


Поле Длина1
Расширение сгиба слева

Введите в это поле значение расширения сгиба слева.


Группа Слева

Укажите способ оформления стороны, активизировав один из переключателей.

 Уклон и угол слева

 Расширение сгиба слева


Переключатель Уклон и угол слева
Уклон и угол слева

Активизируйте этот переключатель, чтобы левая сторона сгиба имела уклон продолжения и угол на сгибе.

Левая сторона сгиба - сторона, прилежащая к тому концу ребра, на котором располагается фантомная стрелка (показывающая прямое направление отсчета угла). Противоположная сторона сгиба считается правой.


Переключатель Расширение сгиба слева
Расширение сгиба слева

Активизируйте этот переключатель, чтобы левая сторона сгиба имела расширение.

Левая сторона сгиба - сторона, прилежащая к тому концу ребра, на котором располагается фантомная стрелка (показывающая прямое направление отсчета угла). Противоположная сторона сгиба считается правой.


Поле Уклон1

Введите значение угла уклона боковой стороны продолжения сгиба в это поле.


Поле Угол1

Введите значение угла на сгибе в это поле.


Особенность задания угла на сгибе

Сгиб может быть построен со смещением внутрь и угол сформирован на той стороне сгиба, которая совпадает с боковой гранью листового тела. В примере, приведенном на рисунке, сгиб размещен на ребре с Двумя отступами. Значение левого отступа равно нулю. В этом случае после построения сгиба часть тела будет автоматически отсечена. Это произойдет из-за того, что толщина материала на линии начала угла будет нулевой.

Если задать отличное от нуля значение отступа, то отсечение материала не произойдет.


Задание параметров боковых сторон сгиба

Для задания параметров левой и правой сторон сгиба служат группы элементов управления Слева и Справа соответственно.

Левая сторона сгиба - сторона, прилежащая к тому концу ребра, на котором располагается фантомная стрелка (показывающая прямое направление отсчета угла). Противоположная сторона сгиба считается правой.

Доступны два способа оформления боковых сторон:

-	задание угла на сгибе и/или уклона боковых сторон продолжения сгиба,

-	задание расширения продолжения сгиба

Чтобы указать способ оформления каждой стороны, активизируйте нужные переключатели в группах Слева и Справа.

 Уклон и угол слева

 Расширение сгиба слева

 Уклон и угол справа

 Расширение сгиба справа

В появившихся полях введите числовые значения.


Уклон и угол

а)	б)
в)	г)
Управление боковыми сторонами сгиба: а) углы на сгибе, б) уклон боковых сторон продолжения сгиба, в), г) углы на сгибе и уклон боковых сторон продолжения

Правила задания угла уклона боковой стороны сгиба и угла на сгибе:

-	углы измеряются на разогнутом сгибе,

-	углы отсчитываются от плоскости, перпендикулярной ребру, вдоль которого располагается сгиб,

-	углы могут принимать значения от -90° до +90°,

-	положительные углы откладываются внутрь по отношению к телу сгиба, отрицательные — наружу.

Для ввода угла уклона боковой стороны продолжения сгиба служит поле Уклон.

Для ввода угла на сгибе служит поле Угол на сгибе.

Если угол на сгибе отличен от нуля, то соответствующая боковая грань согнутого сгиба получается не плоская.


Расширение продолжения сгиба

Расширение продолжения сгиба — изменение ширины продолжения сгиба по сравнению с шириной сгиба.

Значение расширения может быть отрицательным, положительным или нулевым. Отрицательное расширение означает уменьшение ширины продолжения сгиба, положительное — увеличение ширины продолжения сгиба, нулевое — отсутствие изменения ширины.

а)	б)
Изменение ширины продолжения сгиба: а) увеличение, б) уменьшение

Для ввода величины расширения продолжения сгиба служит поле Длина.


Группа Справа

Укажите способ оформления стороны, активизировав один из переключателей.

 Уклон и угол справа

 Расширение сгиба справа


Элемент управления Уклон и угол справа
Уклон и угол справа

Активизируйте этот переключатель, чтобы правая сторона сгиба имела уклон продолжения и угол на сгибе.

Левая сторона сгиба - сторона, прилежащая к тому концу ребра, на котором располагается фантомная стрелка (показывающая прямое направление отсчета угла). Противоположная сторона сгиба считается правой.


Элемент управления Расширение сгиба справа
Расширение сгиба справа

Активизируйте этот переключатель, чтобы правая сторона сгиба имела расширение.

Левая сторона сгиба - сторона, прилежащая к тому концу ребра, на котором располагается фантомная стрелка (показывающая прямое направление отсчета угла). Противоположная сторона сгиба считается правой.


Поле Длина2_Расширение справа
Расширение сгиба справа

Введите в это поле значение расширения сгиба справа.


Поле Уклон2

Введите значение угла уклона боковой стороны продолжения сгиба в это поле.


Поле Угол2

Введите значение угла на сгибе в это поле.


Элемент управления Коэффициент нейтрального слоя
Коэффициент нейтрального слоя

Введите значение коэффициента нейтрального слоя в это поле.


Элемент управления Величина сгиба
Величина сгиба

Введите значение величины сгиба в это поле.


Элемент управления Уменьшение сгиба
Уменьшение сгиба

Введите значение уменьшения сгиба в это поле.


Команда Сгиб по линии

Позволяет создать в детали сгиб по прямой линии относительно какой-либо грани этой детали. Указанные линия и грань будут считаться линией сгиба и базовой гранью сгиба.

В качестве линии сгиба может использоваться любой прямолинейный объект:

-	отрезок эскиза,

-	сегмент ломаной,

-	вспомогательная ось,

-	прямолинейное ребро формообразующего элемента или поверхности.

Требования к линии сгиба:

-	линия сгиба должна располагаться в плоскости базовой грани,

-	линия сгиба должна иметь с базовой гранью хотя бы одну общую точку.

Замечание. Вспомогательная ось показывается в модели в виде отрезка. Несмотря на это, ось является бесконечной прямой. Поэтому при выборе оси в качестве линии сгиба не важно, имеет ли изображающий ее отрезок общие точки с базовой гранью. Для корректного построения сгиба достаточно, чтобы продолжение оси имело общие точки с базовой гранью.

Результат построения сгиба зависит от взаимного расположения базовой грани и линии сгиба. Общее правило: сгибается та часть детали, которой принадлежит базовая грань или участок базовой грани, полностью или частично содержащий линию сгиба.

Примеры сгибов по линии...

Если в качестве линии сгиба используется отрезок или сегмент ломаной, а сгибаемая грань имеет сложную форму, то для корректного построения сгиба рекомендуется располагать линию сгиба так, чтобы она непосредственно проходила по всем тем участкам, которые должны быть согнуты.

 Чтобы вызвать команду, нажмите кнопку Сгиб по линии на панели Элементы листового тела или выберите ее название из меню Операции - Элементы листового тела.

Укажите базовую грань и линию сгиба.

По умолчанию отображение фантома листового элемента включено, и в окне модели показывается фантом элемента с текущими параметрами.

-	Выберите направление отсчета угла.

-	Задайте неподвижную сторону.

-	Выберите вариант интерпретации угла и задайте значение угла в поле Угол.

-	Выберите способ задания радиуса сгиба и задайте его значение в поле Радиус сгиба.

-	Выберите способ сгиба.

-	Укажите способ определения длины развертки сгиба.

-	Выберите требуемое состояние сгиба, используя опцию Разогнуть.

-	Используя элементы управления, расположенные на вкладке Освобождение, вы можете задать параметры освобождения угла.

Направление, неподвижную сторону, радиус и угол сгиба по линии можно задать с помощью характерных точек.

_________________

Смотрите также

Команда Сгиб


Сгиб по линии (примеры)
Построение сгиба по линии (пример)

		Зависимость результата сгиба от положения линии сгиба
		Сгиб детали с отверстием
		Использование вспомогательной оси в качестве линии сгиба
Положение линии сгиба	Результат построения


Неподвижная сторона (определение)
Неподвижная сторона сгиба

Неподвижная сторона — та часть базовой грани, положение которой при сгибе не изменится. Именно в этой части базовой грани начинается фантомная стрелка, показывающая направление отсчета угла сгиба. При изменении неподвижной стороны положение стрелки изменяется.

Пример...


Неподвижная сторона (пример)
Неподвижная сторона сгиба (пример)

Выбор неподвижной стороны и результат операции


Группа Объекты

Укажите базовую грань и линию сгиба. Их названия появятся в полях этой группы на Панели свойств.


Грань
Объекты

В этом поле содержится название грани, которая выбрана в качестве базовой для построения сгиба.


Линия сгиба
Объекты

В этом поле содержится название объекта, который выбран в качестве линии сгиба для построения сгиба.


Неподвижная сторона
Группа Неподвижная сторона сгиба

Чтобы задать неподвижную сторону сгиба, активизируйте нужный переключатель.

 Сторона 1

 Сторона 2


Переключатель Сторона 1
Сторона 1

Активизируйте этот переключатель, чтобы задать неподвижную сторону сгиба.


Переключатель Сторона 2
Сторона 2

Активизируйте этот переключатель, чтобы задать неподвижную сторону сгиба.


Способ сгиба по линии (смещение)
Способ сгиба

Укажите способ сгиба, выбрав нужный вариант из раскрывающегося списка.

 По линии сгиба

 Линия сгиба снаружи

 Линия сгиба внутри

 По касанию

Схемы построения сгибов

На схеме показана проекция детали на плоскость, перпендикулярную линии сгиба. Проекция базовой грани обозначена утолщенным отрезком, а проекция линии сгиба — кружком.


Команда Замыкание углов

Если листовая деталь имеет сгибы, то вы можете замкнуть один или несколько ее углов.

 Чтобы вызвать команду замыкания углов, нажмите кнопку Замыкание углов на панели Элементы листового тела. или выберите название команды из меню Операции - Элементы листового тела.

-	Укажите пару смежных сгибов. Для этого выберите боковую грань цилиндрической части одного из них или ребро, принадлежащее этой боковой грани.

В окне модели подсветятся боковые грани выбранных смежных сгибов и их продолжений (стороны замыкаемого угла). На вкладке Параметры Панели свойств появятся элементы для настройки замыкания.

-	Выберите способ замыкания: встык или с перекрытием.
Для замыкания с перекрытием можно изменить направление перекрытия с помощью кнопки Изменить перекрытие.

-	Задайте величину зазора.

 Завершив настройку замыкания углов, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 Выбранные углы будут замкнуты, а в Дереве построения появится пиктограмма замыкания углов.

За один вызов команды Замыкание углов вы можете указать несколько углов для замыкания. Их список отображается на панели Углы.

Замечание. В некоторых случаях смежные сгибы имеют такие параметры или располагаются друг относительно друга так, что замыкание угла становится невозможным. Пример...


Невозможность замыкания углов (пример)
Примеры смежных сгибов,
замыкание углов между которыми невозможно


Замыкание углов (определение)
Замыкание углов

Замыкание угла - модификация продолжений двух смежных сгибов с целью задания требуемой величины зазора между ними.

Пример...


Замыкание углов (пример)

Исходное состояние детали

Варианты замыкания угла


Смежные сгибы (определение)
Смежные сгибы

Смежными считаются сгибы, имеющие общее ребро.

Сгибы, имеющие освобождения, а также сдвинутые друг относительно друга, смежными не являются. Соответствующие им углы не могут быть замкнуты.

Пример...

Плоские части детали, модифицируемые при замыкании угла, называются сторонами угла.


Смежные и несмежные сгибы (пример)

Смежные сгибы

Несмежные сгибы


Панель Углы

Содержит список углов листовой детали, которые будут замкнуты в результате выполнения команды Замыкание углов.

При выделении угла в списке он подсвечивается в окне модели. Для выделенного угла можно изменить способ замыкания и величину зазора.

 Чтобы удалить выделенный угол из списка, нажмите кнопку Удалить.

 Чтобы очистить весь список, нажмите кнопку Исключить все.


Кнопка Изменить перекрытие

При построении замыкания с перекрытием в окне модели отображается фантомная стрелка. Она располагается на той стороне угла, которая будет перекрывать вторую сторону. Чтобы выбрать другой вариант перекрытия, нажмите эту кнопку. Положение стрелки в окне детали изменится.


Способ замыкания угла

Чтобы указать способ замыкания угла, выберите нужную строку в списке Способ замыкания на вкладке Параметры Панели свойств.

	Замыкание встык
	Замыкание с перекрытием
При выборе варианта Замыкание с перекрытием в окне модели отображается фантомная стрелка. Она располагается на той стороне угла, которая будет перекрывать вторую сторону. Чтобы выбрать другой вариант перекрытия, нажмите кнопку Изменить перекрытие. Положение стрелки в окне детали изменится.


Поле Зазор

Введите значение зазора в это поле.


Зазор (определение)
Зазор

Зазор — расстояние, на котором будут расположены друг от друга стороны замыкаемого угла. Зазор измеряется в проекции детали на плоскость, перпендикулярную сторонам угла. Такой плоскостью может служить любая плоскость, перпендикулярная линии пересечения внешних или внутренних граней сторон угла.

Определение положения плоскости измерения	Проекция детали на плоскость измерения (вид по стрелке)


Замыкаемый угол (определение)
Замыкаемый угол

Замыкаемый угол измеряется в проекции детали на плоскость, перпендикулярную сторонам угла. Такой плоскостью может служить любая плоскость, перпендикулярная линии пересечения внешних или внутренних граней сторон угла.

Определение положения плоскости измерения	Проекция детали на плоскость измерения (вид по стрелке)


Замыкание встык

При замыкании встык положение сторон угла определяется следующим образом.

	В плоскости измерения зазора строится биссектриса замыкаемого угла. С каждой стороны от биссектрисы на расстояниях, равных половине величины зазора, проводятся параллельные линии.
	Стороны угла продолжаются до соприкосновения с полученными линиями.
Минимальное значение зазора — 0, максимальное определяется, как показано на рисунке:


Замыкание с перекрытием

Замыкание с перекрытием строится по-разному в зависимости от того, каким оказывается замыкаемый угол — острым или тупым.

На величину замыкаемого угла влияет взаимное положение сгибов (угол между линиями сгибов), а также углы самих сгибов.


Замыкание с перекрытием, острый угол
Замыкание с перекрытием
замыкаемый угол острый

Положение сторон угла определяется следующим образом.

	В плоскости измерения зазора строится прямая — след плоскости внешней грани перекрываемой стороны угла.
	Перекрывающая сторона продолжается до соприкосновения с этой прямой.
	Перекрываемая сторона продолжается до тех пор, пока расстояние между ней и перекрывающей стороной не станет равным заданному зазору.
Минимальная величина зазора - 0, максимальная определяется, как показано на рисунке:


Замыкание с перекрытием, тупой угол
Замыкание с перекрытием
замыкаемый угол тупой

Положение сторон угла определяется следующим образом.

	В плоскости измерения зазора строится прямая — след плоскости внешней грани перекрываемой стороны угла.
	Перекрывающая сторона продолжается до соприкосновения с этой прямой.
	Перекрываемая сторона продолжается до тех пор, пока расстояние между ней и перекрывающей стороной не станет равным заданному зазору.
Минимальная величина зазора - 0, максимальная определяется, как показано на рисунке:


Команда Пластина

Позволяет построить пластину на плоcкой грани листового тела.

 Чтобы вызвать команду, нажмите кнопку Пластина на панели Элементы листового тела или выберите ее название из меню Операции - Элементы листового тела.

Команда Пластина доступна, если выделен один эскиз.

Требования к эскизу пластины.

После вызова команды в окне детали появится фантомное изображение создаваемой пластины. Стрелкой показано направление выдавливания. Это направление, а также глубина выдавливания определяются системой автоматически.

 Чтобы подтвердить формирование пластины в листовой детали, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 В окне модели появится созданная пластина, а в Дереве построения — соответствующая пиктограмма.

Замечание. Если пластина полностью или частично перекрывает сгиб, то его разгибание делается невозможным.


Пластина (пример)
Пластина

	исходное состояние детали и эскиз пластины
	результат операции


Пластина (определение)
Пластина

Пластина — плоский элемент, приклеенный к листовой детали. Пластина формируется путем выдавливания замкнутого эскиза на глубину, равную толщине материала детали.

Перед добавлением пластины к листовой детали в этой детали необходимо создать эскиз, определяющий форму пластины.


Требования к эскизу пластины

-	Эскиз может содержать один или несколько контуров.

-	Контуры в эскизе должны быть замкнуты.

-	Контуры могут быть вложенными. Уровень вложенности - один.

-	Контур эскиза должен пересекаться с контуром базовой грани или иметь с ним общие точки.


Команда Отверстие в листовом теле

Позволяет построить круглые отверстия в листовой детали. Команда доступна, если в детали выделена плоская грань.

 Чтобы вызвать команду, нажмите кнопку Отверстие в листовом теле на панели Элементы листового тела или выберите ее название из меню Операции - Элементы листового тела.

В окне детали появится фантом отверстия и стрелка, показывающая направление вырезания материала. Изменить направление невозможно.

По умолчанию центр отверстия размещается в начале локальной системы координат выбранной грани.

-	Чтобы расположить отверстие в нужном месте грани, введите значения координат в поле точка привязки на вкладке Панели свойств Параметры. Вы можете также указать положение отверстия мышью. Для этого расфиксируйте поле т и укажите нужную точку в окне детали. Координаты выбранной точки будут определены автоматически.

-	Выберите тип построения отверстия, активизировав один из переключателей в группе Тип.

 По толщине

 На глубину

 До грани

Замечание. Построение отверстия способом По толщине возможно при выполнении следующих условий:

-	для построения должна быть указана внешняя или внутренняя плоская грань листового тела или листового элемента,

-	параметры отверстия (расположение и диаметр) должны быть такими, чтобы оно пересекалось с указанной гранью.

-	Если отверстие строится На глубину, то введите ее значение в поле Глубина на вкладке Параметры Панели свойств.

-	Если отверстие строится До грани, то укажите объект, ограничивающий расстояние выдавливания, в окне модели. В качестве этого объекта может использоваться грань, поверхность, проекционная или вспомогательная плоскость.

-	Введите значение диаметра отверстия в поле Диаметр.

Значение диаметра и положение центра отверстия можно задать с помощью характерных точек.

Все сделанные изменения немедленно отражаются на фантоме отверстия в окне детали.

-	 Чтобы подтвердить формирование отверстия, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 В детали появится круглое отверстие, а в Дереве построения — его пиктограмма.

При создании отверстия в детали автоматически формируется эскиз. Он располагается на грани, указанной для построения отверстия, и содержит вспомогательную точку, находящуюся на оси отверстия.

Если отверстие захватывает сгиб, то при изменении состояния сгиба отверстие перестраивается. Получившаяся в результате форма отверстия зависит от типа его построения и от того, в каком состоянии находился сгиб во время создания отверстия.

Пример перестроения отверстий при изменении состояния сгиба...

Замечание. Отверстие, захватывающее сгиб, может быть построено таким образом, что изменение состояния сгиба станет невозможным.


Перестроение отверстий при изменении состояния сгибов
Пример перестроения отверстий
при изменении состояния сгиба

	Исходное состояние детали. Центры будущих отверстий (расположенные на невидимых гранях) обозначены "крестиками".
		Отверстия, построенные способом По толщине
		Отверстия, построенные способами На глубину и До грани
Вид детали сразу после создания отверстий	Перестроение отверстий после изменения состояния сгибов


Группа Тип

Выберите тип построения отверстия, активизировав один из переключателей.

 По толщине

 На глубину

 До грани

_______________

Смотрите также

Пример перестроения отверстий при изменении состояния сгиба


Переключатель По толщине

Активизируйте этот переключатель, чтобы построить отверстие По толщине.

_______________

Смотрите также

Пример перестроения отверстий при изменении состояния сгиба


Переключатель На глубину

Активизируйте этот переключатель, чтобы построить отверстие На глубину.


Переключатель До грани

Активизируйте этот переключатель, чтобы построить отверстие До грани.

_______________

Смотрите также

Пример перестроения отверстий при изменении состояния сгиба


Поле Диаметр

Введите значение диаметра отверстия в это поле.

