Copyright: Copyright (C) 2002-2004 Ricoh Company, Ltd. All rights reserved.


HDI ドライバーについて

リコー HDI ドライバーは、AutoCAD で採用された HDI （Heidi Device Interface） に対応することで、AutoCAD の図面を高精細かつ高速に印刷するためのドライバーです。

ページ記述言語は、RP-GL/2 を使用します。

•	Autodesk、AutoCAD、AutoCAD LT、Heidiは米国オートデスク社の商標または登録商標です。

•	Microsoft, Windows, Windows NT は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

•	その他の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

HELP Version 26G2HJAR1.50


機種による給紙方法と給紙トレイの違い

imagio Wide 7040

imagio Wide 7040では各給紙ユニットにセットされているロール紙のカット方法により、1つの給紙ユニットに3種類の用紙がセットされているかのように動作させる“仮想トレイ”機能を備えています。

この機能により、搭載されている3つの給紙ユニットで9種類の仮想トレイを使用することができます。

各給紙ユニットにセットされたロール紙は、搬送方向に対してトレイ1、4、7はタテ長、トレイ2、5、8はヨコ長、トレイ3、6、9は設定したサイズ （不定形） にカットされます。詳しくは、使用説明書を参照してください。

「自動トレイ選択」 を選択すると 「サイズ」 で指定したサイズの用紙がセットされているトレイから給紙されます。「手差しトレイ」 は 「自動トレイ選択」 対象外です

注：

•	トレイ7、8、9を使用するには、オプションの 「imagio Wide ロールユニット タイプ7040」 が必要です。

imagio Wide 8100

imagio Wide 8100では各給紙ユニットにセットされているロール紙のカット方法により、1つの給紙ユニットに3種類の用紙がセットされているかのように動作させる“仮想トレイ”機能を備えています。

この機能により、搭載されている4つの給紙ユニットで12種類の仮想トレイを使用することができます。

各給紙ユニットにセットされたロール紙は、搬送方向に対してトレイ1、4、7、10はタテ長、トレイ2、5、8、11はヨコ長、トレイ3、6、9、12は設定したサイズ （不定形） にカットされます。詳しくは、使用説明書を参照してください。

「自動トレイ選択」 を選択すると 「サイズ」 で指定したサイズの用紙がセットされているトレイから給紙されます。「手差しトレイ」 は 「自動トレイ選択」 対象外です。

imagio Wide 6020

imagio Wide 6020では各給紙ユニットにセットされているロール紙のカット方法により、1つの給紙ユニットに3種類の用紙がセットされているかのように動作させる“仮想トレイ”機能を備えています。

この機能により、搭載されている2つの給紙ユニットで6種類の仮想トレイを使用することができます。

各給紙ユニットにセットされたロール紙は、搬送方向に対してロール紙1（定形タテ）、ロール紙2（定形タテ）はタテ長、ロール紙1（定形ヨコ）、ロール紙2（定形ヨコ）はヨコ長、ロール紙1（不定形）、ロール紙2（不定形）は設定したサイズ （不定形） にカットされます。詳しくは、使用説明書を参照してください。

また、カット紙トレイでは、A3タテ、A4タテ、B4タテの定形サイズ用紙をサポートしています。

「自動トレイ選択」 を選択すると 「サイズ」 で指定したサイズの用紙がセットされているトレイから給紙されます。「手差し」 は 「自動トレイ選択」 対象外です。

注：

•	ロール紙2（定形タテ）、ロール紙2（定形ヨコ）、ロール紙2（不定形）を使用するには、「imagio ロールユニット タイプW3b」 が装着されている必要があります。

•	カット紙トレイを使用するには、「imagio カセット タイプW3」 が必要です。

imagio Wide 7040e

imagio Wide 7040eでは各給紙ユニットにセットされているロール紙のカット方法により、1つの給紙ユニットに3種類の用紙がセットされているかのように動作させる“仮想トレイ”機能を備えています。

この機能により、搭載されている3つの給紙ユニットで9種類の仮想トレイを使用することができます。

各給紙ユニットにセットされたロール紙は、搬送方向に対してロール紙1（定形タテ）、ロール紙2（定形タテ）、ロール紙3（定形タテ）はタテ長、ロール紙1（定形ヨコ）、ロール紙2（定形ヨコ）、ロール紙3（定形ヨコ）はヨコ長、ロール紙1（不定形）、ロール紙2（不定形）、ロール紙3（不定形）は設定したサイズ （不定形） にカットされます。詳しくは、使用説明書を参照してください。

「自動トレイ選択」 を選択すると 「サイズ」 で指定したサイズの用紙がセットされているトレイから給紙されます。「手差し」 は 「自動トレイ選択」 対象外です。

注：

•	ロール紙3（定形タテ）、ロール紙3（定形ヨコ）、ロール紙3（不定形）を使用するには、オプションの 「imagio Wide ロールユニット タイプ7040」 が必要です。

imagio Wide 8100e

imagio Wide 8100eでは各給紙ユニットにセットされているロール紙のカット方法により、1つの給紙ユニットに3種類の用紙がセットされているかのように動作させる“仮想トレイ”機能を備えています。

この機能により、搭載されている4つの給紙ユニットで12種類の仮想トレイを使用することができます。

各給紙ユニットにセットされたロール紙は、搬送方向に対してロール紙1（定形タテ）、ロール紙2（定形タテ）、ロール紙3（定形タテ）、ロール紙4（定形タテ）はタテ長、ロール紙1（定形ヨコ）、ロール紙2（定形ヨコ）、ロール紙3（定形ヨコ）、ロール紙4（定形ヨコ）はヨコ長、ロール紙1（不定形）、ロール紙2（不定形）、ロール紙3（不定形）、ロール紙4（不定形）は設定したサイズ （不定形） にカットされます。詳しくは、使用説明書を参照してください。

「自動トレイ選択」 を選択すると 「サイズ」 で指定したサイズの用紙がセットされているトレイから給紙されます。「手差し」 は 「自動トレイ選択」 対象外です。

imagio Neo W400

トレイ1、2、3、4、5、手差しトレイが使用できます。

「自動トレイ選択」 を選択すると 「サイズ」 で指定したサイズの用紙がセットされているトレイから給紙されます。「手差しトレイ」 は 「自動トレイ選択」 対象外です。

imagio Neo W7050

imagio Neo W7050では各給紙ユニットにセットされているロール紙のカット方法により、1つの給紙ユニットに3種類の用紙がセットされているかのように動作させる "仮想トレイ" 機能を備えています。

この機能により、搭載されている4つの給紙ユニットで12種類の仮想トレイを使用することができます。

各給紙トレイにセットされたロール紙は、搬送方向に対してロール紙1（定形タテ）、ロール紙2（定形タテ）、ロール紙3（定形タテ）、ロール紙4（定形タテ） はタテ長、ロール紙1（定形ヨコ）、ロール紙2（定形ヨコ）、ロール紙3（定形ヨコ）、ロール紙4（定形ヨコ） はヨコ長、ロール紙1（不定形）、ロール紙2（不定形）、ロール紙3（不定形）、ロール紙4（不定形）は設定したサイズ （不定形） にカットされます。給紙ユニットのほかに手差しも使用できます。詳しくは、使用説明書を参照してください。

また、カット紙トレイでは、A2ヨコ、A3タテ／ヨコ、A4タテ／ヨコ、B3ヨコ、B4タテ／ヨコの定形サイズ用紙をサポートしています。「自動トレイ選択」 を選択すると 「サイズ」 で指定したサイズの用紙がセットされているトレイから給紙されます。「手差し」 は 「自動トレイ選択」 対象外です。

注:

•	ロール紙3（定形タテ）、ロール紙3（定形ヨコ）、ロール紙3（不定形）、ロール紙4（定形タテ）、ロール紙4（定形ヨコ）、ロール紙4（不定形） を使用するには、オプションの 「imagio ロールユニット タイプW4」 が必要です。

•	カット紙トレイを使用するには、オプションの 「imagio カセット タイプW4」 が必要です。

•	オプションの 「imagio ロールユニット タイプW4」 と 「imagio カセット タイプW4」 を同時に装着することはできません。


カスタム　プロパティ

［デバイスとドキュメントの設定］ タブで、［カスタム プロパティ］ を選択して ［カスタムプロパティ］ ボタンをクリックすると表示されます。

ご使用の機種によって設定できる項目に違いがあります。

imagio Wide 7040 / 8100 の場合

imagio Wide 7040e / 8100e の場合

imagio Wide 6020 の場合

imagio Neo W400 の場合

imagio Neo W7050 の場合


カスタム　プロパティ （imagio Wide 7040 / 8100）

印刷設定

線と塗り潰しの設定

塗り潰し図形やTrueTypeフォント、線オブジェクトの塗り潰しパターンを、AutoCAD側の設定に従って印刷するか、すべて黒で塗り潰して印刷するかを設定します。

すべて黒

クリックしてチェックを付けると図形や線オブジェクトの塗り潰しを、ペン設定の色に関係なく、すべて黒で塗り潰して印刷します。

チェックが付いていないと図形や線オブジェクトの塗り潰しを、AutoCAD側のペン設定の色に従い、ハーフトーンまたは黒塗り潰しで印刷します。

サンプルを見るには [image] をクリックしてください。

ミラー

出力イメージを左右反転します。

プリンターコマンドで行いますので、アプリケーション側のプレビューには反映されません。

本体スタンプ

作成した文書にプリンター側で設定されているスタンプを印字するには、［本体スタンプ］ をクリックしてチェックを付けます。印字できるスタンプには、「複製厳禁」 や 「至急」 などのあらかじめプリンターに登録されている ［スタンプ印字］ と、よく使用する文字やマークなどを登録できる ［ユーザースタンプ印字］ があります。詳しくは 「使用説明書＜プリンター機能編＞」 を参照してください。

注：

•	スタンプを印字するには、プリンターオプションの 「imagio Wide 印字用ボードタイプ8100」 が必要です。機種によっては 「imagio Wide 増設ハードディスクタイプ8100」 も必要です。

•	プリンター側でスタンプの設定が解除された場合、スタンプは印字されません。

•	不定形サイズ出力時は無効です。

•	スタンプと図面の向きが合わない場合は、AutoCAD側の設定で、「ファイル」－「印刷」－「印刷設定」 タブの ［図面方向］ で 「上下を逆にして印刷」 にチェックを入れてください。