_______________

Смотрите также

Пример перестроения отверстий при изменении состояния сгиба


Поле Точка привязки

Чтобы расположить отверстие в нужном месте грани, введите в это поле значения координат центра отверстия.

Вы можете также указать положение отверстия мышью. Для этого расфиксируйте поле т и укажите нужную точку в окне детали. Координаты выбранной точки будут определены автоматически.


Поле Глубина

Введите значение глубины выдавливания в это поле.


Поле Грань

В этом поле отображается название объекта, ограничивающего расстояние выдавливания при построении отверстия До грани.

В качестве этого объекта может использоваться грань, поверхность, проекционная или вспомогательная плоскость.

Чтобы задать объект, ограничивающий расстояние выдавливания, укажите его в окне модели.


Отверстие по толщине
Способ По толщине

Отверстие или вырез, построенные По толщине, проходят от указанной грани до противоположной ей в направлении, перпендикулярном этим граням.

Если отверстие (вырез) захватывает сгиб или сгиб вместе с примыкающими к нему частями детали, то оно переходит на этот сгиб и примыкающие части как "обертка".


Отверстие на глубину
Способ На глубину

Построение отверстия или выреза способом На глубину есть вырезание элемента выдавливания с заданием произвольного расстояния выдавливания. Выдавливание производится перпендикулярно грани, выбранной для построения отверстия. Направление выдавливания — внутрь по отношению к телу детали.

Чтобы задать расстояние выдавливания, введите его в поле Глубина на вкладке Параметры Панели свойств.

Если отверстие (вырез) захватывает сгиб, то оно, в отличие от отверстия (выреза) По толщине, не переходит на него как "обертка".


Отверстие до грани
Способ До грани

Построение отверстия или выреза способом До грани есть вырезание элемента выдавливания с указанием объекта для автоматического определения расстояния выдавливания. Выдавливание производится перпендикулярно грани, выбранной для построения отверстия. Направление выдавливания — внутрь по отношению к телу детали.

Чтобы задать объект, ограничивающий расстояние выдавливания, укажите его в окне модели. В качестве этого объекта может использоваться грань, поверхность, проекционная или вспомогательная плоскость.

Если отверстие (вырез) захватывает сгиб, то оно, в отличие от отверстия (выреза) По толщине, не переходит на него как "обертка".


Команда Вырез в листовом теле

Позволяет построить отверстия произвольной формы на внешних или внутренних плоских гранях, принадлежащих листовому телу или листовым элементам.

 Чтобы вызвать команду, нажмите кнопку Вырез в листовом теле на панели Элементы листового тела или выберите ее название из меню Операции - Элементы листового тела.

Команда Вырез доступна, если выделен один эскиз - эскиз выреза.

Требования к эскизу выреза.

В окне детали появится фантом выреза и стрелка, показывающая направление вырезания материала. Изменить направление невозможно.

-	Выберите тип построения выреза, активизировав один из переключателей в группе Тип.

 По толщине

 На глубину

 До грани

Замечание. Построение выреза способом По толщине возможно при выполнении следующих условий:

-	эскиз должен быть построен на внешней или внутренней плоской грани листового тела или листового элемента,

-	эскиз должен пересекаться с гранью, на которой он построен.

-	Если вырез строится На глубину, то введите ее значение в поле Глубина на вкладке Параметры Панели свойств.

-	Если вырез строится До грани, то укажите объект, ограничивающий расстояние выдавливания, в окне модели. В качестве этого объекта может использоваться грань, поверхность, проекционная или вспомогательная плоскость.

-	На вкладе Вырезание выберите результат операции: вычитание или пересечение.

-	 Чтобы подтвердить формирование выреза, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 В детали появится вырез, а в Дереве построения — его пиктограмма.

Если вырез захватывает сгиб, то при изменении состояния сгиба вырез перестраивается. Получившаяся в результате форма выреза зависит от типа его построения и от того, в каком состоянии находился сгиб во время создания выреза.

Пример перестроения вырезов при изменении состояния сгиба...

Замечание. Вырез, захватывающий сгиб, может быть построен таким образом, что изменение состояния сгиба станет невозможным.


Перестроение вырезов при изменении состояния сгибов
Пример перестроения вырезов
при изменении состояния сгиба

	Исходное состояние детали. Эскизы вырезов (расположенные на невидимых гранях) показаны основной штриховой линией
		Вырезы, построенные способом По толщине
		Вырезы, построенные способами На глубину и До грани
Вид детали сразу после создания вырезов	Перестроение вырезов после изменения состояния сгибов


Группа Тип

Выберите тип построения выреза, активизировав один из переключателей в группе Тип.

 По толщине

 На глубину

 До грани

_______________

Смотрите также

Пример перестроения вырезов при изменении состояния сгиба


Переключатель По толщине

Активизируйте этот переключатель, чтобы построить вырез По толщине.

_______________

Смотрите также

Пример перестроения вырезов при изменении состояния сгиба


Переключатель На глубину

Активизируйте этот переключатель, чтобы построить вырез На глубину.

_______________

Смотрите также

Пример перестроения вырезов при изменении состояния сгиба


Переключатель До грани

Активизируйте этот переключатель, чтобы построить вырез До грани.

_______________

Смотрите также

Пример перестроения вырезов при изменении состояния сгиба


Поле Профиль выреза

Содержит наименование эскиза выреза.


Поле Глубина

Введите значение глубины выдавливания в это поле.


Поле Грань

В этом поле отображается название объекта, ограничивающего расстояние выдавливания при построении выреза До грани.

В качестве этого объекта может использоваться грань, поверхность, проекционная или вспомогательная плоскость.

Чтобы задать объект, ограничивающий расстояние выдавливания, укажите его в окне модели.


Требования к эскизу выреза

-	В эскизе должен быть один контур.

-	Контур в эскизе должен быть замкнутым.


Вырез вычитанием

	исходное состояние детали и эскиз выреза
	результат операции


Вырез пересечением

	исходное состояние детали и эскиз выреза
	результат операции


Поле Файл-источник таблицы сгибов
Файл-источник таблицы сгибов

В этом поле отображается полное имя файла-источника таблицы сгибов. Поле является справочным: оно служит только для просмотра имени файла и пути к нему.

Если необходимо сменить таблицу сгибов в текущей детали, воспользуйтесь одним из следующих способов:

-	 войдите в режим редактирования листового тела и нажмите на Панели свойств кнопку Выбрать другую таблицу сгибов,

-	откройте диалог настройки свойств листового тела для текущей детали и нажмите в нем кнопку Обзор,

-	вызовите команду Операции - Элементы листового тела - Таблица сгибов - Выбрать.


Команда Открытая штамповка

Позволяет создать в листовой детали открытую штамповку (см. рисунок).

Грань, содержащая эскиз штамповки, считается базовой. Базовой гранью штамповки может быть только внешняя или внутренняя плоская грань листового тела или листового элемента.

Требования к эскизу штамповки

Замечание. Фактически создание открытой штамповки относится не к операциям гибки, а к операциям деформирования, когда листовой материал вытягивается и его толщина уменьшается. При выполнении команды Открытая штамповка это изменение толщины материала не учитывается.

 Чтобы вызвать команду, нажмите кнопку Открытая штамповка на панели Элементы листового тела или выберите ее название из меню Операции - Элементы листового тела.

Команда Открытая штамповка доступна, если выделен один эскиз.

По умолчанию отображение фантома листового элемента включено, и в окне модели показывается фантом элемента с текущими параметрами.

  Укажите направление построения штамповки.

  Выберите сторону от профиля, с которой будет располагаться неподвижная часть грани.

  Выберите способ задания высоты штамповки: Полный или Снаружи. Введите значение высоты в поле Высота.
Замечание. При использовании способа Полный заданное значение высоты штамповки должно быть больше толщины листового тела.

  Укажите направление добавления материала боковых стенок: внутрь или наружу по отношению к поверхности, образованной перемещением профиля в направлении построения.

Чтобы уклонить боковые стенки штамповки, введите значение угла уклона в поле Угол.
Правила уклонения боковых стенок штамповки
Пример...Нулевое значение в поле Угол означает построение без уклона.

Чтобы скруглить боковые ребра, включите опцию Скругление ребер и введите радиус скругления.

В зависимости от состояния переключателя Сторона открытая штамповка может иметь либо дно, либо основание. Чтобы скруглить ребра дна или ребра основания, включите опцию Скругление и введите радиус скругления.

Замечание. Если штамповка строится со скруглениями ребер дна или основания, то при малых (по сравнению с радиусами) высотах штамповки становится невозможным одновременное соблюдение заданных значений угла, радиуса и высоты. Поскольку высота и радиус имеют более высокий приоритет, значение, введенное в поле Угол, игнорируется. Величина угла уклона боковых стенок (фактически, угла наклона касательных к боковым стенкам, так как их плоские участки в этих случаях вырождаются) вычисляется системой автоматически.

Чтобы сохранить текущие значения параметров штамповки для дальнейшего использования до конца сеанса работы, включите опцию По умолчанию.

Все сделанные изменения немедленно отражаются на фантоме штамповки в окне детали.

 Чтобы подтвердить формирование штамповки, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 В детали появится открытая штамповка, а в Дереве построения - ее пиктограмма.


Команда Закрытая штамповка

Позволяет создать в листовой детали закрытую штамповку (см. рисунок).

Грань, содержащая эскиз штамповки, считается базовой. Базовой гранью штамповки может быть только внешняя или внутренняя плоская грань листового тела или листового элемента.

Требования к эскизу штамповки

Замечание. Фактически создание закрытой штамповки относится не к операциям гибки, а к операциям деформирования, когда листовой материал вытягивается и его толщина уменьшается. При выполнении команды Закрытая штамповка это изменение толщины материала не учитывается.

 Чтобы вызвать команду, нажмите кнопку Закрытая штамповка на панели Элементы листового тела или выберите ее название из меню Операции - Элементы листового тела.

Команда Закрытая штамповка доступна, если выделен один эскиз.

По умолчанию отображение фантома листового элемента включено, и в окне модели показывается фантом элемента с текущими параметрами.

  Укажите направление построения штамповки.

Выберите сторону от профиля, с которой будет располагаться неподвижная часть грани.

   Выберите способ задания высоты штамповки: Полный, Внутри или Снаружи. Введите значение высоты в поле Высота.
Замечание. При использовании способа Полный заданное значение высоты штамповки должно быть больше толщины листового тела.

  Укажите направление добавления материала боковых стенок: внутрь или наружу по отношению к поверхности, образованной перемещением профиля в направлении построения.

Чтобы уклонить боковые стенки штамповки, введите значение угла уклона в поле Угол.
Правила уклонения боковых стенок штамповки
Пример...Нулевое значение в поле Угол означает построение без уклона.

Чтобы скруглить боковые ребра, включите опцию Скругление ребер и введите радиус скругления.

Чтобы скруглить ребра основания, включите опцию Скругление основания и введите радиус скругления.

Чтобы скруглить ребра дна, включите опцию Скругление дна и введите радиус скругления.

Замечание. Если штамповка строится со скруглениями ребер дна и/или основания, то при малых (по сравнению с радиусами) высотах штамповки становится невозможным одновременное соблюдение заданных значений угла, радиусов и высоты. Поскольку высота и радиус имеют более высокий приоритет, значение, введенное в поле Угол, игнорируется. Величина угла уклона боковых стенок (фактически, угла наклона касательных к боковым стенкам, так как их плоские участки в этих случаях вырождаются) вычисляется системой автоматически.

Чтобы сохранить текущие значения параметров штамповки для дальнейшего использования до конца сеанса работы, включите опцию По умолчанию.

Все сделанные изменения немедленно отражаются на фантоме штамповки в окне детали.

 Чтобы подтвердить формирование штамповки, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 В детали появится закрытая штамповка, а в Дереве построения — ее пиктограмма.


Требования к эскизу штамповки

-	В эскизе может быть только один контур.

-	Контур  должен быть замкнут.

-	Контур должен полностью находиться в пределах базовой грани (т.е. не должен иметь общих точек с ее ребрами).


Направление построения штамповки

Направление построения штамповки определяет, по какую сторону от базовой грани будет располагаться штамповка.

Направление построения показано на экране фантомной стрелкой.

Прямым направлением построения считается направление наружу от базовой грани, а обратным - внутрь.

  Для смены направления воспользуйтесь переключателем Направление построения.


Неподвижная сторона открытой штамповки
Сторона от профиля, с которой располагается
неподвижная часть грани

  Группа переключателей, позволяющая указать неподвижную сторону.

Неподвижная сторона - та часть базовой грани, положение которой при построении штамповки не изменится. Неподвижная часть грани может находиться внутри профиля штамповки или снаружи от него. Именно в этой части грани начинается фантомная стрелка, показывающая направление построения.

Чтобы сменить неподвижную сторону, воспользуйтесь группой переключателей Сторона. При смене неподвижной стороны положение фантомной стрелки в окне модели изменяется.

Зависимость результата построения открытой штамповки от выбора неподвижной стороны показана на рисунках.

Рис. 1 Неподвижная сторона снаружи от профиля

Рис. 2 Неподвижная сторона внутри профиля (штриховой линией показано исходное положение детали)


Неподвижная сторона закрытой штамповки
Сторона от профиля, с которой располагается
неподвижная часть грани

  Группа переключателей, позволяющая указать неподвижную сторону.

Неподвижная сторона - та часть базовой грани, положение которой при построении штамповки не изменится. Неподвижная часть грани может находиться внутри профиля штамповки или снаружи от него. Именно в этой части грани начинается фантомная стрелка, показывающая направление построения.

Чтобы сменить неподвижную сторону, воспользуйтесь группой переключателей Сторона. При смене неподвижной стороны положение фантомной стрелки в окне модели изменяется.

Зависимость результата построения закрытой штамповки от выбора неподвижной стороны показана на рисунках.

Рис. 1 Неподвижная сторона снаружи от профиля

Рис. 2 Неподвижная сторона внутри профиля (штриховой линией показано исходное положение детали)


Тип размера высоты штамповки

Группа переключателей, позволяющая выбрать способ задания высоты штамповки:

 Полный,

 Снаружи.

Выбрав способ задания высоты, введите нужное значение в поле Высота.

Замечание. При использовании способа Полный заданное значение высоты штамповки должно быть больше толщины листового тела.


Тип размера высоты штамповки

Группа переключателей, позволяющая выбрать способ задания высоты штамповки:

 Полный,

 Внутри,

 Снаружи.

Выбрав способ задания высоты, введите нужное значение в поле Высота.

Замечание. При использовании способа Полный заданное значение высоты штамповки должно быть больше толщины листового тела.


Способы построения боковых стенок

Толщина боковых стенок штамповки может откладываться внутрь или наружу по отношению к поверхности, образованной перемещением профиля в направлении построения.

Чтобы изменить направление добавления материала боковых стенок, воспользуйтесь группой переключателей Боковые стенки:

 Внутрь,

 Наружу.


Способы построения боковых стенок

Толщина боковых стенок штамповки может откладываться внутрь или наружу по отношению к поверхности, образованной перемещением профиля в направлении построения.

Чтобы изменить направление добавления материала боковых стенок, воспользуйтесь группой переключателей Боковые стенки:

 Внутрь,

 Наружу.


Правила уклонения боковых стенок штамповки

-	Уклон производится в направлении построения.

-	Угол уклона отсчитывается от нормали базовой грани.

-	Направление отсчета угла выбирается таким, чтобы боковые стенки были уклонены наружу по отношению к дну штамповки.

-	Исходные размеры профиля (определяемые эскизом) выдерживаются в области дна штамповки.


Уклон боковых стенок

Боковые стенки штамповки можно уклонить в направлении построения. Для этого введите значение угла уклона в поле Угол.

Минимальное значение угла - 0,0001 градуса.

Уклон боковых стенок штамповки производится в соответствии со следующими правилами.

-	Угол уклона отсчитывается от нормали базовой грани.

-	Направление отсчета угла выбирается таким, чтобы боковые стенки были уклонены наружу по отношению к дну штамповки.

-	Исходные размеры профиля (определяемые эскизом) выдерживаются в области дна штамповки.

Уклон боковых стенок закрытой штамповки

Уклон боковых стенок открытой штамповки


Уклон боковых стенок закрытой штамповки

На рисунках показаны штамповки, различающиеся положением неподвижной стороны; а) исходные объекты, б) результат построения, в) сечение плоскостью, перпендикулярной базовой грани. Направление добавления материала боковых стенок - внутрь, [image] - угол уклона боковых стенок; штриховой линией показано исходное положение детали.

Рис. 1 Неподвижная часть базовой грани находится снаружи от профиля: базовая грань принадлежит основанию штамповки

Рис. 2 Неподвижная часть базовой грани находится внутри профиля: базовая грань принадлежит дну штамповки


Уклон боковых стенок открытой штамповки

На рисунках показаны штамповки, различающиеся положением неподвижной стороны; а) исходные объекты, б) результат построения, в) сечение плоскостью, перпендикулярной базовой грани. Направление добавления материала боковых стенок - внутрь, [image] - угол уклона боковых стенок; штриховой линией показано исходное положение детали.

Рис. 1 Неподвижная часть базовой грани находится снаружи от профиля: базовая грань принадлежит основанию штамповки

Рис. 2 Неподвижная часть базовой грани находится внутри профиля: базовая грань принадлежит дну штамповки


Скругление боковых ребер штамповки

Боковые ребра - ребра, образующиеся на стыках граней боковых стенок штамповки.

При этом ребра, принадлежащие внутренним боковым граням штамповки, считаются внутренними боковыми ребрами, а принадлежащие внешними боковым граням - внешними боковыми ребрами (рис. 1).

Рис. 1 Внутренние и внешние боковые ребра штамповки

Штамповка может создаваться со скруглением боковых ребер или без скругления.

Чтобы скруглить боковые ребра, включите опцию Скругление ребер и введите радиус скругления в поле Радиус. Заданное значение радиуса R используется для скругления внутренних боковых ребер. Радиус скругления внешних ребер равен сумме (R + S), где S - толщина листового материала. Минимальное значение радиуса скругления боковых ребер - 0.

Если боковые стенки штамповки уклонены, то R и (R + S) - минимальные радиусы скругления боковых ребер. Эти значения радиусов выдерживаются в области дна штамповки. Например, на рисунке 2 показана открытая штамповка с уклоном боковых стенок и скругленными боковыми ребрами.

Рис. 2 Открытая штамповка с уклоном боковых стенок и скругленными боковыми ребрами:
а) радиус скругления равен нулю, б) радиус скругления больше нуля

Замечание. Боковые ребра штамповки, образованные гладко сопряженными гранями, не скругляются.


Скругление ребер основания

Основание штамповочного элемента - часть листовой детали, где штамповочный элемент соединяется с прилегающими к нему плоскими участками. Ребра основания - ребра, образующиеся на стыках граней боковых стенок штамповочного элемента и граней прилегающих к нему плоских участков листовой детали. При этом ребра, принадлежащие внутренним боковым граням штамповочного элемента, считаются внутренними ребрами основания, а принадлежащие внешними боковым граням - внешними ребрами основания (рис. 1).

Рис. 1. Внутренние и внешние ребра основания

Штамповочные элементы могут создаваться со скруглением ребер основания или без скругления.

Чтобы скруглить ребра основания, включите опцию Скругление основания и введите радиус скругления в поле Радиус скругления основания. Заданное значение радиуса R используется для скругления внешних ребер основания. Радиус скругления внутренних ребер равен сумме (R + S), где S - толщина листового материала. Минимальное значение радиуса скругления ребер основания - 0.

Рис. 2 Поперечный разрез штамповки (буртика): а) без скругления ребер основания, б) с нулевым радиусом скругления, в) с радиусом скругления больше нуля


Скругление ребер дна штамповки

Ребра дна - ребра, образующиеся на стыках граней дна штамповки и граней ее боковых стенок. При этом ребра, принадлежащие внутренним боковым граням штамповки, считаются внутренними ребрами дна, а принадлежащие внешними боковым граням внешними ребрами дна (рис. 1).

Рис. 1. Внутренние и внешние ребра дна штамповки
(штамповка рассечена плоскостью, перпендикулярной базовой грани)

Штамповка может создаваться со скруглением ребер дна или без скругления.