余白の設定

［供給元］ で 「自動トレイ選択」 が選択され、［サイズ］ で 「カスタム用紙サイズ」 が選択された場合に、給紙方向に対する上端、下端の余白を設定します。

上端余白、下端余白とも 0～200 mm の範囲で設定できます。

補足：

•	上端、下端とも給紙方向に対して余白をつけます。給紙方向によっては、図面に対して上端以外、下端以外に余白がつく場合があります。

•	給紙方向に対して図面サイズの長さ、上端余白、下端余白の合計が 6,000 mm を越えた場合、余白の付加は行われません。

排紙トレイの選択

排紙先が複数ある場合、排紙トレイを設定します。

補足：

•	幅 297 mm～880 mm、長さ 200 mm～841 mm の範囲以外では、 「折機上排紙トレイ」 を指定しても 「前排紙トレイ」 から排紙されます。

•	指定した排紙先が装着されていない場合や、選択した用紙サイズにより排紙できない場合、設定は無効となり、プリンターの設定に従って排紙されます。

印刷後のエミュレーション設定

印刷終了後に切り替えるエミュレーションやプログラムを選択します。

複数台のパソコンで1台のプリンターを使用している環境で、CADアプリからリコー製ドライバーを使用せずに出力するパソコンが混在しているときに使うと便利です。リコー製ドライバーだけで運用している場合は、特に指定する必要はありません。


カスタム　プロパティ （imagio Neo W400）

印刷設定

線と塗り潰しの設定

塗り潰し図形やTrueTypeフォント、線オブジェクトの塗り潰しパターンを、AutoCAD側の設定に従って印刷するか、すべて黒で塗り潰して印刷するかを設定します。

すべて黒

クリックしてチェックを付けると図形や線オブジェクトの塗り潰しを、ペン設定の色に関係なく、すべて黒で塗り潰して印刷します。

チェックが付いていないと図形や線オブジェクトの塗り潰しを、AutoCAD側のペン設定の色に従い、ハーフトーンまたは黒塗り潰しで印刷します。

サンプルを見るには [image] をクリックしてください。

ミラー

出力イメージを左右反転します。

プリンターコマンドで行いますので、アプリケーション側のプレビューには反映されません。

本体スタンプ

作成した文書にプリンター側で設定されているスタンプを印字するには、［本体スタンプ］ をクリックしてチェックを付けます。印字できるスタンプには、「複製厳禁」 や 「至急」 などのあらかじめプリンターに登録されている ［スタンプ印字］ と、よく使用する文字やマークなどを登録できる ［ユーザースタンプ印字］ があります。詳しくは 「使用説明書＜プリンター機能編＞」 を参照してください。

注：

•	プリンター側でスタンプの設定が解除された場合、スタンプは印字されません。

•	スタンプと図面の向きが合わない場合は、AutoCAD側の設定で、「ファイル」－「印刷」－「印刷設定」 タブの ［図面方向］ で 「上下を逆にして印刷」 にチェックを入れてください。

赤黒設定

重要：

•	赤黒設定を実行するには、プリンターオプションの 「imagio 赤現像ユニット タイプN10」 が装着されている必要があります。

•	赤と黒の印字が重ねあわせてあると、透過する場合があります。

ペン色設定

クリックしてチェックを付けるとベクターデータ （AutoCAD上の印刷スタイルテーブルで 「色」 を 「red」 に指定した個所） を赤色で印刷します。

注：

•	［線と塗り潰しの設定］ で ［すべて黒］ のチェックがはずされていないと、設定できません。

•	AutoCADで細い線幅を指定した線に対し赤指定した場合、任意の線幅で描かれない場合があります。詳しくは、「RP-GL/2 使用説明書」 をご確認ください。

•	AutoCAD2004/LT2004/2005/LT2005では設定できません。

イメージ

ラスターデータを印刷する色をクリックして選択します。

排紙トレイの選択

排紙先が複数ある場合、排紙トレイを設定します。

補足：

•	指定した排紙先が装着されていない場合や、選択した用紙サイズにより排紙できない場合、設定は無効となり、プリンターの設定に従って排紙されます。

印刷後のエミュレーション設定

印刷終了後に切り替えるエミュレーションやプログラムを選択します。

複数台のパソコンで1台のプリンターを使用している環境で、CADアプリからリコー製ドライバーを使用せずに出力するパソコンが混在しているときに使うと便利です。リコー製ドライバーだけで運用している場合は、特に指定する必要はありません。


カスタム　プロパティ （imagio Wide 6020）

印刷設定

線と塗り潰しの設定

塗り潰し図形やTrueTypeフォント、線オブジェクトの塗り潰しパターンを、AutoCAD側の設定に従って印刷するか、すべて黒で塗り潰して印刷するかを設定します。

すべて黒

クリックしてチェックを付けると図形や線オブジェクトの塗り潰しを、ペン設定の色に関係なく、すべて黒で塗り潰して印刷します。

チェックが付いていないと図形や線オブジェクトの塗り潰しを、AutoCAD側のペン設定の色に従い、ハーフトーンまたは黒塗り潰しで印刷します。

サンプルを見るには [image] をクリックしてください。

ミラー

出力イメージを左右反転します。

プリンターコマンドで行いますので、アプリケーション側のプレビューには反映されません。

本体スタンプ

作成した文書にプリンター側で設定されているスタンプを印字するには、［本体スタンプ］ をクリックしてチェックを付けます。印字できるスタンプには、「複製厳禁」 や 「至急」 などのあらかじめプリンターに登録されている ［スタンプ印字］ と、よく使用する文字やマークなどを登録できる ［ユーザースタンプ印字］ があります。詳しくは「使用説明書＜プリンター機能編＞」を参照してください。

注：

•	スタンプを印字するには、プリンターオプションの 「imagio Wide 印字用ボードタイプ8100」 および 「imagio 増設ハードディスク タイプW3」 が必要です。

•	プリンター側でスタンプの設定が解除された場合、スタンプは印字されません。

•	不定形サイズ出力時は無効です。

•	スタンプと図面の向きが合わない場合は、AutoCAD側の設定で、「ファイル」－「印刷」－「印刷設定」 タブの ［図面方向］ で 「上下を逆にして印刷」 にチェックを入れてください。

不定形印字設定

［供給元］ で 「自動トレイ選択」 が選択され、［サイズ］ で 「カスタム用紙サイズ」 が選択された場合に、不定形サイズの用紙に対する印刷位置を設定します。

余白の設定

［供給元］ で 「自動トレイ選択」 が選択され、［サイズ］ で 「カスタム用紙サイズ」 が選択された場合に、給紙方向に対する上端、下端、左端、右端の余白を設定します。

上端余白、下端余白、左端余白、右端余白とも 0～200 mm の範囲で設定できます。

補足：

•	上端、下端、左端、右端とも給紙方向に対して余白をつけます。給紙方向によっては、図面に対して設定どおりに余白がつかない場合があります。

•	給紙方向に対して図面サイズの長さ、上端余白、下端余白の合計が 3,600 mm を越えた場合、余白の付加は行われません。

•	給紙方向に対して図面サイズの幅、左端余白、右端余白の合計が 914 mm を越えた場合、余白の付加は行われません。

排紙トレイの選択

排紙先が複数ある場合、排紙トレイを設定します。

補足：

•	選択した用紙サイズにより排紙できない場合、設定は無効となり、プリンターの設定に従って排紙されます。

印刷後のエミュレーション設定

印刷終了後に切り替えるエミュレーションやプログラムを選択します。

複数台のパソコンで1台のプリンターを使用している環境で、CADアプリからリコー製ドライバーを使用せずに出力するパソコンが混在しているときに使うと便利です。リコー製ドライバーだけで運用している場合は、特に指定する必要はありません。


カスタム　プロパティ （imagio Wide 7040e / 8100e）

印刷設定

線と塗り潰しの設定

塗り潰し図形やTrueTypeフォント、線オブジェクトの塗り潰しパターンを、AutoCAD側の設定に従って印刷するか、すべて黒で塗り潰して印刷するかを設定します。

すべて黒

クリックしてチェックを付けると図形や線オブジェクトの塗り潰しを、ペン設定の色に関係なく、すべて黒で塗り潰して印刷します。

チェックが付いていないと図形や線オブジェクトの塗り潰しを、AutoCAD側のペン設定の色に従い、ハーフトーンまたは黒塗り潰しで印刷します。

サンプルを見るには [image] をクリックしてください。

ミラー

出力イメージを左右反転します。

プリンターコマンドで行いますので、アプリケーション側のプレビューには反映されません。

本体スタンプ

作成した文書にプリンター側で設定されているスタンプを印字するには、［本体スタンプ］ をクリックしてチェックを付けます。印字できるスタンプには、「複製厳禁」 や 「至急」 などのあらかじめプリンターに登録されている ［スタンプ印字］ と、よく使用する文字やマークなどを登録できる ［ユーザースタンプ印字］ があります。詳しくは「使用説明書＜プリンター機能編＞」を参照してください。

注：

•	スタンプを印字するには、プリンターオプションの 「imagio Wide 印字用ボードタイプ8100」 が必要です。機種によっては 「imagio Wide 増設ハードディスクタイプ8100」 も必要です。

•	プリンター側でスタンプの設定が解除された場合、スタンプは印字されません。

•	不定形サイズ出力時は無効です。

•	スタンプと図面の向きが合わない場合は、AutoCAD側の設定で、「ファイル」－「印刷」－「印刷設定」 タブの ［図面方向］ で 「上下を逆にして印刷」 にチェックを入れてください。

不定形印字設定

［供給元］ で 「自動トレイ選択」 が選択され、［サイズ］ で 「カスタム用紙サイズ」 が選択された場合に、不定形サイズの用紙に対する印刷位置を設定します。

余白の設定

［供給元］ で 「自動トレイ選択」 が選択され、［サイズ］ で 「カスタム用紙サイズ」 が選択された場合に、給紙方向に対する上端、下端、左端、右端の余白を設定します。

上端余白、下端余白、左端余白、右端余白とも 0～200 mm の範囲で設定できます。

補足：

•	上端、下端、左端、右端とも給紙方向に対して余白をつけます。給紙方向によっては、図面に対して設定どおりに余白がつかない場合があります。

•	給紙方向に対して図面サイズの長さ、上端余白、下端余白の合計が 6,000 mm を越えた場合、余白の付加は行われません。ただし、拡張HDDタイプA を装着していない imagio Wide 7040e をお使いの場合は、この上限値は、合計3,600mm となります。

•	給紙方向に対して図面サイズの幅、左端余白、右端余白の合計が 914 mm を越えた場合、余白の付加は行われません。

排紙トレイの選択

排紙先が複数ある場合、排紙トレイを設定します。

補足：

•	幅 297 mm～880 mm、長さ 200 mm～841 mm の範囲以外では、 「折機上排紙トレイ」 を指定しても 「前排紙トレイ」 から排紙されます。

•	指定した排紙先が装着されていない場合や、選択した用紙サイズにより排紙できない場合、設定は無効となり、プリンターの設定に従って排紙されます。

印刷後のエミュレーション設定

印刷終了後に切り替えるエミュレーションやプログラムを選択します。

複数台のパソコンで1台のプリンターを使用している環境で、CADアプリからリコー製ドライバーを使用せずに出力するパソコンが混在しているときに使うと便利です。リコー製ドライバーだけで運用している場合は、特に指定する必要はありません。