Чтобы скруглить ребра дна, включите опцию Скругление дна и введите радиус скругления в поле Радиус скругления дна. Заданное значение радиуса R используется для скругления внутренних ребер дна. Радиус скругления внешних ребер равен сумме (R + S), где S - толщина листового материала. Минимальное значение радиуса скругления ребер дна - 0.

Рис. 2 Штамповка (поперечный разрез): а) без скругления ребер дна, б) с нулевым радиусом скругления, в) с радиусом скругления больше нуля


Команда Буртик

Позволяет создать в листовой детали буртик с одной из трех форм сечения:

круглая	U-образная	V-образная
Замечание. Фактически создание буртиков относится не к операциям гибки, а к операциям деформирования, когда листовой материал вытягивается и его толщина уменьшается. При выполнении команды Буртик это изменение толщины материала не учитывается.

Эскиз буртика - кривая, определяющая его конфигурацию и положение. Грань, содержащая эскиз буртика, считается базовой. Базовой гранью буртика может быть только внешняя или внутренняя плоская грань листового тела или листового элемента.

Требования к эскизу буртика

Замечание. Построение буртика невозможно, если его эскиз имеет общие точки с ребрами, к которым примыкают сгибы.

 Чтобы вызвать команду, нажмите кнопку Буртик на панели Элементы листового тела или выберите ее название из меню Операции - Элементы листового тела.

Команда Буртик доступна, если выделен один эскиз.

По умолчанию отображение фантома листового элемента включено, и в окне модели показывается фантом элемента с текущими параметрами.

  Чтобы указать, по какую сторону от базовой грани будет располагаться буртик, активизируйте нужный переключатель в группе Направление построения.

Прямым направлением построения считается направление наружу от базовой грани, а обратным - внутрь. Текущее направление построения отображается на экране фантомной стрелкой.

   Выберите форму сечения буртика, активизировав нужный переключатель в группе Форма сечения.

Выберите тип обработки концов буртика.

На панели Просмотр показано изображение буртика.

Выберите способ построения буртика из списка Способ. Количество доступных способов построения зависит от формы сечения: круглая, U-образная или V-образная.

Введите значения параметров буртика в соответствующие поля на Панели свойств. Набор этих полей зависит от выбранного способа построения.

Замечание. Для построения буртика с круглым сечением необходимо, чтобы высота была меньше радиуса или равна ей.

Чтобы скруглить ребра основания, включите опцию Скругление основания и введите радиус скругления.

Замечание. Если при построении V-образного буртика или U-образного со скруглениями ребер дна и/или основания задана малая (по сравнению с радиусами) высота, то становится невозможным одновременное соблюдение заданных значений угла, радиуса (радиусов) и высоты. Поскольку высота и радиус имеют более высокий приоритет, значение, введенное в поле Угол, игнорируется. Величина угла уклона боковых стенок (фактически, угла наклона касательных к боковым стенкам, так как их плоские участки в этих случаях вырождаются) вычисляется системой автоматически.

Чтобы сохранить текущие значения параметров буртика для дальнейшего использования до конца сеанса работы, включите опцию По умолчанию.

Все сделанные изменения немедленно отражаются на фантоме буртика в окне детали. Если эскиз буртика выходит за пределы базовой грани, то буртик обрезается плоскостью (плоскостями) соответствующей торцевой грани (см. рисунок).

 Чтобы подтвердить формирование буртика, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 В детали появится буртик, а в Дереве построения - его пиктограмма.


Эскиз и направление построения	Результат построения
Прямое
Обратное


Требования к эскизу буртика

-	Эскиз может содержать один или несколько контуров.

-	Контуры могут быть замкнутыми или разомкнутыми.

-	Если контур состоит из нескольких графических объектов, то они должны гладко сопрягаться.

-	Контуры могут пересекаться друг с другом, но самопересечение контуров не допускается.


Элемент управления Формы сечения буртика
Группа Формы сечения буртика

Активизируйте переключатель, соответствующий нужной форме сечения буртика.

	Круглая
	U-образная
	V-образная
Смена формы сечения отображается на панели просмотра.


Элемент управления Типы обработки концов буртика
Типы обработки концов буртика

Выберите из списка нужный тип обработки концов буртика.

Конец буртика - часть буртика, соответствующая крайней точке контура в эскизе. Выбранный тип применяется ко всем концам текущего буртика. Доступны следующие варианты:

закрытый	открытый	рубленый
Смена типа обработки концов отображается на панели просмотра.

При выборе типа обработки Рубленый на Панели свойств появляется поле Зазор, в котором необходимо ввести величину зазора вырубки.


Панель просмотра сечения и образца буртика
Панель просмотра образца и параметров сечения буртика

Панель Просмотр содержит изображение буртика. Доступны два варианта изображения:

-	поперечный разрез с размерами, соответствующими параметрам сечения,

-	образец - наглядное изображение прямолинейного буртика с учетом выбранной формы сечения, типа обработки концов и скругления основания.

Для выбора типа изображения служит опция Образец. Если она включена, на панели просмотра отображается образец буртика, если выключена - разрез.


Скругление ребер дна буртика

Скругление ребер дна возможно только для буртика с U-образной формой сечения.

Ребра дна - ребра, образующиеся на стыках граней дна буртика и граней его боковых стенок. При этом ребра, принадлежащие внутренним боковым граням буртика, считаются внутренними ребрами дна, а принадлежащие внешними боковым граням внешними ребрами дна.

U-образный буртик может создаваться со скруглением ребер дна или без скругления.

Чтобы скруглить ребра дна, включите опцию Скругление дна и введите радиус скругления в поле Радиус скругления дна. Заданное значение радиуса R используется для скругления внутренних ребер дна. Радиус скругления внешних ребер равен сумме (R + S), где S - толщина листового материала. Минимальное значение радиуса скругления ребер дна - 0,0002 мм.

буртик без скругления дна	буртик со скруглением дна


Команда Показать фантом элемента

Позволяет включить или выключить отображение на экране фантома текущего (создаваемого или редактируемого) листового элемента.

 Для вызова команды нажмите кнопку Показать фантом элемента на Панели специального управления.

Фантом листового элемента представляет собой каркас элемента с текущими параметрами. При изменении параметров фантом динамически изменяется.

Отсутствие фантома на экране (при нажатой кнопке Показать фантом элемента) говорит о том, что создание листового элемента с текущими параметрами невозможно.

Использование фантомов делает создание детали более удобным, так как позволяет визуально контролировать результат построения. Однако иногда (например, при построении буртиков) листовой элемент оказывается довольно сложным, а отрисовка (и перерисовка) его фантома - длительной. В таких случаях для повышения скорости работы показ фантома рекомендуется отключать.


ид-р PR_SHMT_DIRECTION от направления выдавливания замкнутого эскиза листового тела. Он не подходит, нужны отдельные ид-ры для штамповки (один для обеих) и для буртика.


Высота

Поле для ввода значения высоты штамповки, буртика или жалюзи.

Замечание. При построении штамповки Полной высоты значение высоты должно быть больше толщины листового материала.

Замечание. При буртика с круглой формой сечения значение высоты должно быть больше радиуса или равно ему.


Угол

Боковые стенки штамповки можно уклонить. Для этого введите значение угла уклона в поле Угол. Нулевое значение в этом поле означает построение штамповки без уклона.

Правила уклонения боковых стенок штамповки

Уклон боковых стенок закрытой штамповки

Уклон боковых стенок открытой штамповки


Радиус

Поле для ввода радиуса скругления углов профиля штамповки.

Минимальное значение радиуса - 0.


Радиус

Поле для ввода радиуса скругления ребер основания штамповки или буртика.

Минимальное значение радиуса - 0.


Радиус

Поле для ввода радиуса скругления ребер дна штамповки.

Минимальное значение радиуса - 0.


По умолчанию

Опция, включение которой означает, что все текущие настройки создаваемого или редактируемого листового элемента будут использоваться при создании следующих элементов данного типа до конца сеанса работы. При выключенной опции настройка распространяется только на текущий (создаваемый или редактируемый) элемент.


Угол

Поле для ввода угла наклона боковых стенок буртика.

Минимальное значение угла - 0.


Зазор

Поле для ввода величины зазора вырубки. Это поле появляется на Панели свойств, если выбран Рубленый тип обработки концов буртика.

Минимальное значение зазора - 0,0002 мм.


Радиус

Поле для ввода радиуса скругления V-образного буртика или радиуса скругления ребер дна U-образного буртика.

Минимальное значение радиуса - 0,0002 мм.


Способ построения круглого буртика

Список, из которого можно выбрать способ построения буртика. Для буртика с круглой формой сечения доступны следующие способы построения:

	По высоте и ширине основания
	По высоте и радиусу
	По радиусу и ширине основания


Способ построения U-образного буртика

Список, из которого можно выбрать способ построения буртика. Для буртика с U-образной формой сечения доступны следующие способы построения:

	По высоте, углу и ширине основания
	По ширине основания, высоте и ширине дна
	По ширине основания, углу и ширине дна
	По углу, высоте и ширине дна


Способ построения V-образного буртика

Список, из которого можно выбрать способ построения буртика. Для буртика с V-образной формой сечения доступны следующие способы построения:

	По высоте, углу и ширине основания
	По высоте, углу и радиусу
	По радиусу, углу и ширине основания
	По высоте, радиусу и ширине основания


Ширина

Поле для ввода ширины дна U-образного буртика.

Минимальное значение ширины - 0,0002 мм.


Ширина основания

Поле для ввода ширины основания буртика.

Минимальное значение ширины - 0,0002 мм.


Команда Жалюзи

Позволяет создать в листовой детали жалюзи по прямой линии. Доступно два типа жалюзи: вытянутое и подрезанное (см. рисунок):

Замечание. Фактически создание жалюзи относится не к операциям гибки, а к операциям деформирования, когда листовой материал вытягивается и его толщина уменьшается. При выполнении команды Жалюзи это изменение толщины материала не учитывается.

В качестве эскизов жалюзи используются отрезки. Грань, содержащая эскиз жалюзи, считается базовой. Базовой гранью жалюзи может быть только внешняя или внутренняя плоская грань листового тела или листового элемента.

Требования к эскизу жалюзи

 Чтобы вызвать команду, нажмите кнопку Жалюзи на панели Элементы листового тела или выберите ее название из меню Операции - Элементы листового тела.

Команда Жалюзи доступна, если выделен один эскиз.

По умолчанию отображение фантома листового элемента включено, и в окне модели показывается фантом элемента с текущими параметрами.

  Чтобы указать, по какую сторону от базовой грани будет располагаться жалюзи, активизируйте нужный переключатель в группе Направление построения.

Прямым направлением построения считается направление наружу от базовой грани, а обратным - внутрь. Текущее направление построения отображается на экране фантомной стрелкой.

  Выберите положение жалюзи - справа или слева относительно эскиза, активизировав нужный переключатель в группе Положение.

   Выберите способ задания высоты жалюзи и введите значение высоты.

Выберите способ создания жалюзи из списка Способ. Доступны два способа: Вытяжка и Подрезка.

  При использовании способа Подрезка можно выбрать форму торца - по направлению подрезки или по нормали к толщине.

Введите значение ширины жалюзи в поле Ширина. Значение ширины В должно удовлетворять следующему условию: 2*S < B, где S - толщина листового материала. Для вытянутого жалюзи значение ширины должно удовлетворять также условию B < L/2, где L - длина отрезка в эскизе жалюзи.

Чтобы скруглить ребра основания жалюзи, включите опцию Скругление и введите радиус скругления в поле Радиус.

Чтобы сохранить текущие значения параметров жалюзи для дальнейшего использования до конца сеанса работы, включите опцию По умолчанию.

Все сделанные изменения немедленно отражаются на фантоме жалюзи в окне детали.

 Чтобы подтвердить формирование жалюзи, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

 В детали появится жалюзи, а в Дереве построения - соответствующая пиктограмма.


Требования к эскизу жалюзи

-	Эскиз может содержать один отрезок или несколько отрезков.

-	Эскиз должен полностью находиться в пределах базовой грани (т.е. не должен иметь общих точек с ребрами, ограничивающими базовую грань).


Скругление ребер основания жалюзи

Использование опции Скругление ребер основания позволяет скруглить внешние и внутренние ребра основания жалюзи.

После включения опции Скругление ребер основания становится доступно поле Радиус. Введите в него значение радиуса скругления R.

Заданное значение радиуса R используется для скругления внешних ребер основания. Радиус скругления внутренних ребер равен сумме (R + S), где S - толщина листового материала. Минимальное значение радиуса скругления ребер основания - 0.

Жалюзи (поперечный разрез): а) без скругления ребер основания, б) с нулевым радиусом скругления, в) с радиусом скругления больше нуля


Форма торца жалюзи

Группа переключателей, позволяющая выбрать форму торца подрезанного жалюзи:

 По направлению подрезки,

 По нормали к толщине.


Положение жалюзи относительно эскиза

Жалюзи может располагаться справа или слева от отрезка в эскизе.

Правая сторона от отрезка находится следующим образом. Строится вектор, направленный из начальной точки отрезка (т1) в его конечную точку (т2). Правой стороной от отрезка считается часть грани, лежащая справа по направлению этого вектора. Противоположная часть грани - это левая сторона от отрезка.

а)	б)	в)

Расположение жалюзи: а) определение правой и левой сторон от эскиза, б) жалюзи справа от эскиза, в) жалюзи слева от эскиза

Описанным образом определяются правая и левая стороны для каждого отрезка в эскизе жалюзи.

Чтобы указать, с какой стороны от отрезка (отрезков) в эскизе будут расположены жалюзи, активизируйте нужный переключатель:

 Справа,

 Слева.


Способ создания жалюзи

Список, из которого можно выбрать способ построения жалюзи: вытяжка или подрезка.


Тип размера высоты жалюзи

Группа переключателей, позволяющая выбрать способ задания высоты жалюзи:

 Полный,

 От грани,

 Высота прорези.

Выбрав способ задания высоты, введите нужное значение в поле Высота.


Ширина жалюзи

Поле для ввода значения ширины жалюзи.

Значение ширины жалюзи В должно удовлетворять следующему условию: 2*S < B, где S - толщина листового материала. Для вытянутого жалюзи значение ширины должно удовлетворять также условию B < L/2, где L - длина отрезка в эскизе жалюзи.


Пределы значений высоты жалюзи

Пределы допустимых значений высоты жалюзи зависят от толщины листового материала (S) и ширины жалюзи (В). Зависимость различна для разных типов размера высоты (см. таблицу).

Тип размера высоты	Пределы значений высоты
	Полный	S < H <B, где  Н - полная высота жалюзи
	От грани	S < h <B-S, где  h - высота жалюзи от грани
	Высота прорези	0.00 < A < B-2*S, где A - высота прорези жалюзи
Геометрические параметры жалюзи показаны на рисунках 1 и 2.

Рис. 1 Вытянутое жалюзи	Рис. 2 Подрезанное жалюзи: а) торец по направлению подрезки, б) торец по нормали к толщине


Профиль штамповки (определение)
Профиль штамповки

Профиль штамповки - это форма ее дна. Профиль определяется эскизом, на котором базируется штамповка. Тонкостенный элемент, получаемый выдавливанием эскиза в направлении построения, образует боковые стенки штамповки.


Подсечка с добавлением и без добавления материала
Подсечка с добавлением материала и
подсечка без добавления материала

Подсечки с добавлением материала и без добавления материала, построенные с использованием одних и тех же линии сгиба и базовой грани, различаются по следующим признакам:

-	положение прямоугольной проекции подсечки на базовую грань,

-	форма разогнутой подсечки.

В качестве примера рассмотрим подсечку, исходный элемент которой показан на рисунке:

а)	б)

Исходный элемент подсечки: а) изометрическая проекция, б) проекция исходного элемента на базовую грань

Сравнение результатов построения подсечки с добавлением и без добавления материала представлено в таблице (линия сгиба показана утолщенной линией, проекция исходного элемента - штриховой).

Различающиеся признаки	Способ построения подсечки
	С добавлением материала	Без добавления материала
проекция подсечки на базовую грань
	...совпадает с контуром проекции исходного элемента	...не совпадает с контуром проекции исходного элемента
форма разогнутой подсечки
	...не совпадает с формой исходного элемента	...совпадает с формой исходного элемента


Команда Подсечка

Позволяет создать в детали сразу два сгиба по прямой линии относительно какой-либо грани этой детали. Указанные линия и грань будут считаться линией сгиба и базовой гранью подсечки.

В качестве линии сгиба может использоваться любой прямолинейный объект:

-	отрезок эскиза,

-	сегмент ломаной,

-	вспомогательная ось,

-	прямолинейное ребро формообразующего элемента или поверхности.

Требования к линии сгиба:

-	линия сгиба должна располагаться в плоскости базовой грани,

-	линия сгиба должна иметь с базовой гранью хотя бы одну общую точку.

Замечание. Вспомогательная ось показывается в модели в виде отрезка. Несмотря на это, ось является бесконечной прямой. Поэтому при выборе оси в качестве линии сгиба не важно, имеет ли изображающий ее отрезок общие точки с базовой гранью. Для корректного построения сгиба достаточно, чтобы продолжение оси имело общие точки с базовой гранью.

Результат построения подсечки зависит от взаимного расположения базовой грани и линии сгиба. Общее правило: сгибается та часть детали, которой принадлежит базовая грань или участок базовой грани, полностью или частично содержащий линию сгиба.

Примеры подсечек...

Если в качестве линии сгиба используется отрезок или сегмент ломаной, а сгибаемая грань имеет сложную форму, то для корректного построения сгиба рекомендуется располагать линию сгиба так, чтобы она непосредственно проходила по всем тем участкам, которые должны быть согнуты.

 Чтобы вызвать команду, нажмите кнопку Подсечка на панели Элементы листового тела или выберите ее название из меню Операции - Элементы листового тела.

Укажите базовую грань подсечки и линию сгиба.

По умолчанию отображение фантома листового элемента включено, и в окне модели показывается фантом элемента с текущими параметрами.

-	Выберите направление отсчета угла.

-	Задайте неподвижную сторону.

-	Выберите вариант интерпретации угла и задайте значение угла в поле Угол.
Замечание. Значение угла сгиба подсечки должно быть больше 0 и меньше 180 градусов; дополняющего угла - больше 0 и меньше 360 градусов.

-	Выберите способ задания радиуса сгиба и введите его значение в поле Радиус сгиба.

-	Выберите способ сгиба.

-	Укажите способ определения длины развертки сгиба.

Замечание. Заданные величина и способ задания радиуса, а также способ определения длины развертки по умолчанию используются для обоих сгибов подсечки. В дальнейшем каждому из сгибов можно будет назначить собственные параметры.

-	Выберите вариант задания размера подсечки и введите значение расстояния.

-	С помощью опции С добавлением материала укажите, требуется ли построение подсечки с добавлением материала или без добавления.

-	Выберите требуемое состояние сгибов, используя опцию Разогнуть.

-	Используя элементы управления, расположенные на вкладке Освобождение, вы можете задать параметры освобождения угла.

Наличие в подсечке плоского участка зависит от сочетания значений угла сгиба, радиуса сгиба и расстояния. Подробнее...

Направление, размер, радиус и другие параметры подсечки можно задать с помощью характерных точек.

 Завершив настройку, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

В листовой детали появится подсечка, а в Дереве построения - соответствующая пиктограмма.

 Пиктограмма подсечки

Обратите внимание на то, что сгибы, получившиеся в результате построения подсечки, отображаются в Дереве построения как самостоятельные объекты.


Плоский участок подсечки (определение)
Плоский участок подсечки

Плоский участок подсечки -
часть листовой детали, расположенная
между сгибами подсечки.


Подсечка (примеры)
Построение подсечки (пример)

		Зависимость результата построения от положения линии сгиба
		Подсечка в детали с отверстием
		Использование вспомогательной оси в качестве линии сгиба
		Использование существующего ребра в качестве линии сгиба
Положение линии сгиба	Результат построения


Размер подсечки

Доступно три варианта задания размера подсечки. Чтобы выбрать нужный вариант, активизируйте соответствующий переключатель в группе Размер подсечки.