カスタム　プロパティ （imagio Neo W7050）

印刷設定

線と塗り潰しの設定

塗り潰し図形やTrueTypeフォント、線オブジェクトの塗り潰しパターンを、AutoCAD側の設定に従って印刷するか、すべて黒で塗り潰して印刷するかを設定します。

すべて黒

クリックしてチェックを付けると図形や線オブジェクトの塗り潰しを、ペン設定の色に関係なく、すべて黒で塗り潰して印刷します。

チェックが付いていないと図形や線オブジェクトの塗り潰しを、AutoCAD側のペン設定の色に従い、ハーフトーンまたは黒塗り潰しで印刷します。

サンプルを見るには [image] をクリックしてください。

ミラー

出力イメージを左右反転します。

プリンターコマンドで行いますので、アプリケーション側のプレビューには反映されません。

本体スタンプ

作成した文書にプリンター側で設定されているスタンプを印字するには、［本体スタンプ］ をクリックしてチェックを付けます。印字できるスタンプには、「複製厳禁」 や 「至急」 などのあらかじめプリンターに登録されている ［スタンプ印字］ と、よく使用する文字やマークなどを登録できる ［ユーザースタンプ印字］ があります。詳しくは 「使用説明書＜プリンター機能編＞」 を参照してください。

注：

•	プリンター側でスタンプの設定が解除された場合、スタンプは印字されません。

•	不定形サイズ出力時は無効です。

•	スタンプと図面の向きが合わない場合は、AutoCAD側の設定で、「ファイル」－「印刷」－「印刷設定」 タブの ［図面方向］ で 「上下を逆にして印刷」 にチェックを入れてください。

不定形印字設定

［供給元］ で 「自動トレイ選択」 が選択され、［サイズ］ で 「カスタム用紙サイズ」 が選択された場合に、不定形サイズの用紙に対する印刷位置を設定します。

余白の設定

［供給元］ で 「自動トレイ選択」 が選択され、［サイズ］ で 「カスタム用紙サイズ」 が選択された場合に、給紙方向に対する上端、下端の余白を設定します。

上端余白、下端余白、左端余白、右端余白とも 0～200 mm の範囲で設定できます。

補足：

•	上端、下端、左端、右端とも給紙方向に対して余白をつけます。給紙方向によっては、図面に対して設定どおりに余白がつかない場合があります。

•	給紙方向に対して図面サイズの長さ、上端余白、下端余白の合計が 15,000 mm を越えた場合、余白の付加は行われません。

•	給紙方向に対して図面サイズの幅、左端余白、右端余白の合計が 914 mm を越えた場合、余白の付加は行われません。

排紙トレイの選択

排紙先が複数ある場合、排紙トレイを設定します。

補足：

•	選択した用紙サイズにより排紙できない場合、設定は無効となり、プリンターの設定に従って排紙されます。

印刷後のエミュレーション設定

印刷終了後に切り替えるエミュレーションやプログラムを選択します。

複数台のパソコンで1台のプリンターを使用している環境で、CADアプリからリコー製ドライバーを使用せずに出力するパソコンが混在しているときに使うと便利です。リコー製ドライバーだけで運用している場合は、特に指定する必要はありません。


［用紙］グループ

給紙トレイの設定を行います。

供給元とサイズ

用紙の供給元とサイズ

供給元

用紙を給紙するトレイを選択します。

幅

用紙の四辺にマージンを確保するかどうかを選択します。

自動モード

本ドライバーでは無効です。

印刷可能境界

用紙サイズから AutoCAD の既定値として各用紙サイズに対して設定されるマージンを除いた実際の印刷可能領域です。

サイズ

用紙サイズを選択します。選択肢として表示されるのは、［供給元］ で選択された給紙トレイと ［幅］ の設定に対応した用紙サイズです。

用紙サイズについて詳細を見るには [image] をクリックしてください。

用紙供給先

本ドライバーでは無効です。


［すべて黒］ にチェックが付いている場合：

図形や線オブジェクトの塗り潰しを、ペン設定の色に関係なく、すべて黒で塗り潰して印刷します。

［すべて黒］ にチェックが付いていない場合：

チェックが付いていないと図形や線オブジェクトの塗り潰しを、AutoCAD 側のペン設定の色に従い、ハーフトーンまたは黒塗り潰しで印刷します。

以下の画像はデフォルトの状態の例です。


用紙サイズについて

有効となる印刷領域は、マージンの確保があるかないかで異なります。

マージンの確保をするかどうかは、［デバイスとドキュメントの設定］ タブの ［用紙］ グループの ［供給元とサイズ］ の 「幅」 の設定（「マージンの確保あり」／「マージンの確保なし」）で行います。

本ドライバーの表示する用紙サイズの値から、AutoCADの既定値として各用紙サイズに対して設定されるマージンを除いた値が、実際の印字可能領域として使用されます。

ただし、マージンを確保しない場合、および、［位置合わせとユーザ定義用紙サイズ］ の ［標準用紙サイズを修正］ で、各用紙のマージンを修正した場合については、プリンターの印字可能領域を越えて描画する部分についての印字結果は保証できません。

それぞれの値はご使用のプリンターによって異なります。

imagio Wide 7040 / 7040e の場合

imagio Wide 8100 / 8100e の場合

imagio Wide 6020 の場合

imagio Neo W400 の場合

imagio Neo W7050 の場合

参照：

•	本ドライバーの給紙トレイとプリンター本体の給紙ユニットの関係を見るには [image] をクリックしてください。


マージンの確保がある場合

用紙サイズ		用紙として表示する値		実際の印字可能領域[mm]
A0縦		831.09×1180.05		829.50×1178.46
A1横		831.09×585.72		829.50×584.13
A1縦 A2横 A2縦 A3横 A3縦 A4横 A0×2		585.72×831.09 585.72×412.99 412.99×585.72 412.99×285.99 285.99×412.99 289.04×199.64 －		584.13×829.50 584.13×411.40 411.40×584.13 411.40×284.40 284.40×411.40 287.45×198.05 －
A1×2		－		－
マージンの確保がない場合

用紙サイズ		用紙として表示する値		実際の印字可能領域[mm]
A0縦		841.24×1188.19		839.65×1186.60
A1横		841.24×593.84		839.65×592.25
A1縦 A2横 A2縦 A3横 A3縦 A4横 A0×2		593.84×841.24 593.84×421.12 421.12×593.84 421.12×297.69 297.69×421.12 297.69×210.29 841.59×2377.59		592.25×839.65 592.25×419.53 419.53×592.25 419.53×296.10 296.10×419.53 296.10×208.70 840.00×2376.00
A1×2		595.59×1681.59		594.00×1680.00


マージンの確保がある場合

用紙サイズ		用紙として表示する値		実際の印字可能領域[mm]
A0縦		831.27×1180.09		829.68×1178.50
A1横		831.27×585.74		829.68×584.15
A1縦 A2横 A2縦 A3横 A3縦 A4横 A4縦 A0×2		585.74×831.27 585.74×413.02 413.02×585.74 413.02×286.02 286.02×413.02 289.39×199.65 199.65×289.39 －		584.15×829.68 584.15×411.43 411.43×584.15 411.43×284.43 284.43×411.43 287.80×198.06 198.06×287.80 －
A1×2		－		－
マージンの確保がない場合

用紙サイズ		用紙として表示する値		実際の印字可能領域[mm]
A0縦		841.44×1188.55		839.85×1186.96
A1横		841.44×594.19		839.85×592.60
A1縦 A2横 A2縦 A3横 A3縦 A4横 A4縦 A0×2		594.19×841.44 594.19×421.49 421.49×594.19 421.49×297.87 297.87×421.49 297.87×210.49 210.49×297.87 841.59×2377.59		592.60×839.85 592.60×419.90 419.90×592.60 419.90×296.28 296.28×419.90 296.28×208.90 208.90×296.28 840.00×2376.00
A1×2		595.59×1681.59		594.00×1680.00


 マージンの確保がある場合

用紙サイズ		用紙として表示する値		実際の印字可能領域[mm]
A2横		585.22×411.32		583.63×409.73
A3横		412.99×285.99		411.40×284.40
A3縦 A4横 A4縦 B3横 B4横		285.99×412.99 289.04×199.64 199.64×289.04 506.47×355.09 356.09×248.39		284.40×411.40 287.45×198.05 198.05×287.45 504.88×353.50 354.50×246.80
B4縦		248.39×356.09		246.80×354.50
マージンの確保がない場合

用紙サイズ		用紙として表示する値		実際の印字可能領域[mm]
A2横		594.79×421.12		593.20×419.53
A3横		421.12×297.69		419.53×296.10
A3縦 A4横 A4縦 B3横 B4横		297.69×421.12 297.69×210.29 210.29×297.69 515.09×365.24 364.59×257.04		296.10×419.53 296.10×208.70 208.70×296.10 513.50×363.65 363.00×255.45
B4縦		257.04×364.59		255.45×363.00


マージンの確保がある場合

用紙サイズ		用紙として表示する値		実際の印字可能領域[mm]
A0縦		831.27×1180.09		829.68×1178.50
A1横		831.27×585.74		829.68×584.15
A1縦 A2横 A2縦 A3横 A3縦 A4縦 A0×2 A1×2 B1縦 B2横 B2縦 B3横 B3縦		585.74×831.27 585.74×413.02 413.02×585.74 413.02×286.02 286.02×413.02 199.67×289.39 － － 718.49×1019.24 718.49×505.14 505.14×718.49 505.14×356.12 356.12×505.14		584.15×829.68 584.15×411.43 411.43×584.15 411.43×284.43 284.43×411.43 198.08×287.80 － － 716.90×1017.65 716.90×503.55 503.55×716.90 503.55×354.53 354.53×503.55
B4縦		248.77×356.12		247.18×354.53
マージンの確保がない場合

用紙サイズ		用紙として表示する値		実際の印字可能領域[mm]
A0縦		841.44×1189.24		839.85×1187.65
A1横		841.44×594.19		839.85×592.60
A1縦 A2横 A2縦 A3横 A3縦 A4縦 A0×2 A1×2 B1縦 B2横 B2縦 B3横 B3縦		594.19×841.44 594.19×421.49 421.49×594.19 421.49×297.87 297.87×421.49 210.49×297.87 841.59×2377.59 595.59×1681.59 726.29×1029.39 726.29×515.29 515.29×726.29 515.29×363.92 363.92×515.29		592.60×839.85 592.60×419.90 419.90×592.60 419.90×296.28 296.28×419.90 208.90×296.28 840.00×2376.00 594.00×1680.00 724.70×1027.80 724.70×513.70 513.70×724.70 513.70×362.33 362.33×513.70
B4縦		257.24×364.59		255.65×363.00