 Наружный размер подсечки

 Внутренний размер подсечки

 Полный размер подсечки


Определение наличия в подсечке плоского участка

При заданных угле ( [image]), внутреннем радиусе сгиба R и толщине листового материала (S) минимальный внутренний размер подсечки (Hmin, размер подсечки без плоского участка) определяется по формуле:

	Если заданный внутренний размер подсечки больше минимального, то подсечка имеет плоский участок. Значения параметров Н, R и [image] соответствуют заданным.
	Если заданный внутренний размер подсечки равен минимальному, то строится подсечка без плоского участка - с перегибом. Значения параметров Н, R и [image] соответствуют заданным.
	Если заданный внутренний размер подсечки меньше минимального, то подсечка строится без плоского участка. Параметры Н и R имеют более высокий приоритет, поэтому значение, введенное в поле Угол, игнорируется. Величина угла сгиба [image] вычисляется системой автоматически на основе вышеприведенной формулы.


Варианты задания размера подсечки
Поле Расстояние

Поле для ввода размера подсечки.


Диалог выбора кода и наименования документа

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Код и наименование...

Позволяет выбрать код и наименование документа для вставки в основную надпись документа или в текстовую часть объекта спецификации.

В диалоге перечислены коды и наименования документов, сгруппированные в разделы. Слева от названия раздела находится значок "+". Чтобы раскрыть раздел, следует щелкнуть по этому значку. Он сменится на "-". В перечне появятся документы раздела.

Выберите нужный код и нажмите кнопку ОК. Можно также дважды щелкнуть в ячейке Код. Диалог закроется. Выбранный код будет вставлен в графу "Обозначение", а соответствующее ему наименование - в графу "Наименование". Порядок вставки зависит от содержимого этих граф.

Замечание. Содержимое диалога Коды и наименования определяется файлом кодов и наименований. При необходимости вы можете самостоятельно отредактировать имеющийся файл или создать новый.

Автоматическая вставка кода и наименования в основной надписи производится в ячейки типа Наименование изделия и Обозначение документа, а в объекте спецификации - в колонки с типом данных "cтрока", связанные с ячейкой штампа Наименование изделия или Обозначение документа.


Команда Вставить код и наименование

Позволяет вставить стандартные код и наименование документа в основную надпись документа или в текстовую часть объекта спецификации.

Команда доступна в меню Вставка и в контекстном меню в следующих режимах:

-	заполнение основной надписи документа

-	ввод или редактирование текстовой части объекта спецификации

-	в графическом документе;

-	в документе-спецификации;

-	в подчиненном режиме.

После вызова команды Код и наименование... на экране появляется диалог Коды и наименования.

Автоматическая вставка кода и наименования в основной надписи производится в ячейки типа Наименование изделия и Обозначение документа, а в объекте спецификации - в колонки с типом данных "cтрока", связанные с ячейкой штампа Наименование изделия или Обозначение документа.


Команда Область применения операции

Позволяет перейти к определению области применения текущей операции.

 Для вызова команды нажмите кнопку Область применения на Панели специального управления. Система перейдет в режим определения области применения операции. На Панели свойств появятся элементы управления, позволяющие выбрать компоненты, к которым должна быть применена операция, и вернуться в режим выполнения этой операции.


Элемент управления Область применения
Область применения

Группа переключателей, позволяющая указать способ определения области применения операции.

 Если абсолютно все компоненты сборки должны участвовать в операции, активизируйте переключатель Все компоненты.

 Если в операции не должны участвовать объекты, вставленные из прикладных библиотек (*.rtw; например, крепежные элементы из библиотеки constr3d.rtw), активизируйте переключатель Все компоненты, кроме библиотечных.

 Если в операции должна участвовать только определенная часть компонентов сборки, активизируйте переключатель Выбранные компоненты. Затем укажите компоненты, составляющие область применения операции.


Редактирование сгиба

Редактирование сгиба - изменение параметров отдельного сгиба, входящего в состав листового элемента. Этот листовой элемент является исходным объектом редактируемого сгиба. Параметры исходного объекта в результате редактирования сгиба не изменяются.

При редактировании сгиба вы можете изменить следующие его параметры:

-	величину и способ задания радиуса,

-	параметр развертки сгиба.

Чтобы отредактировать сгиб, выделите его в Дереве построения и вызовите команду Редактировать элемент из контекстного меню или из меню Редактор.

На Панели свойств появятся элементы, позволяющие задать параметры сгиба.

Включение опции По исходному объекту означает, что параметры сгиба должны быть такими же, как у исходного объекта. В этом случае изменение параметров при редактировании исходного объекта приведет к перестроению сгиба: он получит новые параметры. По умолчанию сразу после создания листового элемента у всех его сгибов включена опция По исходному объекту.

Чтобы задать для сгиба собственные параметры, выключите опцию По исходному объекту. После этого станут доступны остальные элементы вкладки, и вы сможете настроить сгиб. Отредактированный сгиб будет сохранять заданные параметры при изменении настройки исходного объекта.

Замечание. При редактировании сгибов, принадлежащих листовому телу с разомкнутым эскизом и соответствующих дугам в эскизе этого листового тела, переключение способа задания радиуса и изменение его значения невозможно.

Сгибы, у которых отключено определение параметров по исходному объекту, отображаются в окне Переменные как самостоятельные элементы, подчиненные своему исходному объекту. Параметрами этих сгибов являются радиус и параметр развертки (величина сгиба, или уменьшение сгиба, или коэффициент нейтрального слоя). Если длина развертки определяется по таблице, то параметр развертки отсутствует.

Замечание. Если сгиб принадлежит листовому телу с разомкнутым эскизом и соответствует дуге в эскизе листового тела, то параметр "Радиус" этого сгиба не показывается в окне переменных. А если длина развертки такого сгиба определяется по таблице, то сгиб не отображается в окне переменных, даже если у него отключено определение параметров по исходному объекту.


Элемент управления Способ определения длины развертки сгиба
Развертка

Выберите из списка способ определения длины развертки сгиба. В зависимости от указанного способа на Панели свойств появится поле для ввода значения параметра развертки (Коэффициент, или Величина, или Уменьшение) или поле, позволяющее указать файл таблицы сгибов.

По умолчанию используется файл таблицы сгибов, указанный в диалоге настройки листового тела для текущей детали.


Элемент управления Файл таблицы сгибов
Файл-источник таблицы сгибов

Поле, в котором отображается полное имя текущего файла таблицы сгибов.

 Чтобы сменить таблицу сгибов, нажмите на кнопку Выбрать другую таблицу сгибов, расположенную справа от поля.


Команда Создать новый чертеж из модели

Позволяет создать чертеж с ассоциативным видом текущей трехмерной модели.

 Для вызова команды нажмите кнопку Создать новый чертеж из модели на инструментальной панели редактирования детали или инструментальной панели редактирования сборки.

Замечание. Команда Создать новый чертеж из модели недоступна, если текущая модель еще не записана в файл.

После вызова команды автоматически создается новый чертеж, а в нем - произвольный ассоциативный вид. При этом в качестве модели, изображаемой в виде, уже выбрана текущая трехмерная модель. Остальные параметры вида - умолчательные (ориентация - спереди, цвет - черный, масштаб - 1:1 и т.д.). Если необходимо, измените параметры.

Затем укажите положение базовой точки вида.

В чертеже будет создан произвольный вид, изображающий текущую модель.

Дальнейшая работа с чертежом - создание других ассоциативных видов, оформление и т.п. ведется так же, как и с чертежом, созданным обычным способом.


Элемент управления По исходному объекту
По исходному объекту

Включите эту опцию, если параметры сгиба должны быть такими же, как у исходного объекта (листового элемента, содержащего редактируемый сгиб). В этом случае изменение параметров сгиба при редактировании исходного объекта приведет к перестроению сгиба: он получит новые параметры.

Чтобы задать для сгиба собственные параметры, выключите опцию По исходному объекту. После этого станут доступны остальные элементы управления, и вы сможете настроить сгиб. Отредактированный сгиб будет сохранять заданные параметры при изменении настройки исходного объекта.

Замечание. При редактировании сгибов, принадлежащих листовому телу с разомкнутым эскизом и соответствующих дугам в эскизе этого листового тела, невозможно переключение способа задания радиуса и изменение его значения.


Элемент управления Стиль линии границы
Стиль линии границы

Список, из которого можно выбрать текущий стиль линии границы ячейки.


Команда Сохранить таблицу сгибов как
Команда Сохранить как...

Позволяет записать в файл таблицу сгибов, хранящуюся в текущей детали.

Команда Таблица сгибов - Сохранить как... доступна, если в детали есть хотя бы один сгиб, построенный с использованием таблицы.

После вызова команды на экране появляется диалог, в котором следует указать папку и имя файла для записи. Умолчательное расширение имени файла таблицы сгибов - loa, умолчательное местоположение - папка, заданная системной переменной SHEETMETAL.


Команда Выбрать таблицу сгибов
Команда Выбрать

Позволяет выбрать таблицу сгибов для текущей детали.

После вызова команды на экране появится диалог, в котором следует указать папку и имя файла таблицы сгибов. По умолчанию таблицы сгибов разыскиваются в папке, заданной системной переменной SHEETMETAL.

В дальнейшем - при создании в детали сгиба с применением таблицы - будет использоваться указанная таблица сгибов. Данные из таблицы при этом записываются в деталь. Связь детали с файлом таблицы не формируется.

Если деталь уже содержит таблицу сгибов, то вызов команды Выбрать означает смену таблицы. В этом случае на экране появится диалог с сообщением: "Выбор другой таблицы сгибов приведет к замене таблицы сгибов в текущей детали. Все сгибы, параметр развертки которых определяется по таблице, получат новые значения этого параметра. Продолжить?" Вы можете отказаться от смены таблицы сгибов или подтвердить ее.

В результате смены таблицы сгибов автоматически изменяются свойства всех элементов листового тела, параметр развертки которых извлекался из таблицы: значение этого параметра будет выбрано из новой таблицы. Пиктограммы измененных элементов в Дереве построения будут отмечены красными "галочками", означающими необходимость перестроения.


Команда Удалить таблицу сгибов
Команда Удалить

Позволяет удалить таблицу сгибов из текущей детали.

При этом у листовых элементов, построенных с использованием таблицы, автоматически изменится способ определения длины развертки. Он будет соответствовать типу использовавшейся таблицы сгибов. Значение параметра развертки останется равным табличному значению для текущего радиуса, угла сгиба и толщины материала.

Пример...

Листовая деталь может содержать элементы с автоматически определяемыми углами сгиба. Если эти элементы используют таблицу сгибов, то при ее удалении обработка этих элементов производится следующим образом.

Способ определения длины развертки автоматически меняется на способ, соответствующий типу использовавшейся таблицы. Параметр развертки принимает умолчательное значение.

Если листовые элементы с автоматически определяемыми углами сгиба содержат сгибы, у которых включено определение параметров по исходному объекту (т.е. активна опция По исходному объекту, подробнее см. раздел Редактирование сгиба), то на экране появляется диалог выбора сгибов.

Он содержит перечень сгибов, имеющих описанные свойства, и позволяет настроить обработку этих сгибов при удалении таблицы.


Листовые элементы с автоматически определяемыми
углами сгиба

-	Листовое тело с разомкнутым эскизом (углы сгибов определяются параметрами объектов эскиза).

-	Подсечка, заданный размер которой меньше минимального (углы сгибов рассчитываются системой).


Например, элемент был построен с использованием таблицы величин сгибов. После удаления таблицы для этого элемента будет выбран способ определения длины развертки Величина сгиба. Значение величины сгиба останется равным выбранному ранее из таблицы.


Диалог настройки свойств листового тела для текущей детали
Диалог настройки параметров листового тела
для текущей детали

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Текущая деталь - Свойства листового тела.

Диалог позволяет изменить некоторые умолчательные параметры текущей листовой детали.

Набор элементов управления в данном диалоге такой же, как в диалоге настройки листового тела для новых деталей. Однако работа с этими элементами имеет ряд особенностей.

Все числовые поля в диалоге настройки текущей листовой детали (Толщина, Радиус сгиба и т.п.) являются справочными. Они соответствуют переменным текущей листовой детали и содержат те значения, которые эти переменные имеют в настоящий момент. При изменении значения какой-либо переменной содержимое соответствующего поля также изменяется.

Таким образом, непосредственно в диалоге параметров листового тела для текущей детали возможна следующая настройка:

-	изменение способа задания радиусов сгибов,

-	изменение интерпретации угла,

-	включение или отключение освобождений сгибов и выбор формы освобождения,

-	выбор способа определения длины разверток сгибов,

-	смена таблицы сгибов.

Вновь заданные параметры будут использоваться как умолчательные при создании новых сгибов в текущей листовой детали. Параметры сгибов, созданных до изменения настройки, останутся прежними.

Замечание. Смена таблицы сгибов влияет на уже существующие в детали сгибы.

Завершив настройку текущей листовой детали, нажмите кнопку OK. Для выхода из диалога без изменения настроек нажмите кнопку Отмена.


Команда Строка сообщений

Позволяет включить или отключить показ Строки сообщений - строки в нижней части главного окна КОМПАС-3D, где выводятся сообщения системы, относящиеся к выполнению текущей команды или к тому элементу рабочего окна, на который указывает курсор.

Для вызова команды выберите ее название в меню Вид.


Диалог выбора сгибов

Этот диалог появляется при удалении таблицы сгибов из детали.

Он содержит перечень сгибов, которые входят в состав листовых элементов с автоматически определяемыми углами сгиба, и у которых включено определение параметров по исходному объекту (т.е. активна опция По исходному объекту, подробнее см. раздел Редактирование сгиба).

Отметьте в диалоге выбора сгибов те сгибы, для которых требуется сохранить значение параметра развертки, полученное из таблицы. Нажмите кнопку ОК.

У выбранных сгибов будет автоматически отключено определение параметров по исходному объекту. Способ определения длины развертки поменяется на способ, соответствующий типу использовавшейся таблицы. Параметр развертки каждого сгиба примет значение, выбранное из таблицы с учетом величины угла этого сгиба.

У остальных сгибов будет сохранен признак определения параметров по исходному объекту. Поэтому каждый из них получит - вне зависимости от угла сгиба - такие же параметры, как исходный объект.

Кнопка Отмена диалога выбора сгибов позволяет отказаться от удаления таблицы сгибов.


Диалог добавления документа в библиотеку

Этот диалог появляется на экране после вызова команды добавления в библиотеку существующих документов (фрагментов или моделей) и указания файлов этих документов.

Описание элементов управления

Введите имя...	В этом поле ввода вы можете задать имя, под которым фрагмент (модель) будет присутствовать в библиотеке.
Полный путь	Выбор этого вариант означает, что именем фрагмента (модели) будет являться полное имя соответствующего файла.
Относительное имя	Выбор этого варианта означает, что именем фрагмента (модели) будет имя соответствующего файла.
	Вы можете ввести произвольное имя длиной не более 259 символов.
ОК	Нажмите эту кнопку, чтобы подтвердить включение текущего документа в библиотеку. Если для добавления в библиотеку было выбрано несколько документов, система перейдет к следующему. В противном случае диалог закроется.
Да для всех	Нажмите эту кнопку, чтобы добавить в библиотеку сразу все оставшиеся документы (т.е. документы, добавление которых еще не было подтверждено) с одинаковой настройкой умолчательного имени. Замечание. Произвольное имя, если оно было задано для текущего документа, сохранится. Имена остальных документов будут сформированы в соответствии с выбранным вариантом именования.
Отмена	Нажмите эту кнопку, чтобы отказаться от включения текущего документа в библиотеку. Если для добавления в библиотеку было выбрано несколько документов, система перейдет к следующему. В противном случае диалог закроется.
Отменить для всех	Нажмите эту кнопку, чтобы отказаться от добавления в библиотеку оставшихся документов.


Общие сведения о видах и слоях
Общие сведения о листах, видах и слоях

Чертеж системы КОМПАС может состоять из нескольких листов. При этом вне зависимости от количества листов, он сохраняется в одном файле. В окне программы все листы отображаются одновременно.

Лист чертежа может содержать сведения следующих типов:

- общие для документа,

- индивидуальные для листа,

- вычисляемые автоматически.

Вид - составная часть чертежа. Это любое изолированное изображение на чертеже, но не обязательно какая-либо проекция детали в строго геометрическом толковании. Основными характеристиками вида являются масштаб и положение. Масштаб может быть выбран из стандартного ряда или задан как соотношение произвольных чисел. Положение вида определяется координатами его точки привязки в абсолютной системе координат и углом поворота относительно этой точки.

Внутри фрагмента разбиение на виды невозможно, так как фрагмент сам аналогичен системному виду чертежа.

Каждый вид чертежа и каждый фрагмент состоит из одного или нескольких слоев.

Слой можно назвать уровнем, на котором размещена часть объектов фрагмента или вида чертежа.
Работа со слоями в КОМПАС-3D является полной аналогией использования накладываемых друг на друга листов кальки при обычном проектировании на кульмане.

Разбиение чертежа на виды, а видов - на слои не является обязательным. При создании нового чертежа в нем автоматически формируется специальный системный вид с нулевым номером, а в виде - системный слой с нулевым номером. При создании нового фрагмента в нем также формируется системный слой.
Если пользователь не создавал никаких других видов и/или слоев, то все вводимые объекты в чертеже будут помещаться в системный вид на системный слой, а во фрагменте - на системный слой.
Таким образом, вы можете приступать к построению изображения сразу же после создания нового графического документа, не заботясь о принудительном создании видов и/или слоев.

Максимальное число видов в одном чертеже - 2 147 483 647.

Максимальное число слоев в одном виде или фрагменте - тоже 2 147 483 647.


Слои как аналог листов кальки

Если вам приходилось создавать на кульмане чертежи или схемы с большим количеством элементов (линий, размеров, обозначений и т.д.), то вы наверняка знакомы с применением калек для компоновки подобных конструкторских документов. В этом случае конструктор размещает различные блоки графической информации как бы на разных логических (в смысле выделения этого блока как отдельной единицы) и физических (в смысле размещения блока на отдельном бумажном носителе) уровнях.

При использовании такого разбиения резко упрощается решение компоновочных задач, редактирование отдельных элементов изображения, и, в конечном счете, уменьшается вероятность ошибок и возрастает продуктивность труда конструктора. На каждом этапе разработки документа (чертежа) используются только те блоки информации, которые необходимы в данный момент.

Естественно, что было бы нелогичным лишить пользователя таких возможностей при переходе к компьютерному проектированию и конструированию с использованием КОМПАС-3D. Поэтому в системе предусмотрено использование слоев для эффективной разработки сложных чертежей с большой плотностью информации (сборочные чертежи, включающие большое количество деталей и узлов, строительные чертежи и схемы, планировки, электрические схемы и т.п.).

КОМПАС-3D предоставляет возможность использовать в работе до 2 147 483 647 слоев, что более чем достаточно для работы с чертежом практически любой насыщенности и сложности.

Слой может находиться в одном из следующих состояний:

-	активный или фоновый;

-	видимый или погашенный.

Один из слоев текущий.

Текущий слой всегда один и только один. В нем можно выполнять любые операции по вводу, редактированию и удалению элементов. Все вновь создаваемые объекты заносятся именно в этот, текущий, слой.

Элементы текущего слоя отрисовываются на экране реальными стилями линий, точек и штриховок, которые назначены в диалогах настройки системы. В этом смысле изображение текущего слоя совпадает с изображением вида или фрагмента, в котором присутствует только один слой. Можно сказать, что текущий слой - это та калька, которая находится поверх всех остальных и на которой в данный момент рисует конструктор.

Активными могут быть сразу несколько слоев. Элементы таких слоев доступны для выполнения операций редактирования и удаления. Все объекты, принадлежащие активному слою, изображаются на экране одним цветом, установленным для данного слоя в диалоге настройки его параметров. Активные слои можно сравнить с кальками, в которые не вносится ничего нового, а производятся лишь исправления ранее нарисованных элементов и перемещения самих калек на кульмане.

В том случае, если формирование объектов слоя завершено, и он нужен лишь в качестве "подложки" для размещения изображения других слоев, можно объявить его фоновым. Элементы фоновых слоев вида доступны только для выполнения операций привязки к точкам или элементам. Эти слои нельзя перемещать, а их содержимое недоступно для редактирования. Все элементы фоновых слоев вида изображаются на экране одинаковым стилем, который можно настраивать. Фоновые слои подобны калькам, закрепленным для базирования по ним новых элементов чертежа или схемы.