マージンの確保がある場合

用紙サイズ		用紙として表示する値		実際の印字可能領域[mm]
A0縦		831.27×1180.09		829.68×1178.50
A1横		831.27×585.74		829.68×584.15
A1縦 A2横 A2縦 A3横 A3縦 A4横 A4縦 A0×2 A1×2 B1縦 B2横 B2縦 B3横 B3縦 B4横		585.74×831.27 585.74×413.02 413.02×585.74 413.02×286.02 286.02×413.02 289.39×199.67 199.67×289.39 － － 718.49×1019.24 718.49×505.14 505.14×718.49 505.14×356.12 356.12×505.14 356.12×248.77		584.15×829.68 584.15×411.43 411.43×584.15 411.43×284.43 284.43×411.43 287.80×198.08 198.08×287.80 － － 716.90×1017.65 716.90×503.55 503.55×716.90 503.55×354.53 354.53×503.55 354.53×247.18
B4縦		248.77×356.12		247.18×354.53
マージンの確保がない場合

用紙サイズ		用紙として表示する値		実際の印字可能領域[mm]
A0縦		841.44×1189.24		839.85×1187.65
A1横		841.44×594.19		839.85×592.60
A1縦 A2横 A2縦 A3横 A3縦 A4横 A4縦 A0×2 A1×2 B1縦 B2横 B2縦 B3横 B3縦 B4横		594.19×841.44 594.19×421.49 421.49×594.19 421.49×297.87 297.87×421.49 297.87×210.49 210.49×297.87 841.59×2377.59 595.59×1681.59 726.29×1029.39 726.29×515.29 515.29×726.29 515.29×363.92 363.92×515.29 364.59×257.24		592.60×839.85 592.60×419.90 419.90×592.60 419.90×296.28 296.28×419.90 296.28×208.90 208.90×296.28 840.00×2376.00 594.00×1680.00 724.70×1027.80 724.70×513.70 513.70×724.70 513.70×362.33 362.33×513.70 363.00×255.65
B4縦		257.24×364.59		255.65×363.00


［位置合わせとユーザ定義用紙サイズ］グループ

PMP ファイルの PC3 ファイルへのアタッチ、プロッタの位置合わせ、カスタム用紙サイズの追加、編集、削除、標準用紙サイズの修正などができます。

カスタム用紙サイズ

本ドライバーでは、定形用紙サイズ以外に、不定形サイズとしてカスタム用紙サイズをサポートしています。

カスタム用紙サイズを設定するには

1	［デバイスとドキュメントの設定］ タブで ［位置合わせとユーザ定義用紙サイズ］ から ［カスタム用紙サイズ］ を選択します。

2	［カスタム用紙サイズ］ グループで ［追加］ を選択します。

［カスタム用紙サイズ］ ウィザードが表示されますので、メッセージにしたがって操作してください。

重要

•	操作の途中、作成した用紙を適用するトレイを選択する画面が表示されます。プリンターのすべてのトレイが選択肢として表示されますが、必ず不定形サイズをサポートしているトレイを選択してください。不定形サイズをサポートしていないトレイを選択して、カスタム用紙サイズを作成しても正常に印刷できません。

補足：

•	作成したそれぞれのカスタム用紙サイズには、適用する元として、不定形サイズに対応するトレイを選択し、「マージンの確保なし」 を選択してください。「マージンの確保あり」 を選択しても 「マージンの確保なし」 を選択した場合と同じ結果になります。

•	作成したカスタム用紙サイズは、「供給元とサイズ」 で、「供給元」、「幅」 の各項目に、適用した選択肢を選択した場合に表示されます。

•	不定形サイズが設定できるトレイ、不定形サイズの範囲は機種によって異なります。詳細を見るには [image] 不定形サイズが印刷できるトレイ をクリックしてください。