Активные и фоновые слои ведут себя описанным образом, если они видимые.

Если же содержимое какого-либо слоя не должно отрисовываться на экране, следует объявить его погашенным (невидимым). Элементы таких слоев не будут отображаться на экране и станут полностью недоступными для любых операций. Образно говоря, вы можете снять ненужные сейчас кальки с кульмана.


Создание нового слоя

Чтобы создать новый слой, выполните следующие действия.

1.	Вызовите команду Вставка - Слой или нажмите кнопку Состояние слоев на панели Текущее состояние. На экране появится диалог Менеджер документа.

2.	 В Дереве листов, видов и слоев выделите объект (документ, вид, группу свойств или группу слоев) для добавления нового слоя и нажмите кнопку Создать слой на Панели инструментов Менеджера документа.
В Списке листов, видов и слоев появится вновь созданный слой. В поле имени слоя будет находиться текстовый курсор. Вы можете изменить умолчательное имя. Ввод имени не является обязательным, однако понятные имена слоев, особенно если их достаточно много, значительно облегчает работу с документом. Для удобства работы полезно также ввести комментарий к слою.
По умолчанию новому слою присваивается первый свободный номер. При необходимости можно изменить его.

3.	 Чтобы установить цвет отрисовки слоя в активном состоянии, нажмите кнопку Цвет на Панели инструментов Менеджера документа. Цвет слоя можно также выбрать из раскрывающегося списка в колонке Цвет.
 Обратите внимание на то, что после создания нового слоя текущим остается тот же слой, что и перед этим. Если требуется, чтобы текущим был новый слой, нажмите кнопку Сделать текущим или щелкните мышью в ячейке Статус. На пиктограмме слоя появится красная "галочка", показывающая, что слой является текущим.

4.	После ввода всех параметров нового слоя нажмите кнопку ОК Менеджера документа.


Изменение параметров слоя
Изменение состояния и параметров слоя

Чтобы изменить параметры и/или состояние существующего слоя, выполните следующие действия.

1.	Вызовите команду Вставка - Слой или нажмите кнопку Состояние слоев на панели Текущее состояние. На экране появится диалог Менеджер документа.

2.	Выделите в Дереве листов, видов и слоев объект (документ, вид, группу свойств или группу слоев), содержащий слой, параметры которого требуется изменить.

3.	В Списке листов, видов и слоев появятся все слои выделенного объекта. Выберите среди них нужный слой.
 Если имя или номер слоя известны, для выбора слоя можно воспользоваться полем Область поиска, расположенным в левом нижнем углу Менеджера документа.

4.	Задайте состояние выделенного слоя с помощью кнопок Панели инструментов Менеджера документа:
 Сделать текущим
 Активный
 Фоновый
 Видимый
 Погашенный

Советы...
Состояния слоев можно изменять также, щелкая на пиктограммах в полях Списка листов, видов и слоев.

5.	При необходимости вы можете изменить параметры слоя: номер, имя слоя, цвет в активном состоянии, комментарий.

6.	После завершения редактирования состояния и параметров слоя нажмите кнопку ОК Менеджера документа.

Для быстрого изменения состояния сразу нескольких или всех слоев удобно использовать группы слоев и группы свойств слоев, а также фильтры слоев.

Замечание. Не забывайте, что состояние текущего слоя изменить невозможно.


Настройка отрисовки фоновых слоев

Во время работы с чертежом вы можете сделать некоторые слои фоновыми. Для удобного отображения на экране фоновых слоев в системе предусмотрена возможность настройки их отрисовки.

Стиль отрисовки фоновых слоев настраивается в диалоге отрисовки слоев. Доступны два способа его вызова.

-	 Вызовите команду Сервис - Состояния слоев или нажмите кнопку Состояния слоев на панели Текущее состояние. На экране появится диалог Менеджер документа.
 Нажмите кнопку Настройка слоев на инструментальной панели Менеджера документа.

-	Вызовите команду Сервис - Параметры... - Система - Графический редактор - Слои.

Выберите с вариант линии (Сплошная, Штриховая или Точками). Если выбран сплошной тип, то можно установить толщину линии в экранных единицах (пикселях).

Замечание. Линии текстовых символов, а также заливки всегда показываются сплошными.

Для изменения цвета отрисовки фоновых слоев используйте кнопку Цвет.

Внешний вид стилей, которые будут использоваться для отрисовки, отображается в окнах просмотра, что позволяет немедленно оценить внесенные изменения.

После того, как настройка отрисовки закончена, нажмите кнопку ОК.

Если диалог настройки отрисовки слоев был вызван из диалога Менеджера документа, закройте также этот диалог.

Обратите внимание на то, что настройка отрисовки фоновых слоев действительна только для текущего вида чертежа. Если вид становится активным, то все его видимые объекты отображаются цветом, выбранным для этого вида. Если вид становится фоновым, то все его видимые объекты отображаются стилем, заданным для фоновых видов.


Переключение между слоями

Если в редактируемом фрагменте или виде чертежа создано несколько слоев, то при работе требуется оперативно переключаться между ними.

Вы можете сделать нужный слой текущим, а также настроить состояние других слоев с помощью Менеджера документа (об этом рассказано в теме Изменение состояния вида).

Однако существуют более быстрые способы выбора нового текущего слоя.

-	Выберите или введите с клавиатуры номер или название нужного слоя в поле Текущий слой на панели Текущее состояние, и он станет текущим.

-	Если нужный слой включен, т.е. является активным и видимым, можно переключиться на него следующим образом.

1. Выделите любой объект, лежащий на нужном слое.

2. Вызовите контекстное меню и выберите из него команду Переключиться на слой объекта. Слой, в котором находится выделенный объект, станет текущим.

Слой, который был текущим ранее, вернется в свое прежнее состояние.

________________

Смотрите также

Группы слоев

Группы свойств слоев


Выделение слоя

КОМПАС-3D позволяет быстро выделить все элементы какого-либо слоя для последующих операций с ними - редактирования, копирования в буфер обмена (Clipboard), удаления объектов слоя и так далее. Выделять можно только текущий и активные слои.

Предусмотрены два способа выделения слоя целиком.

Выделение слоя указанием элемента внутри него

1.	Вызовите команду Выделить - Слой - Указанием.

2.	Укажите курсором какой-либо из объектов, лежащих на нужном слое. Все объекты слоя будут выделены.

Выделение слоя выбором из списка

1.	Вызовите команду Выделить - Слой - Выбором.

2.	В появившемся диалоге отображается список активных слоев. Выберите нужные слои в списке и нажмите кнопку ОК. Все объекты указанных слоев будут немедленно выделены.


Удаление слоя

Вы можете удалить слой из документа. Для этого выполните следующие действия.

1.	 Вызовите команду Сервис - Состояния слоев или нажмите кнопку Состояния слоев на панели Текущее состояние. На экране появится диалог Менеджер документа.

2.	Выделите в Дереве листов, видов и слоев объект (документ, вид, группу свойств или группу слоев), содержащий слой, который требуется удалить.

3.	В Списке листов, видов и слоев появятся все слои выделенного объекта. Выберите среди них нужный слой.
 Если имя или номер слоя известны, для выбора слоя можно воспользоваться полем Область поиска, расположенным в левом нижнем углу Менеджера документа.

4.	 Нажмите кнопку Удалить на Панели инструментов Менеджера документа.
Замечание. Удаление текущего и системного слоев невозможно.
Если удаляемый слой содержит объекты, на экране появляется сообщение об этом.

5.	Подтвердите удаление.

6.	Закройте Менеджер документа, нажав кнопку ОК.

 Чтобы отменить удаление слоя, нажмите кнопку Отменить на панели Стандартная.


Перенос объектов на другой слой

Вы можете переносить различные объекты вида или фрагмента на другой слой. Для этого выполните следующие действия.

1.	Выделите объекты, которые нужно перенести на другой слой. Все выделенные объекты должны находиться в одном и том же виде, не обязательно текущем в настоящий момент.

2.	Вызовите команду Изменить слой... из контекстного меню или из меню Сервис. В появившемся на экране диалоге выбора слоя укажите слой, на который нужно перенести выделенные объекты. Перенос возможен на слой того же вида, которому принадлежат выделенные объекты, поэтому в диалоге выбора слоя перечислены только слои этого вида.

3.	После выбора слоя, на который будут переноситься объекты, нажмите кнопку ОК.

Замечание. При переносе объектов на фоновый слой с них снимается выделение. Для отображения этих объектов используется стиль, заданный для отрисовки фоновых слоев.
Объекты, перенесенные на погашенный слой, перестают отображаться на экране.

Совет...

 Для отмены ошибочного переноса объектов с одного слоя на другой нажмите кнопку Отменить на панели Стандартная после выхода из диалога.


Перенос объектов на другой слой. Совет
Перенос объектов на другой слой нередко используется для отключения их показа: выделяются объекты, которые не должны быть видны, и переносятся на специальный погашенный слой.

Эту работу можно частично автоматизировать с помощью прикладной библиотеки КОМПАС. В разделе Прочие операции этой библиотеки есть команда Скрыть выделенные объекты. После первого вызова этой команды в текущем фрагменте или виде чертежа создается новый слой с очередным номером и с именем "Скрытые объекты". На этот слой переносятся выделенные объекты документа, после чего слой гасится. При повторных вызовах команды выделенные объекты переносятся на этот же слой.


Состояния видов и слоев

Состояние вида (слоя) определяется значениями следующих свойств:

-	активность,

-	видимость.

Свойство активность управляет доступностью объектов вида (слоя) для редактирования и имеет два значения: активный и фоновый.
Объекты активного вида (слоя) доступны для выполнения операций редактирования и удаления. Все содержимое активного вида (слоя) изображается на экране одним цветом, установленным для данного вида (слоя) в диалоге Менеджер документа.
Фоновый вид (слой) доступен только для выполнения операций привязки к точкам или объектам. Такой вид (слой) нельзя перемещать, а его объекты недоступны для редактирования. Содержимое всех фоновых видов (слоев) изображается на экране одинаковым стилем, который можно настраивать.

Свойство видимость управляет отображением вида (слоя) на экране и также имеет два значения: видимый и погашенный.
Если вид (слой) видимый, то он отображается на экране. При этом активные виды (слои) показываются выбранными для них цветами, а фоновые - установленным стилем.
Если вид (слой) погашен, то он не отображается на экране вне зависимости от того, активный он или фоновый. Таким образом, погашенный вид (слой) полностью недоступен для любых операций.

Среди всех видов чертежа один - и только один - имеет статус текущий.
Среди всех слоев вида или фрагмента один - и только один - имеет статус текущий.

Именно в текущий слой текущего вида записываются вновь создаваемые объекты.

Текущим можно сделать любой вид (слой). При этом он автоматически становится видимым и активным. Пока вид (слой) является текущим, эти значения изменить нельзя (т.е. текущий вид (слой) невозможно ни погасить, ни сделать фоновым).

После того, как статус текущий присваивается другому виду (слою), состояние вида (слоя), который был текущим ранее, восстанавливается. Например, в какой-то момент работы над чертежом Вид 1 был текущим. Вид 2 в это время был фоновым и видимым. Затем Вид 2 сделали текущим, в результате чего он стал активным. После завершения редактирования Вида 2 текущим вновь был сделан Вид 1. Вид 2 при этом снова стал фоновым.

Способы присвоения статуса текущий видам и слоям очень похожи. Подробно они рассмотрены в темах Переключение между видами и Переключение между слоями соответственно.


Текущий вид, слой (определение)
Текущий вид (слой)

Вид (слой), в который помещаются вновь создаваемые объекты. В чертеже новые объекты располагаются на текущем слое текущего вида, а во фрагменте - на текущем слое.

Только один вид чертежа и только один слой вида (фрагмента) может быть текущим в данный момент.

В текущем слое можно выполнять любые операции по вводу, редактированию и удалению объектов. Объекты текущего слоя отрисовываются на экране реальными стилями линий, точек и штриховок.

Текущим можно сделать любой вид (слой). При этом он автоматически становится видимым и активным. Пока вид (слой) является текущим, эти параметры изменить нельзя (т.е. текущий вид (слой) невозможно ни погасить, ни сделать фоновым).

После того, как статус текущий присваивается другому виду (слою), состояние вида (слоя), который был текущим ранее, восстанавливается. Например, в какой-то момент работы над чертежом Вид 1 был текущим. Вид 2 в это время был фоновым и видимым. Затем Вид 2 сделали текущим, в результате чего он стал активным. После завершения редактирования Вида 2 текущим вновь был сделан Вид 1. Вид 2 при этом снова стал фоновым.


Активный вид, слой (определение)
Активный вид (слой)

Вид (слой), объекты которого доступны для выполнения операций редактирования и удаления.

Все объекты, принадлежащие активному виду (слою), изображаются на экране с заданным стилем (например, линии сохраняют свою толщину, а точки - начертание), но одного и того же цвета, установленным для данного вида (слоя) в Менеджере документа.

Активными в данный момент могут быть несколько видов (слоев) документа.

Замечание. Имеется возможность печати видов и слоев теми цветами, которые установлены для их отображения в активном состоянии.


Фоновый вид, слой (определение)
Фоновый вид (слой)

Вид (слой), объекты которого доступны только для выполнения операций привязки к точкам или элементам. Эти виды (слои) нельзя перемещать, а их содержимое недоступно для редактирования.

Все объекты фоновых видов (слоев) изображаются на экране одинаковым стилем линии, который можно настроить. Стили, выбранные для объектов при их создании, не учитываются.

Вид (слой) обычно делается фоновым в том случае, если его формирование завершено, и он нужен лишь в качестве "подложки" для размещения других объектов.

Фоновыми в данный момент могут быть несколько видов (слоев) документа.

Замечание 1. Настройка отрисовки фоновых слоев действительна только для текущего вида чертежа. Если вид становится активным, то все его видимые объекты отображаются цветом, выбранным для этого вида. Если вид становится фоновым, то все его видимые объекты отображаются стилем, заданным для фоновых видов.
Замечание 2. Стиль линии и цвет, выбранные для отображения фоновых видов и слоев, невозможно использовать при печати.


Видимый вид, слой (определение)
Видимый вид (слой)

Вид (слой), содержимое которого отображается на экране.

При этом активные виды (слои) показываются выбранными для них цветами, а фоновые - установленным стилем.


Погашенный вид, слой (определение)
Погашенный вид (слой)

Вид (слой), содержимое которого не отображается на экране вне зависимости от того, активный он или фоновый. Таким образом, погашенный вид (слой) полностью недоступен для любых операций.

Замечание. Возможность печати погашенных видов и слоев зависит от настройки фильтров вывода на печать.


Создание нового вида

Чтобы создать в чертеже новый вид, выполните следующие действия.

1.	Вызовите команду Вставка - Вид. На Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют задать параметры нового вида.

2.	Введите номер нового вида (если вы хотите изменить номер, предложенный системой по умолчанию), его масштаб, угол поворота и имя. Ввод имени вида является необязательным, однако его наличие значительно облегчает поиск нужного вида при работе с документом

Выберите цвет отрисовки вида в активном состоянии из раскрывающегося списка Цвет.

3.	На экране появится условное изображение системы координат. Установите его с помощью курсора в точку, которая будет началом системы координат нового вида, и зафиксируйте эту точку.

4.	 Чтобы завершить создание нового вида, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Созданный новый вид станет текущим. Вид, который был текущим перед этим, вернется в свое прежнее состояние.


Изменение параметров вида

Вы можете изменить некоторые параметры вида - название, масштаб, точку начала системы координат вида и др.

Чтобы провести такие изменения, выполните следующие действия.

1.	Сделайте вид, параметры которого нужно редактировать, текущим.

2.	Вызовите команду Сервис - Параметры текущего вида.

3.	На Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют изменить параметры вида. Сделайте необходимые изменения.

4.	 Чтобы завершить изменение параметров вида, нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления.

Совет...

После изменения масштаба вида, содержащего выносные линии и линии-выноски размеров, на экране появится запрос на масштабирование выносных линий. Чтобы длина выносных линий была изменена в соответствии с заданным коэффициентом масштабирования, ответьте Да. Если вы хотите, чтобы длина выносных линий не менялась, ответьте Нет. В случае, когда масштаб вида изменяется значительно (например, с 2 на 0,5), а количество размеров в нем велико, рекомендуется подтверждать масштабирование выносных линий.

Параметры системного вида недоступны для редактирования.


Изменение масштаба вида

Чтобы изменить масштаб вида, можно выделить его в Дереве построения чертежа и вызвать из контекстного меню команду Масштаб. Затем выбрать из раскрывшегося подменю нужный масштаб.


Изменение состояния вида

Чтобы изменить состояние вида, выполните следующие действия.

1.	Вызовите команду Сервис - Состояния видов или нажмите кнопку Состояния видов на панели Текущее состояние. На экране появится диалог Менеджер документа.

2.	Выделите в Дереве листов, видов и слоев корневой элемент - текущий чертеж.
В Списке листов, видов и слоев будут показаны все присутствующие в чертеже виды их свойства.

3.	Выделите в Списке вид, состояние которого требуется изменить.

4.	Задайте свойства вида с помощью кнопок Панели инструментов Менеджера документа:
 Сделать текущим
 Активный
 Фоновый
 Видимый
 Погашенный

Советы...
Значения свойств видов можно изменять также, щелкая на пиктограммах в полях Списка листов, видов и слоев.

5.	Закройте Менеджер документа, нажав кнопку ОК.

Для изменения состояния вида вы можете также использовать команды Текущий, Фоновый, Погасить из контекстного меню вида в Дереве построения чертежа.

Замечание. Не забывайте, что свойства текущего вида изменить невозможно.


Изменение состояния вида. Совет 1
Вы можете одинаковым образом изменить состояния сразу нескольких видов (слоев). Для этого выделите их и нажмите нужную кнопку на Панели инструментов Менеджера документа.

Следующий совет...


Изменение состояния вида. Совет 2
 Чтобы сделать активными и видимыми все виды чертежа или все слои вида (фрагмента), нажмите кнопку Включить все.

Предыдущий совет...


Переключение между видами

Если в редактируемом чертеже создано несколько видов, то при работе требуется оперативно переключаться между ними.

Вы можете сделать нужный вид текущим, а также настроить состояние других видов с помощью Менеджера документа (об этом рассказано в теме Изменение состояния вида).

Однако существуют более быстрые способы выбора нового текущего вида.

-	Выберите или введите с клавиатуры номер или название нужного вида в поле Текущий вид на панели Текущее состояние, и он станет текущим.

-	Выделите нужный вид в Дереве построения чертежа и вызовите из контекстного меню команду Текущий.

-	Если нужный вид включен, т.е. является активным и видимым, дважды щелкните мышью на каком-либо объекте этого вида. Запустится процесс редактирования объекта, а вид, в котором объект находится, станет текущим.

Вид, который был текущим ранее, вернется в свое прежнее состояние.


Настройка отрисовки фоновых и выключенных видов

Во время работы с чертежом вы можете сделать часть видов фоновыми, а другие погасить (выключить их отображение на экране). Для удобного отображения на экране фоновых и выключенных видов в системе предусмотрена возможность настройки стиля их отрисовки.

Стили отрисовки этих видов настраиваются в диалоге отрисовки видов. Доступны два способа его вызова.

-	 Вызовите команду Сервис - Состояния видов или нажмите кнопку Состояния видов на панели Текущее состояние. На экране появится диалог Менеджер документа.
 Нажмите кнопку Настройка видов на инструментальной панели Менеджера документа.

-	Вызовите команду Сервис - Параметры... - Система - Графический редактор - Виды.

В диалоге отрисовки видов можно выполнить настройку отрисовки фоновых видов, а также рамок выключенных видов. В том случае, если рамки выключенных видов не надо отображать на экране, выключите опцию Показывать.

Выберите с вариант линии (Сплошная, Штриховая или Точками). Если выбран сплошной тип, то можно установить толщину линии в экранных единицах (пикселях).

Замечание. Линии текстовых символов, а также заливки всегда показываются сплошными.