標準用紙サイズを修正

AutoCAD が既定値として持っている用紙サイズを変更することができます。詳細については AutoCAD のヘルプを参照してください。

用紙サイズをフィルタ

［印刷］ および ［ページ設定］ ダイアログボックスの ［用紙サイズ］ リストボックスで表示される用紙サイズのリストを非表示にします。

プロッタの位置合わせ

プロッターの位置合わせができます。詳細については、AutoCAD のヘルプを参照してください。

PMPファイル名

PMP ファイルを PC3 ファイルにアタッチすることができます。詳細については、AutoCAD のヘルプを参照してください。


不定形サイズが印刷できるトレイ

機種ごとの、不定形サイズが設定できるトレイは以下の通りです。

imagio Wide 7040

手差しトレイ、トレイ3、6、9

補足：

•	トレイ9を使用するには、オプションの 「imagio Wide ロールユニット タイプ7040」 が必要です。

•	「自動トレイ選択」 を選択した場合も不定形サイズで印刷することができます。

imagio Wide 8100

手差しトレイ、トレイ3、6、9、12

補足：

•	「自動トレイ選択」 を選択した場合も不定形サイズで印刷することができます。

imagio Wide 6020

手差し、ロール紙1（不定形）、ロール紙2（不定形）

補足：

•	ロール紙2（不定形）を使用するには、「imagio ロールユニット タイプW3b」 が装着されている必要があります。

•	「自動トレイ選択」 を選択した場合も不定形サイズで印刷することができます。

imagio Wide 7040e

手差し、ロール紙1（不定形）、ロール紙2（不定形）、ロール紙3（不定形）

補足：

•	ロール紙3（不定形）を使用するには、オプションの 「imagio Wide ロールユニット タイプ7040」 が必要です。

•	「自動トレイ選択」 を選択した場合も不定形サイズで印刷することができます。

imagio Wide 8100e

手差し、ロール紙1（不定形）、ロール紙2（不定形）、ロール紙3（不定形）、ロール紙4（不定形）

補足：

•	「自動トレイ選択」 を選択した場合も不定形サイズで印刷することができます。

imagio Neo W400

手差しトレイ

imagio Neo W7050

手差し、ロール紙1（不定形）、ロール紙2（不定形）、ロール紙3（不定形）、ロール紙4（不定形）

補足:

•	ロール紙3（不定形）、ロール紙4（不定形） を使用するには、オプションの 「imagio ロールユニット タイプW4」 が必要です。

•	「自動トレイ選択」 を選択した場合も不定形サイズで印刷することができます。


［グラフィックス］グループ

ベクトルグラフィックス

カラーデプス

「16777216 階調グレー」、「2 階調グレー」 から選択します。

補足：

•	「モノクロ」 固定です。

解像度

解像度を選択します。

ディザリング

［カラーデプス］ で 「16777216 階調グレー」 を選択した場合は、「ソフトウエア処理」 固定です。

「2 階調グレー」 を選択した場合は、「ディザなし、色は黒」 固定です。

ラスターグラフィックス

ラスターイメージを印刷するときに、パフォーマンスと消費メモリのバランスを調整するための項目です。「最適」（「高品質」） に設定すると高品質で画像が印刷されますが、時間がかかります。「なし」（「出力なし」） に設定すると印刷が行われません。詳細については、AutoCADのヘルプを参照してください。

重ね書きコントロール

重ね書きの処理を選択します。「線を上書き」、「線を重ね書き」 から選択します。

補足：

•	AutoCAD2000/LT2000では設定できません。


プリンタードライバーをバージョンアップするには

新しいプリンタードライバーを入手してプリンタードライバーをバージョンアップするときは、古いプリンタードライバーを削除してからインストールし直します。

現在のプリンタードライバーのバージョンを確認する方法を見るには [image] をクリックしてください。

最新のプリンタードライバーは、インターネットのリコーホームページから入手できます。

 インターネット / リコーホームページ

http://www.ricoh.co.jp/

プリンタードライバーを削除するには

1	［スタート］ メニューから ［設定］ をポイントし、［コントロールパネル］ をクリックします。

［コントロールパネル］ フォルダが開きます。

2	［Autodeskプロッタ管理］ アイコンをダブルクリックします。

3	削除するドライバーを使用しているプロッタ環境設定ファイル （プロッタアイコン） を選択して削除します。

プリンタードライバーをインストールするには

1	［スタート］ をクリックし、［設定］ をポイントし、［コントロールパネル］ をクリックします。

［コントロールパネル］ フォルダが開きます。

2	［Autodeskプロッタ管理］ アイコンをダブルクリックします。

3	［プロッタを追加ウィザード］ をダブルクリックします。

4	［プロッタを追加］ ウィザードで ［次へ］ をクリックします。

5	［マイ コンピュータ］ を選択し、［次へ］ をクリックします。

6	［ディスクを所有］ をクリックし、入手したプリンタードライバーの保存先を指定します。

7	インストールするドライバーを選択し、［開く］ をクリックします。

インストールする製品により、選択する名称は異なります。詳細についてはReadMeを参照してください。

8	［製造元］ で 「株式会社リコー」 を、［型式］／［モデル］ でご使用のプリンターのドライバー名を選択し、［次へ］ をクリックします。

9	［プロッタを追加］ ウィザードのメッセージに従って操作します。


こんなときには

Ridoc IO Navi を使用してネットワークプリンターに出力するには

プロッタ環境設定ファイルの「ポート」タブで、“説明” 欄が 「ローカルポート」 と表示されたポートを指定すると、正常に出力されない場合があります。

下記のように設定してご使用ください。

1	Windows 用プリンタードライバー（システムプリンター）を作成し、出力先として Ridoc IO Navi で作成したポートを設定します。

2	HDI ドライバーをインストールします。インストールの方法を見るには [image] をクリックしてください。

3	作成したプロッタ環境設定ファイル （*.pc3） を開いて、「ポート」 タブを開きます。

4	「次のポートに印刷送信」 を選択し、ポート欄から、手順1で作成した Windows 用プリンタードライバー（システムプリンター）の“説明”欄が 「ネットワークポート」 と表示されたポートを指定します。


プリンタードライバーのバージョンを確認するには

現在使用しているプリンタードライバーのバージョンは、以下の操作で確認します。

1	［スタート］ メニューから ［設定］ をポイントし、［コントロールパネル］ をクリックします。

2	［コントロールパネル］ フォルダが開きます。

3	［Autodeskプロッタ管理］ アイコンをダブルクリックします。

4	確認するドライバーを使用しているプロッタ環境設定ファイル （プロッタアイコン） をダブルクリックします。

［一般］ タブの ［ドライバ情報］ に、現在使用しているプリンタードライバーの情報が表示されます。「バージョン」 の欄にプリンタードライバーのバージョンが表示されます。