Для изменения цвета отрисовки фоновых видов или рамок выключенных видов используйте кнопку Цвет.

Внешний вид стилей, которые будут использоваться для отрисовки, отображается в окнах просмотра, что позволяет немедленно оценить внесенные изменения.

После того, как настройка отрисовки закончена, нажмите кнопку ОК.

Если диалог настройки отрисовки видов был вызван из Менеджера документа, закройте также Менеджер документа.


Выделение вида

КОМПАС-3D позволяет быстро выделить один или несколько видов для последующих операций с ними - редактирования, копирования в буфер обмена (Clipboard), удаления и так далее. Выделять можно только текущий и активные виды.

Вокруг выделенных видов отображается прямоугольная габаритная рамка. Она является признаком того, что выделялись не просто отдельные примитивы данного вида, а весь вид целиком как объект чертежа. Цвет рамки совпадает с цветом, выбранным для выделения объектов.

Замечание. Если вид пустой, то при его выделении на экране отображается цветной квадрат с центром в точке начала координат вида.

В системе предусмотрены три способа выделения видов.

Выделение вида указанием объекта

1.	Вызовите команду Выделить - Вид - Указанием.

2.	Указывайте курсором любые объекты, находящиеся в нужных видах.

Выделение вида выбором из списка

1.	Вызовите команду Выделить - Вид - Выбором.

2.	В появившемся диалоге отображается список доступных для выделения видов. Выберите нужные виды в списке и нажмите кнопку ОК.

Выделение вида в Дереве построения

Выберите нужные виды в Дереве построения чертежа.

Все выбранные виды будут выделены.


Копирование вида

Вы можете скопировать готовый вид (или несколько видов) со всеми расположенными в нем объектами в тот же самый или другой чертеж. Специальной команды копирования вида нет. Для этой цели используется буфер обмена (Clipboard) КОМПАС-3D.

Для копирования вида (видов) выполните следующие действия.

1.	Выделите вид (виды) любым удобным способом (см. тему Выделение вида).

2.	Вызовите команду Редактор - Копировать либо нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<C> или <Ctrl>+<INS>. Выделенный вид (виды) будет скопирован в буфер обмена.

Поскольку у каждого вида известна базовая точка, система не запрашивает ее положение, как при обычном копировании объектов в буфер.

3.	Переключитесь на тот чертеж, в который необходимо скопировать вид (виды).

4.	Вызовите команду Редактор - Вставить либо нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<V> или <Shift>+<Ins>. Вид (виды) будет скопирован из буфера обмена в чертеж.

Если вид с таким номером уже есть в чертеже, система проверяет, нельзя ли вставить в него содержимое вида из буфера обмена (объединить виды). Для объединения видов должно выполняться условие полного совпадения номеров, координат базовых точек, углов поворота и масштабов (этим условиям всегда удовлетворяют системные виды). Если сделать это не удается из-за различия в масштабах и углах поворота видов, создается новый вид, которому присваивается первый свободный номер.

Если необходимо скопировать вид (виды) в тот же самый чертеж, можно обойтись без буфера обмена, используя стандартный прием копирования при помощи мыши (см. тему Копирование объектов мышью). При этом система не пытается объединить виды, а создает новый вид, присваивая ему первый незанятый номер. Имя копии вида совпадает с именем оригинала.


Удаление вида

Вы можете удалить вид (виды) из чертежа.

Для удаления вида (видов) выполните следующие действия.

1.	Выделите вид (виды) любым удобным способом (см. тему Выделение вида).

2.	Вызовите команду Редактор - Удалить - Выделенные объекты или нажмите клавишу <Delete>.

На экране появится диалог удаления видов. В нем перечислены удаляемые виды.

3.	Подтвердите удаление.

Системный вид удалить невозможно. Удаляются только объекты, содержащиеся в нем, а сам пустой вид всегда остается в чертеже.

Можно также удалять виды с помощью Менеджера документа. Для этого выполните следующие действия.

1.	Вызовите команду Сервис - Состояния видов или нажмите кнопку Состояния видов на панели Текущее состояние. На экране появится диалог Менеджер документа.

2.	Выделите в Дереве листов, видов и слоев корневой элемент - текущий чертеж.
В Списке листов, видов и слоев будут показаны все присутствующие в чертеже виды их свойства.

3.	Выделите в Списке вид (виды), которые требуется удалить.

4.	 Нажмите кнопку Удалить на Панели инструментов Менеджера документа.
Замечание. Удаление текущего и системного видов невозможно.
Если удаляемый вид (виды) содержат объекты, на экране появляется сообщение об этом.

5.	Подтвердите удаление.

6.	Закройте Менеджер документа, нажав кнопку ОК.

 Чтобы отменить удаление вида, нажмите кнопку Отменить на панели Стандартная.


Управление слоями

Управление слоями графического документа производится с помощью элементов Панели текущего состояния.

 Кнопка Состояния слоев выводит на экран Менеджер документа, в котором можно изменить параметры существующих слоев и создать новые слои.

В поле Текущий слой отображается номер или имя (это зависит от настройки, сделанной в диалоге параметров слоев) текущего слоя. Чтобы сделать текущим другой слой, введите или выберите из списка нужный номер (имя).

Замечание. Поле Текущий слой присутствует на Панели, если она расположена горизонтально.


Команда Переключиться на слой объекта

Эта команда доступна в контекстном меню на единственном выделенном объекте, расположенном не в текущем слое.

После вызова команды слой, в котором лежит выделенный объект, становится текущим.

Команда недоступна, если выделена "многослойная" вставка фрагмента.


Команда Изменить слой
Команда Изменить слой...

Позволяет перенести выделенные объекты на другой слой.

Перед выполнением команды выделите объекты, которые требуется перенести на другой слой. Все выделяемые объекты должны принадлежать одному виду (не обязательно текущему в настоящий момент).

После вызова команды на экране появится диалог, в котором можно выбрать слой для размещения объектов. Перенос возможен только на слой того же вида, к которому принадлежат выделенные объекты.

 Если вы случайно ошиблись при переносе объектов на другой слой, нажмите кнопку Отменить на Стандартной панели для отмены неправильных действий.


Управление видами и слоями

Виды и слои графического документа системы КОМПАС характеризуются набором свойств:

- статус,

- номер,

- имя,

- активность,

- видимость,

- цвет.

Значения этих свойств могут быть изменены для каждого вида или слоя в отдельности. Вместе с тем возможно одновременное изменение значений свойств у нескольких слоев сразу. Для группового изменения состояния слоев могут быть использованы статические наборы объектов Группы слоев и Группы свойств слоев или динамические наборы - Фильтры.

Все операции с видами и слоями выполняются в диалоге Менеджер документа.

Порядок выполнения этих операций зависит от способа группирования слоев, который выбран для графического документа при настройке.


Диалог Менеджер документа

  Этот диалог появляется на экране после вызова команды Состояния видов или Состояния слоев, а также после вызова команды Вставка - Слой... или Сервис - Менеджер документа.

Мендежер документа предназначен для работы с объектами, составляющими стуруктуру документа: листами, видами и слоями. Основные действия, выполняемые с помощью Менеджера документа:

- изменение свойств листов, видов и слоев,

- создание листов и слоев,

- удаление листов, видов и слоев,

- выбор текущего вида и слоя,

- группирование слоев.

Описание элементов управления

Панель инструментов

Дерево листов, видов и слоев

Список листов, видов и слоев

Поле Область поиска позволяет выполнить упрощенную фильтрацию слоев по полям Номер и Имя.

Для сохранения всех сделанных настроек и выхода из диалога нажмите кнопку ОК, для выхода без сохранения - кнопку Отмена. Кнопка Применить позволяет сохранить сделанные изменения без закрытия диалога.

_________________

Смотрите также

Выбор способа группирования слоев


Панель инструментов Менеджера документа
Панель инструментов

Кнопки Панели инструментов позволяют выполнять различные операции с объектами графического документа.

Создать лист	Позволяет создать новый лист чертежа. Кнопка доступна, если текущим является объект Листы.
Формат	Позволяет задать формат текущего листа. Кнопка доступна, если текущим объектом является лист.
Оформление	Позволяет задать библиотеку оформлений и стиль оформления из этой библиотеки. Кнопка доступна, если текущим объектом является лист.
Создать слой	Позволяет создать новый слой. Кнопка недоступна в следующих случаях: - выделено несколько объектов; - текущим является объект первого (документ) или второго (группа, фильтр) уровней; - текущим является объект Списка листов, видов и слоев.
Создать группу	Позволяет создать группу слоев. Доступна, если для текущего документа выбран режим Группировать слои.
Создать группу свойств	Позволяет создать группу свойств. Доступна, если для текущего документа выбран режим Группировать свойства слоев.
Создать фильтр	Позволяет создать новый фильтр слоев. Кнопка доступна, если активизирован режим Группировать слои.
Удалить	Позволяет удалить объект или выделенные объекты. При попытке удалить непустой вид или слой выдается предупреждающее сообщение. Кнопка недоступна, если среди выделенных видов (слоев) есть текущий или системный.
Дерево листов, видов и слоев	Позволяет управлять отображением Дерева листов, видов и слоев.
Сделать текущим	Позволяет присвоить статус текущий выделенному виду, слою или группе свойств слоев.
Активный	Позволяет сделать вид, слой, выделенные слои или все слои группы активными, то есть доступными для изменения.
Фоновый	Позволяет сделать вид, слой, выделенные слои или все слои группы фоновыми, то есть недоступными для изменения.
Видимый	Позволяет сделать вид, слой, выделенные слои или все слои группы видимыми.
Погашенный	Позволяет сделать вид, слой, выделенные слои или все слои группы невидимыми.
Цвет	Позволяет задать цвет вида, слоя, выделенных слоев или всех слоев группы.
Включить все	Позволяет включить все виды чертежа или все слои текущего вида (фрагмента), т.е. сделать их активными и видимыми. Кнопка недоступна, если среди видов (слоев) нет фоновых или погашенных.
Настройка видов	Позволяет настроить параметры отображения видов текущего документа.
Настройка слоев	Позволяет настроить параметры отображения слоев текущего документа.


Дерево листов, видов и слоев

Показывает структуру текущего графического документа.

Объекты Дерева листов, видов и слоев

Корневой элемент дерева	Корневым элементом является текущий документ. Его название совпадает с именем файла. Подчиненными документу объектами первого уровня могут являться листы, группы или виды. Для чертежа — все его виды, для фрагмента — единственный вид, который и является фрагментом.
Листы	Объект позволяет просмотреть список листов чертежа и изменить их свойства.
Пустой вид;  Вид, содержащий объекты.	Пиктограмма вида показывает наличие в нем объектов.
Группы слоев,  Группы свойств слоев,  Фильтры.	Объекты Дерева, подчиненные виду.


Список листов, видов и слоев

Содержит перечень объектов, подчиненных текущему элементу Дерева листов, видов и слоев. Для чертежа подчиненными объектами будут являться его виды, для фрагмента - единственный вид.

Для объекта Листы подчиненными объектами будут листы.

Свойства листов, отображаемые в списке

- ориентация,

- формат,

- кратность,

- оформление,

- библиотека оформлений.

Для видов, групп и фильтров подчиненными объектами являются слои. Если в состав группы входят слои и группы, то в Списке листов, видов и слоев показаны только подчиненные слои этой группы. Слои, включенные в подчиненную группу, не отображаются. Чтобы отобразить в списке входящие в нее объекты, следует активизировать эту группу в Дереве.

Свойства листов, видов и слоев, отображаемые в списке

Значения свойств Статус, Активность, Видимость отображаются в полях Списка пиктограммами.

 Пустой слой.

 Слой, содержащий объекты.

 Активный вид или слой.

 Фоновый вид или слой.

 Видимый вид или слой.

 Погашенный вид или слой.

Объекты, расположенные в Списке, могут быть отсортированы по любому из столбцов. Чтобы выбрать столбец для сортировки, щелкните по его названию. Рядом с названием появится треугольник. Он показывает направление сортировки. Если вершина треугольника направлена вниз, то сортировка списка производится по убыванию значений в это столбце, а если вверх — то по возрастанию.


Для изменения состояния вида или слоя щелкните мышью по пиктограмме, изображающей его текущее состояние. Например, чтобы сделать фоновый вид активным, нужно щелкнуть мышью по его пиктограмме [image]. Пиктограмма сменится на [image], а вид станет активным.

Для изменения состояния и статуса объектов удобно также использовать контекстные меню, доступные как в Дереве листов, видов и слоев, так и в Списке листов, видов и слоев. Кроме команд управления состоянием и статусом эти меню содержат команды удаления и переименования объектов.


Выбор способа группирования слоев

Чтобы изменять свойства у нескольких слоев графического документа одновременно, вы можете формировать наборы объектов документа:

- группы слоев,

- группы свойств слоев,

- фильтры.

Задать тип набора можно в диалоге Группирование слоев.

Если в этом диалоге выбран вариант Группировать слои, то могут быть созданы группы слоев и фильтры. Если выбран вариант Группировать свойства слоев, то могут быть созданы группы свойств слоев. При выборе такого варианта доступна опция Наследовать состав родительского объекта. Если эта опция включена, то при создании группы свойств в ее состав будут автоматически включены слои родительского объекта

В текущем документе допускается изменять способы группирования. Однако необходимо учитывать, что такие изменения настройки приводят к необратимым изменениям созданных групп и фильтров.


Изменения наборов слоев
Изменения свойств групп и фильтров
при переключении способа группировки слоев

Изменение способа группировки в документе приводит к необратимому изменению ранее созданных групп и фильтров.

- Если в документе действовала настройка Группировать свойства слоев, то при выборе варианта Группировать слои группы свойств станут группами слоев. В списке слоев такой группы будет отображаться текущее состояние объектов. В соответствии с изменившимся типом группы свойства ее слоев могут быть изменены одновременно.

- Если в документе действовала настройка Группировать слои, то при выборе варианта Группировать свойства слоев группы слоев станут группами свойств слоев. В соответствии с типом группы их можно будет использовать для управления свойствами слоев документа по отдельности. Состояние объектов группы будет соответствовать текущему состоянию их в документе. Настройки группы необходимо выполнить заново. Созданные фильтры автоматически также будут преобразованы в группы свойств слоев. Их имена не изменятся, то есть будут состоять из слова Фильтр с прежним порядковым номером.


Диалог Группирование слоев

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Текущий чертеж (фрагмент) - Группирование слоев или Сервис - Параметры - Новые документы - Графический документ - Группирование слоев.

Позволяет настроить способ управления слоями в графическом документе.

Описание элементов управления

Группировать слои	Позволяет создавать и использовать группы слоев.
Группировать свойства слоев	Позволяет создавать и использовать группы свойств слоев.
Наследовать состав родительского объекта	Позволяет автоматически включать слои родительского объекта в состав Группы свойств слоев.
Изменение способа группировки в документе приводит к необратимым изменениям созданных групп и фильтров.

После завершения настройки управления слоями нажмите кнопку ОК. Для выхода из диалога без сохранения изменений нажмите кнопку Отмена.


Диалог Фильтр слоев

 Этот диалог появляется на экране после нажатия на кнопку Создать фильтр в диалоге Менеджер документа.

Элементы управления диалога позволяют настраивать фильтр.

Описание элементов управления

Название фильтра	Поле позволяет задать имя фильтра. По умолчанию создаваемому фильтру присваивается имя, состоящее из слова Фильтр, к которому добавляется порядковый номер.
Условия	Таблица содержит набор условий фильтрации. Задание условий
Просмотр	Таблица содержит список слоев, свойства которых удовлетворяют условиям фильтрации. Пока не сформировано ни одного условия, в списке отображаются все слои родительского объекта фильтра. Перечень динамически изменяется при изменении условий фильтрации.
Чтобы завершить формирование фильтра, следует нажать кнопку ОК. Диалог будет закрыт. Значок фильтра появится в Дереве листов, видов и слоев. Чтобы закрыть диалог, отказавшись от сделанных изменений, нажмите кнопку Отмена.


Диалог Выберите слой

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Изменить слой... из меню Сервис или из контекстного меню выделенных объектов.

В этом диалоге вы можете выбрать, на какой слой следует перенести эти объекты.

В списке отображаются свойства всех слоев фрагмента или вида, которому принадлежат выделенные объекты (этот вид необязательно должен быть текущим в настоящий момент).

Выделите нужный слой в списке и нажмите кнопку ОК. Чтобы отказаться от переноса объектов, нажмите кнопку Отмена.

Замечание. При переносе объектов на фоновый слой с них снимается выделение. Для отображения этих объектов используется стиль, заданный для отрисовки фоновых слоев.Объекты, перенесенные на погашенный слой, перестают отображаться на экране.


Диалог Выберите один или несколько слоев

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Выделить - Слой - Выбором...

В списке перечислены все слои фрагмента или вида и указаны их свойства. Выделите нужные слои в списке и нажмите кнопку ОК. Чтобы отказаться от выделения слоев, нажмите кнопку Отмена.


Диалог Выберите один или несколько видов

Этот диалог появляется на экране после вызова команды Выделить - Вид - Выбором...

В списке перечислены все виды чертежа и указаны их свойства. Выделите нужные виды в списке и нажмите кнопку ОК. Чтобы отказаться от выделения видов, нажмите кнопку Отмена.


Поле Область поиска
Использование поля Область поиска

Упрощенный фильтр применяется к элементам объекта, который является текущим в Дереве листов, видов и слоев - документа, вида, группы.

Чтобы задать область поиска, следует ввести в поле строку текста. При этом можно использовать маски. В масках знак "*" заменяет любое количество любых символов. Знак "?" заменяет один любой символ. В Списке листов, видов и слоев будут показаны объекты, у которых указанные поля содержат заданную строку.

В отличие от групп и фильтров содержание области поиска не сохраняется в документе.


Группа слоев (определение)
Группа слоев

Статический набор слоев, объединенных по какому-либо признаку. Предназначена для одновременного изменения свойств слоев одинаковым образом.

Подробнее...


Группа слоев
Назначение групп слоев

Использование групп слоев позволяет одновременно изменять активность, видимость, цвет нескольких слоев одинаковым образом. Например, можно сделать все слои группы погашенными.

В группу могут входить слои фрагмента, слои одного или нескольких видов чертежа. Один слой может входить в состав нескольких групп. При изменении активности, видимости или цвета группы это свойство будет изменено таким же образом у всех слоев, которые входят в нее. При включении слоя в группу его свойства в Cписке листов, видов и слоев показывают фактическое состояние этого слоя. Свойства слоя, который включен в группу, могут быть изменены как в составе группы, так и индивидуально. Если свойства изменены вне данной группы, то эти изменения будут показаны при просмотре состава группы.

Добавление слоя в документ не приводит к автоматическому добавлению этого слоя в группу. Создание слоя в группе добавляет слой в документ. При удалении слоя из группы он не удаляется из документа, при удалении слоя из документа он автоматически удаляется из группы.

Группы являются именованными объектами. По умолчанию при создании группы ей присваивается имя, состоящее из слова Группа и порядкового номера. Это имя может быть изменено.

Группы слоев сохраняются в документе.


Создание группы слоев
Создание групп слоев

 Чтобы создать группу, следует указать место в Дереве листов, видов и слоев и нажать кнопку Создать группу. Эта кнопка доступна, если при выборе способа группирования слоев в документе активизирован вариант Группировать слои.

 Пиктограмма новой группы появится в указанном месте. В поле названия группы будет находиться текстовый курсор. Вы можете изменить умолчательное имя. После нажатия <Enter> или щелчка мышью вне названия группы, она будет зафиксирована.

Изменить название уже существующей группы можно, воспользовавшись стандартными способами Windows.

Чтобы поместить в группу нужные объекты, выделите в Дереве листов, видов и слоев вид, фильтр или ранее созданную группу. В Списке листов, видов и слоев будут показаны подчиненные элементы выделенного объекта. Воспользуйтесь стандартным механизмом Drag&Drop Windows и перетащите нужные слои на значок созданной группы. При таком перемещении слои с прежнего места не удаляются. Вы можете переместить сразу несколько объектов, предварительно выделив их.

Если новая группа создается как подчиненный объект вида или существующей группы и в этом виде или группе выделены слои, то эти слои автоматически будут включены в создаваемую группу.

 При попытке поместить объект в недопустимое место, рядом с курсором будет находиться предупреждающий значок.

 Чтобы удалить группу, следует активизировать ее в Дереве листов, видов и слоев и нажать кнопку Удалить.


Использование группы слоев
Использование групп слоев

Использование группы слоев позволяет одновременно задать активность, видимость или цвет слоев, которые входят в эту группу, одинаковым образом. При активизации группы в Дереве листов, видов и слоев на экране будет показан ее состав. Содержание полей в Списке листов, видов и слоев будет отображать фактическое текущее состояние слоев, входящих в группу. Свойства слоев могут быть различными. Используя кнопки Панели инструментов, задайте состояние видимости, активности и цвет для группы.

Обратите внимание на то, что изменить свойства текущего слоя невозможно.

В группе слоев может не быть ни одного текущего слоя. Максимальное число текущих слоев равно числу видов, которым принадлежат слои, входящие в группу. Например, если группа содержит слои из Вида 1 и из Вида 2, то в ней может быть два текущих слоя. Таким образом, группа слоев, подчиненная виду, а также любая группа слоев фрагмента может содержать только один текущий слой.

Чтобы сделанные настройки элементов группы вступили в силу, нажмите кнопку Применить. При этом Менеджер документа останется на экране. Если нажать кнопку ОК, то настройки будут применены к слоям группы, а Менеджер документа закроется. Чтобы закрыть этот диалог, не применяя выполненные настройки, следует нажать кнопку Отмена.


Группа свойств слоев (определение)
Группа свойств слоев

Набор настроек для нескольких слоев. Предназначена для одновременного изменения свойств слоев в соответствии с индивидуальными настройками для каждого слоя.

Подробнее...


Группа свойств слоев
Назначение групп свойств слоев

Использование групп свойств слоев позволяет одновременно изменять свойства нескольких слоев. При этом значения этих свойств для слоев, которые включены в группу, могут быть различными. Например, для одного из видов поэтажного чертежа созданы следующие группы свойств слоев:

- Офисное здание (Вид 1)

  - План на отм. 0,000 (Группа 1)

- Архитектурные решения (Подгруппа 1-1)

- Технологическое оборудование (Подгруппа 1-2)

- Вентиляция и аспирация (Подгруппа 1-3)

  - План на отм. 3.300 (Группа 2)

- Архитектурные решения (Подгруппа 2-1)

- Технологическое оборудование (Подгруппа 2-2)

- Вентиляция и аспирация (Подгруппа 2-3)

Каждая из групп и подгрупп содержит все слои вида. Группа Технологическое оборудование (Подгруппа 1-2) настроена таким образом, что после ее применения слои данного вида будут иметь следующие свойства.

- Слои, содержащие архитектурные конструкции станут фоновыми.

- Слои, содержащие изображение элементов системы вентиляции и аспирации, станут погашенными.

- Активными станут слои, содержащие технологическое оборудование.

- Погашенными станут все слои, которые содержат объекты на отметке 3.300.

Таким образом использование групп свойств позволяет оперативно настраивать отображение объектов графического документа для выполнения текущих задач в соответствии с предварительно выполненными настройками.

Свойства слоев будут соответствовать настройкам только после применения группы свойств.

Поскольку группа свойств слоев является набором настроек, фактическое состояние слоев, которые включены в ее состав, в группе не отображается.

Добавление слоя в документ не приводит к автоматическому добавлению этого слоя в группу. Создание слоя в группе добавляет слой в документ. Удаление слоя из группы не приводит к удалению слоя из документа. При удалении слоя из документа он автоматически удаляется из группы.

Группы являются именованными объектами. По умолчанию при создании группы ей присваивается имя, состоящее из слова Группа и порядкового номера. Это имя может быть изменено.

Группы свойств слоев сохраняются в документе.


Создание групп свойств слоев

 Чтобы создать группу, следует указать место в Дереве и нажать кнопку Создать группу свойств. Эта кнопка доступна, если при выборе способа группирования слоев в документе активизирован вариант Группировать свойства.

 Пиктограмма новой группы появится в указанном месте. В поле названия группы будет находиться текстовый курсор. Вы можете изменить умолчательное имя. После нажатия <Enter> или щелчка мышью вне названия группы, она будет зафиксирована.

Изменить название уже существующей группы можно, воспользовавшись стандартными способами Windows.

Чтобы поместить в группу нужные объекты, выделите в Дереве листов, видов и слоев вид, фильтр или ранее созданную группу. В Списке листов, видов и слоев будут показаны подчиненные элементы выделенного объекта. Воспользуйтесь стандартным механизмом Drag&Drop Windows и перетащите нужные слои на значок созданной группы. При таком перемещении слои с прежнего места не удаляются. Вы можете переместить сразу несколько объектов, предварительно выделив их.

 При попытке поместить объект в недопустимое место, рядом с курсором будет находиться предупреждающий значок.

Если при выборе способа группирования слоев в документе включена опция Наследовать состав родительского объекта, то в создаваемую группу автоматически будут включены слои родительского объекта, у которых будут сохранены текущие значения свойств.

Используя кнопки Панели инструментов или элементы управления в полях Списка листов, видов и слоев, задайте набор свойств элементов созданной группы. Эти свойства будут назначены слоям после применения группы.

 Чтобы удалить группу, следует активизировать ее в Дереве листов, видов и слоев и нажать кнопку Удалить.


Наследование состава
родительского объекта

Родительским объектом считается документ, группа или вид, в котором создается новая группа свойств слоев.

Если включена опция Наследовать состав родительского объекта, то создание группы свойств слоев происходит следующим образом:

- если родительским элементом является группа свойств, то в новую группу будут скопированы все слои родительской группы и назначаемые им в данной группе свойства,

- если родительским элементом является вид, то новая группа будет содержать все слои вида и их свойства,

- если родительским элементом является корневой элемент Документ, то новая группа будет содержать все слои всех видов.

Замечание. Если в родительском объекте выделены слои, то в состав новой группы свойств будут включены только они, вне зависимости от состояния опции Наследовать состав родительского объекта.


Использование групп свойств слоев

Использование группы свойств слоев позволяет задать каждому слою, входящему в группу, индивидуальный набор свойств. При активизации группы в Дереве листов, видов и слоев первый раз после ее создания, элементы управления в полях Списка листов, видов и слоев будут отображать фактическое состояние элементов группы. Свойства слоев могут быть различными. Используя кнопки Панели инструментов или изменяя значения свойств слоя непосредственно в полях Списка листов, видов и слоев, задайте состояние видимости, активности и цвет для каждого слоя группы. Вы можете выделять слои в группе, чтобы задать им одинаковые свойства.

Обратите внимание на то, что изменить свойства текущего слоя невозможно.

В группе свойств слоев может быть либо один текущий слой, либо ни одного.

Замечание. В последующем при активизации группы в Дереве, в Списке листов, видов и слоев будет показан назначенный набор свойств. Фактическое состояние слоев, включенных в группу, не отображается.

 Чтобы сделанные настройки элементов группы вступили в силу, выделите группу свойств и слоев и нажмите кнопку Сделать текущим. На пиктограмме группы появится "галочка". После этого нажмите кнопку Применить. При этом Менеджер документа останется на экране. Если нажать кнопку ОК, то настройки будут применены к слоям группы, а Менеджер документа закроется. Чтобы закрыть этот диалог, не применяя выполненные настройки, следует нажать кнопку Отмена.


Фильтр слоев (определение)
Фильтр слоев

Динамическая группа слоев, свойства которых соответствуют условиям фильтрации.

Подробнее...


Фильтр слоев
Назначение фильтров слоев

Использование фильтров позволяет создавать динамические группы слоев, свойства которых соответствуют заданным для данного фильтра. Например, показать только те слои, которым присвоен цвет фиолетовый, или слои, названия которых начинаются с буквы "с". Состав такой группы будет изменяться в соответствии с изменением свойств слоев графического документа. Например, при создании нового слоя, свойства которого соответствуют условиям фильтрации, этот слой автоматически будет показан в составе фильтра. Фильтры могут быть преобразованы в группы.

Фильтры являются именованными объектами. По умолчанию при создании фильтра ему присваивается имя, состоящее из слова Фильтр и порядкового номера. Это имя может быть изменено.

Фильтры сохраняются в документе.


Создание фильтров

 Чтобы создать фильтр слоев документа или его вида, следует указать место в Дереве и нажать кнопку Создать фильтр. Эта кнопка доступна, если при выборе способа группирования слоев в документе активизирован вариант Группировать слои.

Положение фильтра в Дереве будет определять состав фильтруемых объектов. Если фильтр создается на уровне видов (второй уровень), фильтрация будет применена к слоям всего документа. Если фильтр расположить внутри вида (третий уровень), то он будет применен только к слоям этого вида.

Создание фильтра в группе невозможно.

После нажатия кнопки Создать фильтр на экране появится диалог Фильтр слоев. Элементы управления этого диалога позволяют настроить фильтр.

В поле Название фильтра будет находиться текстовый курсор. Вы можете изменить умолчательное имя фильтра.

В таблице Условия следует задать набор условий фильтрации.

Таблица Просмотр содержит список слоев, свойства которых удовлетворяют условиям фильтрации. Пока не сформировано ни одного условия, список включает все слои родительского объекта фильтра. Список слоев динамически изменяется при изменении условий фильтра или свойств отфильтрованных слоев.

Чтобы завершить формирование фильтра, следует нажать кнопку ОК. Диалог будет закрыт.

 Значок фильтра появится в Дереве листов, видов и слоев.

Название фильтра в Дереве листов, видов и слоев может быть изменено стандартным способом Windows.

Можно также изменить условия фильтрации. Для этого следует дважды щелкнуть по значку фильтра и в появившемся на экране диалоге Фильтр слоев сделать необходимые изменения.

Фильтр может быть преобразован в группу.

 Чтобы удалить фильтр, следует активизировать его в Дереве листов, видов и слоев и нажать кнопку Удалить.


Преобразование фильтров в группы слоев
Преобразование фильтров в группы

Если в документе действует режим группирования слоев, то в группы слоев могут быть преобразованы произвольно выбранные фильтры.

Чтобы превратить какой-либо фильтр в группу, активизируйте этот фильтр и вызовите из его контекстного меню команду Преобразовать фильтр в группу. Значок и название объекта изменятся: названием станет слово Группа, к нему добавится порядковый номер в списке групп.

При смене режима группирования слоев на режим группирования свойств слоев все фильтры автоматически преобразуются в группы свойств слоев. Имена получившихся объектов при этом не изменятся, то есть будут состоять из слова Фильтр с прежним порядковым номером.

Обратное преобразование, т.е. превращение группы в фильтр, невозможно никакими способами.

_________________

Смотрите также

Выбор способа группирования слоев


Использование фильтров

Использование фильтров сходно с использованием группы слоев. При активизации фильтра на экране появятся слои, свойства которых соответствуют условиям фильтрации. Используя кнопки Панели инструментов, вы можете задать активность, видимость, цвет одновременно всем отфильтрованным элементам. Используя элементы управления в полях Списка листов, видов и слоев, вы можете изменить его свойства индивидуально.

Замечание. Если свойства отфильтрованной группы или ее отдельного элемента будут изменены таким образом, что они перестанут соответствовать условиям фильтрации, то эти объекты будут удалены из фильтра.


Задание условий фильтрации

Каждая строка таблицы Условия является условием фильтрации слоев. Поля Статус, Активность, Видимость, Цвет содержат раскрывающиеся списки. Условие фильтрации следует выбирать из этих списков.

В полях Номер, Имя, Комментарий условия необходимо вводить с клавиатуры. При этом можно использовать маски. В масках знак "*" заменяет любое количество любых символов. Знак "?" заменяет один любой символ. Чтобы завершить ввод в поле, следует нажать <Enter> или щелкнуть мышью вне этого поля.

При задании условий вы можете использовать команды контекстного меню. Команда Очистить ячейку позволяет удалить значение в текущем поле условия. Команда Удалить строку позволяет удалить условие целиком. Команда Копировать строку позволяет создать копию текущей строки.

Условий фильтрации может быть несколько. После формирования одного условия автоматически создается строка для создания следующего. Если фильтр состоит из нескольких условий, то они складываются. Например, если поле Статус одного условия содержит значение непустой слой [image], а другого — пустой [image], то в фильтре будут показаны и пустые, и содержащие объекты слои.


Переименование объектов
Переименование объекта

Чтобы изменить название объекта, вы можете использовать следующие варианты действий:

- щелкнуть по названию объекта,

- выделить название и нажать функциональную клавишу <F2>,

- вызвать из контекстного меню команду Переименовать.

В поле названия появится текстовый курсор, позволяющий редактировать его. Чтобы завершить переименование, щелкните мышью вне поля названия или нажмите <Enter>.


Выделение объектов

Чтобы выделить последовательно расположенные объекты, выделите первый из них, нажмите <Shift> и, не отпуская эту клавишу, выделите последний объект. Все объекты между первым и последним будут выделены.

Чтобы выделить произвольно расположенные объекты, нажмите <Ctrl>. Удерживая эту клавишу, щелкайте по названиям объектов. Они будут добавляться в группу выделенных. Чтобы отменить выделение объекта, щелкните по его названию еще раз, не отпуская клавишу <Ctrl>.

Эти способы выделения можно комбинировать.


Лист чертежа

Состоит из следующих элементов:

- оформление,

- технические требования,

- знак неуказанной шероховатости.

Характеризуется следующими параметрами:

- формат,

- кратность,

- ориентация.

Под форматом может обобщенно пониматься совокупность этих параметров.

Каждый лист отображается в чертеже в виде внешней и внутренней рамок формата с основной надписью. Все листы одного чертежа показываются на экране одновременно. Они располагаются вплотную друг к другу слева направо в порядке создания.

Листы никак не связаны с изображением, хранящимся в чертеже. Условно можно считать их лежащими в специальном слое, который расположен поверх всех графических объектов. Поэтому при удалении листа изображение, находившееся "под ним", остается на своем прежнем месте, а рамка вокруг него и соответствующая основная надпись исчезают.


Оформление листа (определение)
Оформление листа

Оформление листа включает в себя рамки (внешние и внутренние), значения отступов от них, таблицы основной надписи и таблицу изменений. Наличие таблицы изменений не является обязательным. Оформления хранятся в библиотеках оформлений. Файлы этих библиотек имеют расширение lyt.


Общие данные
Общие данные для листов

- объекты спецификации,

- технические требования,

- неуказанная шероховатость,

- локальные и внешние фрагменты,

- атрибуты.


Индивидуальные данные
Индивидуальные данные для листов

- оформление,

- формат,

- кратность,

- ориентация,

- таблица изменений.


Данные, вычисляемые автоматически
Данные для листов, вычисляемые автоматически

- содержание ячеек основной надписи – Лист и Листов (если включена автоматическая нумерация);

- номера и наименования зон.


Добавление в чертеж нового листа
Добавление нового листа

Доступно два способа добавления в чертеж нового листа.

-	С помощью Главного меню. Вызовите команду Вставка - Лист. Справа от имеющихся в чертеже листов появится новый лист. Его оформление и формат будут определяться настройкой, сделанной для новых листов чертежей. При необходимости эти свойства можно изменить.

-	С помощью Менеджера документа. Для этого выполните следующие действия.

1.	Вызовите Менеджер документа.

2.	Выделите в Дереве листов, видов и слоев объект Листы.

3.	 Нажмите на Панели инструментов Менеджера документа кнопку Создать лист. В конец Списка листов, видов и слоев будет добавлена строка, соответствующая созданному листу. При необходимости измените свойства листа.

4.	Нажмите кнопку ОК диалога Менеджер документа. Он будет закрыт, а добавленный лист появится на экране справа от имеющихся листов.


Изменение свойств листа чертежа
Задание свойств листа чертежа

Задание свойств листов производится в диалоге Менеджер документа.

Активизируйте объект Листы в Дереве листов, видов и слоев этого диалога.

В Списке листов, видов и слоев будут показаны листы чертежа. Элементы управления списка позволяют просмотреть или изменить значения свойств листов.

Значок в графе Ориентация показывает текущую ориентацию листа. Чтобы изменить ее, следует щелкнуть по этому значку. Значок также изменится.

Чтобы изменить формат листа, выбрав один из стандартных (А0…А5) форматов, следует раскрыть список в графе Формат и выбрать нужное обозначение формата.

Если необходимо задать нестандартный формат, следует вызвать команду Формат из контекстного меню листа в списке.

На экране появится диалог Формат листа. Чтобы задать ширину и высоту сторон листа, выберите вариант Пользовательский и введите нужные значения в соответствующие поля. Чтобы завершить изменение формата листа, нажмите кнопу ОК. Чтобы закрыть диалог Формат листа без изменения параметров, нажмите кнопку Отмена.

Чтобы изменить кратность листа, выберите нужное значение из раскрывающегося списка в графе Кратность.

Чтобы изменить стиль оформления листа, щелкните по его названию в графе Оформление. На экране появится диалог Выберите стиль оформления. В списке Имя стиля этого диалога будут показаны имена стилей, которые содержатся в текущей библиотеке стилей. Выберите нужное наименование и нажмите кнопку ОК. Чтобы закрыть диалог без изменения стиля, нажмите кнопку Отмена.

Чтобы подключить другую библиотеку стилей, щелкните по ее названию в графе Библиотека оформлений. На экране появится диалог Оформление. Чтобы сменить библиотеку, нажмите кнопку Библиотеки…. На экране появится стандартный диалог открытия файлов Windows. В этом диалоге выберите файл новой библиотеки и нажмите кнопку ОК. Чтобы отключить библиотеку стилей, нажмите кнопку Очистить. Чтобы завершить выбор библиотеки стилей, нажмите кнопку ОК. Чтобы закрыть диалог Оформление без изменения текущей библиотеки стилей, нажмите кнопку Отмена.

Чтобы просмотреть изменения в оформлении листов чертежа, не закрывая диалога, следует нажать кнопку Применить. Диалог Менеджер документа является модальным. Чтобы продолжить работу в системе КОМПАС, этот диалог необходимо закрыть. Чтобы завершить настройку листов и продолжить работу, нажмите кнопку ОК. Чтобы закрыть диалог без изменения настроек, нажмите кнопку Отмена.

Совет. Свойства первого листа чертежа можно настроить другим способом. Вызовите команду Сервис- Параметры или команду Параметры текущего чертежа... из контекстного меню окна документа. Раскройте вкладку Текущий чертеж появившегося на экране диалога и выполните необходимые настройки, используя элементы управления раздела Параметры первого листа.


Переключение между листами

Все листы многолистового чертежа отображаются на экране одновременно. Однако может быть выбран такой масштаб отображения, что часть листов окажется за пределами экрана. Чтобы выбрать лист чертежа для показа на экране, используйте элементы управления, расположенные на панели Управление листами.

  Кнопки Перейти к предыдущему листу и Перейти к последующему листу позволяют показать на экране соответствующие листы относительно текущего.

  Кнопки Перейти к первому листу и Перейти к последнему листу позволяют показать, соответственно, первый или последний листы документа.

 Чтобы показать лист документа с конкретным номером, следует выбрать этот номер из раскрывающегося списка Показать лист.


Удаление листа

 Чтобы удалить лист, активизируйте объект Листы в Дереве листов, видов и слоев диалога Менеджер документа, выделите лист в Списке листов, видов и слое и нажмите кнопку Удалить.


Ориентация листа

Расположение листа на экране. Может быть вертикальным или горизонтальным. Отображается пиктограммой.


Формат листа

Размер сторон листа. Представлен либо списком обозначений стандартных форматов листа от А0 до А5, либо фактическими значениями размеров, если для листа задан пользовательский формат.


Кратность листа

Количество коротких сторон указанного формата в листе (кратность). Задается списком значений 1…9.

Если выбран пользовательский формат листа, значение свойства пустое.


Оформление

Наименование стиля оформления текущего листа.


Библиотека оформлений

Имя файла текущей библиотеки стилей.


Текущий лист (определение)
Текущий лист

Текущий лист - лист, который расположен так, что захватывает центр окна документа. Его номер отображается в списке листов на панели Управление листами.


Команда Первый лист

Позволяет сделать текущим первый лист документа. Масштаб отображения при этом не изменяется. Кнопка недоступна, если первый лист является текущим.


Команда Последний лист

Позволяет сделать текущим последний лист документа. Масштаб отображения при этом не изменяется. Кнопка недоступна, если последний лист является текущим.


Команда Показать лист

Кнопка Показать лист позволяет показать текущий лист полностью. При этом масштаб отображения изменятся так, чтобы текущий лист полностью умещался в окне чертежа, а положение текущего листа изменяется так, чтобы его центр совпадал с центром окна чертежа.

Поле Список листов позволяет выбрать текущий лист. Разверните список и укажите в нем номер нужного листа. Лист с выбранным номером будет показан на экране без изменения масштаба.


Команда Последующий лист

Позволяет сделать текущим лист, следующий за листом, который является текущим в данный момент. Масштаб отображения при этом не изменяется. Кнопка недоступна, если последний лист является текущим.


Команда Предыдущий лист

Позволяет сделать текущим лист, предшествующий листу, который является текущим в данный момент. Масштаб отображения при этом не изменяется. Кнопка недоступна, если первый лист


Команда Менеджер документа...

Позволяет выполнять операции с листами, видами и слоями документа. После вызова команды на экране появится диалог Менеджер документа.


Диалог Номер страницы

Диалог появляется на экране после вызова команды Спецификация - Добавить объект таблицы изменений, если чертеж содержит более одного листа со стилем оформления С таблицей изменений или С таблицей изменений с зонами.

В этом диалоге следует выбрать из раскрывающегося списка номер листа, в котором будет создана таблица изменений.

Выбрав номер, нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог.

Чтобы закрыть диалог без выбора номера, нажмите кнопку Отмена.


Диалог сохранения в растровый формат
Диалог задания параметров записи
в растровый файл

Этот диалог появляется на экране, если при сохранении КОМПАС-документа был выбран один из растровых форматов.

В диалоге можно настроить параметры записи в растровый файл.

Описание элементов управления

Группа Диапазон

Количество страниц документа	Общее количество страниц документа.
Весь документ в один файл	Для растровых форматов, исключая TIFF, опция позволяет сохранить все листы чертежа в одном файле. Если опция выключена, каждый лист записывается в отдельный файл. Имена файлов для сохранения листов будут формироваться следующим образом. К заданному при сохранении документа имени будут автоматически добавляться дополнительные элементы, соответствующие номерам листов. При записи документа в формат TIFF опция позволяет сохранить все листы документа на одной странице файла. Если опция выключена, то результат записи документа будет зависеть от состояния опции Сохранять все страницы в одном файле. Если эта опция включена, то документ будет сохранен в один файл. Листы документа сохраняются на отдельных страницах файла. Если опция Сохранять все страницы в одном файле выключена, то каждый лист записывается в отдельный файл аналогично другим растровым форматам.
Все страницы	Вариант позволяет сохранить все листы документа.
Страницы	Вариант позволяет указать номера листов для сохранения. При выборе этого варианта становится доступным поле для ввода номеров листов. Они должны разделяться запятыми.
Многостраничный TIFF	Опция позволяет при сохранении документа в формате TIFF сохранить каждый лист на отдельной странице файла документа. Опция недоступна в следующих случаях: - при сохранении в формате TIFF включена опция Весь документ в один рисунок, - при сохранении в других растровых форматах.
Группа Настройка

Цвет	Раскрывающийся список позволяет выбрать цвет изображения. Доступны следующие варианты: Черный и Установленный для объекта
Все линии тонкие	Опция позволяет записать все линии с толщиной, установленной для тонких линий в диалоге настройки системы. По умолчанию это значение составляет 0,18 мм. Замечание. Состояние опции Вывод тонкими линиями не влияет на толщину линий шрифта.
Масштаб	Поле для ввода масштаба изображения.
Группа Параметры растра

Раскрывающийся список Цветность	Позволяет выбрать количество цветов.
Разрешение, точек на дюйм	Раскрывающийся список позволяет ввести или выбрать разрешение изображения.
Оттенки серого	Опция позволяет записать цветные оттенки оттенками серого цвета.  Количество оттенков серого тем больше, чем большая цветность установлена. Поэтому включение этой опции не равносильно выбору черно-белого способа записи, при котором оттенки серого цвета создаются путем "смешения" черных и белых пикселов.
После завершения настройки нажмите кнопку ОК, чтобы начать запись. Для отказа от записи нажмите кнопку Отмена.

Замечание. Запись в растровые форматы подчиняется настройке фильтров вывода на печать. Т.е. в созданном файле рисунка будут присутствовать только те объекты КОМПАС-документа, печать которых включена.

Если появилось сообщение о невозможности записи...


Проверка правописания
Проверка правописания;
общие сведения

Программа проверки правописания системы КОМПАС позволяет выполнять проверку правописания текстовых объектов КОМПАС-документов:

- текст текстового документа,

- текст объекта спецификации и таблицы изменений,

- текст основной надписи чертежа,

- текст технических требований чертежа,

- текст размерной надписи,

- текст надписи в обозначениях,

- текст на чертеже,

- текст в ячейке таблицы.

Проверка правописания должна быть выполнена отдельно для каждого текстового объекта в документе.

Если в текстовом объекте выделен фрагмент, проверка будет выполнена в этом фрагменте. Если текст не был выделен, проверяется весь объект. Проверка правописания производится по отдельным предложениям текстового объекта.

Замечание. При проверке правописания с использованием программы необходимо учитывать следующее. Эта программа может находить не все ошибки, а только наиболее типичные. Поэтому окончательное решение о наличии или отсутствии ошибок должен принимать пользователь.


Выполнение проверки правописания

 Для выполнения проверки правописания вызовите команду Сервис - Правописание....

После этого для каждого предложения будут последовательно выполнены следующие действия.

1. Орфографическая проверка слов.

2. Грамматическая проверка.

При выполнении орфографической проверки программа последовательно сравнивает слова предложения со словами из словарей. Если обнаружено слово, сходное по написанию, но не совпадающее полностью ни с одним из слов, содержащихся в словарях, на экране появляется диалог Правописание. В списке этого диалога показаны все слова из словарей, сходные по написанию с проверяемым. Состав выводимого списка определяется только написанием слов, поэтому в него могут быть включены слова, не подходящие по контексту. Элементы управления диалога позволяют заменить проверяемое слово словом из словаря, добавить проверяемое слово в словарь или продолжить проверку, отказавшись от замены.

При выполнении грамматической проверки анализируется предложение целиком. Если анализ предложения позволяет сделать вывод о наличии грамматических ошибок в нем, на экране появится диалог Правописание. В этом диалоге будет показано описание предполагаемой ошибки.


Настройка способа проверки правописания
Настройка параметров проверки правописания

Настройка параметров проверки правописания выполняется в диалоге Параметры правописания. Открыть этот диалог можно следующими способами:

- Вызовите команду Сервис - Параметры - Система - Текстовый редактор - Проверка правописания.

- Нажмите кнопку Параметры в диалоге Правописание.

Элементы управления диалога Параметры правописания позволяют включить автоматическую проверку орфографии и грамматики при вводе текста, задать типы слов, проверка правописания которых не будет выполняться, подключить словари, используемые для проверки и включить выделение слов с ошибками.


Словари системы проверки правописания

Словари используются при орфографической проверке. Они содержат слова заведомо правильного написания. При проверке слова текста сравниваются со словами из словарей.

Базовая поставка программы проверки правописания включает в себя основной словарь, содержащий слова для проверки и пустой вспомогательный словарь.

Содержание основного словаря является предопределенным и не может быть изменено средствами программы. Вспомогательный словарь предназначен для добавления узкоупотребительных технических и прочих специальных терминов, имен собственных, сокращений, и т. п., которые не включены в основной словарь.

Программа проверки правописания позволяет создавать дополнительные вспомогательные словари.


Создание нового вспомогательного словаря

Чтобы создать вспомогательный словарь, выполните следующие действия.

1. В диалоге настройки параметров правописания нажмите кнопку Словари.

На экране появится диалог Вспомогательные словари.

2. Нажмите кнопку Создать.

На экране появится стандартный диалог создания файлов Windows.

3. Введите в поле Имя файла имя вспомогательного словаря.

Файлам словарей автоматически присваиваются расширения dic.

4. Нажмите кнопку Сохранить.

Имя созданного словаря появится в списке диалога Вспомогательные словари. Опция рядом с именем словаря показывает, используется ли он при проверке правописания. По умолчанию она включена.

Созданный словарь представляет собой пустой файл. Слова могут добавляться в него при орфографической проверке. Слова, добавляемые при орфографической проверке, автоматически вставляются в определенный словарь - словарь по умолчанию.

5. Чтобы назначить словарь умолчательным, выделите его имя в списке и нажмите кнопку По умолчанию.

6. Чтобы завершить создание вспомогательного словаря, нажмите кнопку ОК. Чтобы закрыть диалог Вспомогательные словари без подключения созданного словаря, нажмите кнопку Отмена. Словарь можно будет подключить позднее.

Замечание. Чтобы программа проверки правописания обращалась к вспомогательным словарям, необходимо выключить опцию Предлагать только из основного словаря в диалоге настройки параметров правописания.


Добавление существующего вспомогательного словаря
Подключение существующего
вспомогательного словаря

Вы можете подключить к системе проверки правописания вспомогательные словари, например, предоставленные сторонними разработчиками. Чтобы подключить вспомогательный словарь, выполните следующие действия.

1. В диалоге настройки параметров правописания нажмите кнопку Словари.

На экране появится диалог Вспомогательные словари.

2. Нажмите кнопку Добавить.

На экране появится стандартный диалог открытия файлов Windows.

3. Выберите имя словаря и нажмите кнопку Открыть.

По умолчанию добавленный словарь подключен к системе проверки правописания, то есть опция слева от его имени в списке диалога Вспомогательные словари включена.

В подключенный словарь могут быть добавлены слова при орфографической проверке. Для этого словарь необходимо назначить словарем по умолчанию.

4. Чтобы назначить словарь умолчательным, выделите его имя в списке и нажмите кнопку По умолчанию.

5. Чтобы завершить подключение вспомогательного словаря, нажмите кнопку ОК. Чтобы закрыть диалог Вспомогательные словари без подключения созданного словаря, нажмите кнопку Отмена. Словарь можно будет подключить позднее.

Замечание. Чтобы система проверки правописания обращалась к вспомогательным словарям, необходимо выключить опцию Предлагать только из основного словаря в диалоге настройки параметров правописания.


Добавление, удаление и изменение слов во вспомогательном словаре
Изменение вспомогательного словаря

В диалоге настройки параметров правописания нажмите кнопку Словари. На экране появится диалог Вспомогательные словари. Выделите имя словаря в списке и нажмите кнопку Изменить.

Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы добавить слово, введите его в поле Слово:, а затем нажмите кнопку Добавить.

- Чтобы удалить слово, выделите его в поле Словарь:, а затем нажмите кнопку Удалить.

- Чтобы изменить слово, удалите его, а затем добавьте, изменив его написание.

________________

Смотрите также

Добавление слов во вспомогательный словарь при проверке орфографии


Добавление слов во вспомогательный словарь
при проверке орфографии

При орфографической проверке система может встретить слово, отсутствующее в подключенных словарях. Предполагается, что такое слово содержит ошибку. Если слово правильно, его можно добавить в один из словарей.

Чтобы добавить проверяемое слово во вспомогательный словарь, в диалоге Правописание нажмите кнопку Добавить.

Слово автоматически будет добавлено в определенный словарь - словарь по умолчанию.

Чтобы проверить, какой из вспомогательных словарей является умолчательным или назначить умолчательным другой словарь, следует выполнить следующие действия.

1. Нажмите в диалоге Правописание кнопку Параметры.

2. В появившемся на экране диалоге Параметры правописания  нажмите кнопку Словари....

На экране появится диалог Вспомогательные словари.

Имя умолчательного словаря в списке дополнено строкой "(по умолчанию)".

3. Чтобы назначить умолчательным другой словарь, выделите его имя и нажмите кнопку По умолчанию. Закройте диалог, нажав кнопку OK.

4. Закройте диалог Параметры правописания.

________________

Смотрите также

Изменение вспомогательного словаря


команда Проверка правописания
Команда Правописание...

Позволяет выполнить проверку правописания всего текста или выделенного фрагмента.


Команда Расстановка переносов

Позволяет расставить переносы во всем тексте или выделенном фрагменте.


Команда Правописание

Позволяет выполнить проверку правописания всего текста или выделенного фрагмента.


Диалог Правописание

 Диалог появляется на экране после вызова команды Сервис - Правописание.

Элементы управления диалога позволяют выполнить орфографическую и грамматическую проверку всего текста или выделенного фрагмента.

Проверка производится в следующем порядке:

-	проверяется наличие орфографических ошибок в предложении,

-	проверяется наличие грамматических ошибок в предложении.

Описание элементов управления

Грамматика	Опция позволяет управлять проверкой грамматики. По умолчанию опция включена.
Параметры...	Кнопка позволяет настроить параметры проверки правописания. После вызова команды на экране появится диалог Параметры правописания.
Вернуть	Кнопка позволяет отменить предыдущее действие по редактированию текста в диалоге Правописание. После отмены последнего редактирования кнопка становится недоступной. Также кнопка недоступна до первой правки текста.
Отмена	Кнопка позволяет завершить проверку правописания. После вызова команды диалог Правописание будет закрыт, внесенные исправления зафиксируются в тексте.
Остальные элементы управления диалога определяются типом выполняемой проверки:

-	элементы управления проверкой орфографии

-	элементы управления проверкой грамматики


Проверка орфографии

Описание элементов управления

Орфографическая ошибка	Поле содержит проверяемое предложение. Слово, предположительно содержащее грамматическую ошибку, выделяется красным цветом.  Ошибка может быть исправлена непосредственно в этом поле. Для внесения исправлений в исходный текст необходимо нажать кнопку Заменить.
Варианты	Поле Варианты содержит список слов, сходных по написанию с проверяемым, из словарей программы проверки орфографии. Состав списка определяется только написанием слов, поэтому в него могут быть включены слова, не подходящие по контексту. Чтобы заменить проверяемое слово вариантом из списка, его следует выделить и нажать кнопку Заменить. Также замена будет выполнена после двойного щелчка по элементу списка. Если начать редактирование проверяемого слова в поле Орфографическая ошибка, поле Варианты становится недоступным.
Пропустить	Кнопка позволяет пропустить проверяемое слово. Оно считается проверенным и не содержащим ошибки. Если начать редактирование проверяемого слова в поле Орфографическая ошибка, кнопка Пропустить заменяется кнопкой Отменить правку.
Отменить правку	Кнопка позволяет отменить редактирование, выполненное в поле Орфографическая ошибка. После нажатия кнопки становится доступным поле Варианты.
Пропустить все	Кнопка позволяет пропустить проверяемое слово. Оно считается проверенным и не содержащим ошибки. Слова такого же написания по всему тексту, даже если выполнялась проверка выделенного фрагмента, также полагаются правильными и пропускаются при проверке. Кнопка недоступна, если производится редактирование в поле Орфографическая ошибка.
Добавить	Кнопка позволяет добавить проверяемое слово во вспомогательный словарь, который назначен умолчательным. При последующих проверках это слово будет предлагаться для замены в списке Варианты. Кнопка недоступна, если производится редактирование в поле Орфографическая ошибка.
Заменить	Кнопка позволяет заменить проверяемое слово в тексте вариантом из списка или словом, отредактированным в поле Орфографическая ошибка. После нажатия кнопки проверка продолжается.
Заменить все	Кнопка позволяет заменить проверяемое слово и слова аналогичного написания по всему тексту вариантом из списка или словом, отредактированным в поле Орфографическая ошибка. Уже проверенные слова, например, обработанные командами Пропустить, Заменить, не заменяются. После нажатия кнопки проверка продолжается.


Проверка грамматики

Описание элементов управления

Грамматическая ошибка	Поле содержит проверяемое предложение. Часть предложения, предположительно содержащая грамматическую ошибку, выделена зеленым цветом. Одновременно в исходном тексте проверяемое предложение также выделяется. Ошибка может быть исправлена непосредственно в этом поле. Для внесения исправлений в исходный текст необходимо нажать кнопку Изменить.
Варианты	Поле содержит краткие описания возможных ошибок. Для внесения исправлений в исходный текст необходимо выбрать вариант и нажать кнопку Изменить. Если начать редактирование проверяемого предложения в поле Грамматическая ошибка, поле становится недоступным.
Пропустить	Кнопка позволяет пропустить проверяемое предложение. Оно считается проверенным и не содержащим ошибки. Если начать редактирование проверяемого предложения в поле Грамматическая ошибка, кнопка Пропустить заменяется кнопкой Отменить правку. По нажатию кнопки Пропустить проверяемое предложение не изменяется и считается проверенным и не содержащим ошибки.
Отменить правку	Кнопка позволяет отменить редактирование, выполненное в поле Грамматическая ошибка. После нажатия кнопки становится доступным поле Варианты.
Пропустить все	Кнопка позволяет пропустить проверяемое предложение. Оно считается проверенным и не содержащим ошибки. Предложения с такими же грамматическими ошибками, даже если выполнялась проверка выделенного фрагмента, также полагаются правильными и пропускаются при проверке.
Изменить	Кнопка позволяет заменить проверяемое предложение в тексте вариантом из списка или исправленным в поле Грамматическая ошибка. После нажатия кнопки проверка продолжается.


Диалог настройки параметров проверки правописания

Появляется на экране после вызова команды Сервис - Параметры - Система - Текстовый редактор - Правописание или нажатия кнопки Параметры в диалоге Правописание.

Элементы управления диалога позволяют настроить проверку правописания.

Описание элементов управления

Группа Орфография

Предлагать только из основного словаря	Опция позволяет использовать вспомогательные словари при проверке правописания. По умолчанию выключена.
Пропускать слова из прописных букв	Опция позволяет пропускать при проверке орфографии слова, состоящие из заглавных букв. По умолчанию включена.
Пропускать слова с цифрами	Опция позволяет пропускать при проверке орфографии слова, состоящие из букв и цифр. По умолчанию включена.
Словари...	Команда позволяет выполнять различные действия со вспомогательными словарями, например, создавать, изменять и т.п. После вызова команды на экране появится диалог Вспомогательные словари.
Группа Грамматика

Настройка...	Кнопка позволяет настроить параметры грамматической проверки. После вызова команды на экране появится диалог Настройка грамматической проверки.
Чтобы завершить настройку правописания, нажмите кнопку ОК. Чтобы закрыть диалог, отказавшись от сделанных изменений, нажмите кнопку Отмена.


Диалог Вспомогательные словари

Появляется на экране после вызова команды Словари... диалога настройки параметров проверки правописания.

Элементы управления диалога позволяют управлять вспомогательными словарями для проверки правописания.

Описание элементов управления

Список словарей	Содержит имена доступных для использования вспомогательных словарей. Опция слева от имени словаря позволяет управлять его подключением для проверки орфографии.
По умолчанию	Кнопка позволяет использовать выбранный в списке словарь в качестве умолчательного. В этот словарь будут добавляться новые слова. К имени умолчательного словаря добавляется текст "(по умолчанию)".
Создать...	Кнопка позволяет создать новый пользовательский словарь. После нажатия кнопки на экране появится стандартный диалог создания файлов Windows. По умолчанию вспомогательные словари создаются в папке ..\Documents and Settings\user\Application Data\Ascon\Kompas-3D\8.0.
Добавить...	Кнопка позволяет добавить имя пользовательского словаря в список диалога Вспомогательные словари. После нажатия кнопки на экране появится стандартный диалог открытия файлов Windows. По умолчанию открывается папка ..\Documents and Settings\user\Application Data\Ascon\Kompas-3D\8.0.
Удалить	Кнопка позволяет удалить имя словаря из списка. Тем самым словарь будет недоступным при проверке правописания. Файл, в котором сохранен словарь, остается без изменений.
Информационное поле	Содержит полное имя файла словаря, выделенного в списке.
Чтобы завершить работу со вспомогательными словарями, нажмите кнопку ОК. Чтобы закрыть диалог, отказавшись от сделанных изменений, нажмите кнопку Отмена.