機能について

このヘルプでは、ＨＤＩドライバーのカスタムプロパテイの設定方法を説明しています。プロッター追加時に作成したプロッターによって、使用できる機能が異なります。

設定できる機能には、次のものがあります。

塗りつぶし 	塗りつぶし図形やTrueTypeフォントなどの塗りつぶしのパターンを指定できます。

プラス1カラー(赤)を使用する 	指定の図形色を赤で印刷するときに指定します。

ドライバから出力制御する 	出力時の設定を、カスタムプロパティ画面から指定するときに指定します。

長尺出力のときシンクロカットする 	長尺図面を出力するときにシンクロカットの指定ができます。

フォルダー（紙折り） 	フォルダー（紙折り）機能を設定できます。

スタッカー 	スタッカー機能を設定できます。

ベーラー（巻き取り）	ベーラー（巻き取り）機能を設定できます。

ヘッダー 	図面のラベルとして付加するメッセージを設定できます。


サポート情報

お問い合わせは、テレフォンセンター（または販売店）にご連絡ください。

テレフォンセンターの電話番号は、機械に貼付してあるラベル、またはカードに記載されています。

ご連絡の際は、以下のことをお知らせください。

●「機種名]および「機械番号]

●ご使用のコンピューターの構成


塗りつぶし

塗りつぶし図形の塗り潰しパターンを選択できます。

初期設定は[ベタ塗り]です。

ベタ塗り	 ハーフトーン


プラス1カラー(赤)を使用する

指定の図形色を赤で印刷するときにチェックします。

BrainTech 8090α/8181αでのみ設定できます。

初期設定はチェックされていません。

補足

赤で出力するには、あらかじめ以下の設定が必要です。

・AutoCAD 2007/LT 2007での設定

・ＨDIドライバーのカスタムプロパティでの設定

・Print　Services On Webでの論理プリンターの設定

詳細については、FujiXerox_ReleaseNote.txtの「4．使用上の注意制限事項]を参照してください。


ドライバから出力制御する

出力時の設定を、カスタムプロパティ画面から指定するときに指定します。

この項目をチェックした場合、[長尺出力のときシンクロカットする]、[フォルダー(紙折り)]、[スタッカｰ]、[ベーラー(巻き取り)]、[ヘッダー]の機能を設定できます。

この項目をチェックしない場合、プロッターの追加時に指定したポート（論理プリンター）の設定に従って処理します。

初期設定はチェックされていません。


長尺出力のときシンクロカットする

長尺図面を出力するときにシンクロカットの指定ができます。

この項目をチェックした場合、[長尺のサイズ]から用紙系列を選択できます。

チェックしない場合、プロッターの追加時に指定したポート（論理プリンター）の設定に従います。

初期設定はチェックされていません。

[長尺のサイズ]は、機種によって以下の用紙系列を選択できます。

BrainTech 8181α	[A系列]

BrainTech 8090α	[A系列]、[特A系列]、[Arch系列]

DocuWide 2050/2051	[A系列]、[JIS B系列]

DocuWide 5070	[A系列]、[JIS B系列]、[特A系列]、[Arch系列]

DocuWide 6030/6050	[A系列]、[JIS B系列]、[特A系列]、[Arch系列]

DocuWide 3030	[A系列]、[JIS B系列]、[特A系列]、[Arch系列]、[ANSI系列]、[30-Arch系列]


フォルダー（紙折り）

フォルダーを使った折り方を選択します。初期設定は[プロッタの設定を用いる]です。

[プロッタの設定を用いる]または[しない]以外を選択すると、フォルダー（紙折り）機能の[折り設定]が選択できるようになります。

補足

DocuWide 2050/2051/3030では、機能しません。

DocuWide 5070の場合、スタッカーで[プロッタの設定を用いる]以外を選択すると、フォルダーの選択肢がスタッカーでの紙折りの指定になり、[プロッタの設定を用いる]、[しない]、[する]の3種類になります。

フォルダーの選択肢は次のものがあります。

用紙サイズと用紙方向別に折り姿が異なるので、詳細については、フォルダーの取扱説明書を参照してください。

[しない]	フォルダーを使用しません。

[する]	DocuWide 5070でスタッカーで[プロッタの設定を用いる]以外を選択したときに選択できます。スタッカーで紙折りされます。

[プロッタの設定を用いる]	プロッターの追加時に指定したポート（論理プリンター）の設定に従います。

[ファン]	仕上がりのサイズがA4（用紙方向がたてのとき：210㎜、用紙方向がよこのとき：297㎜）で、ファイルに綴じたまま、開くことができるように紙折りされます。
必要に応じて、[とじしろ]などの折り設定と併せて使用できます。

[ファン（単方向折り）]	仕上がりのサイズがA4（用紙方向がたてのとき：210㎜、用紙方向がよこのとき：297㎜）でジャバラ折りされます。

[クロス] 	210mm幅または297mm幅で均等に紙折りされ、A4サイズ（210㎜×297㎜）の大きさに仕上がります。

[クロス（単方向折り）]	210mm幅または297mm幅で均等にジャバラ折りされます。

[特殊]	仕上がりのサイズを任意の長さに設定できます。

[特殊（単方向折り）]	設定した仕上がりサイズでジャバラ折りされます。

[170㎜折り]	170㎜幅で紙折りされます。

補足

フォルダーの場合は[170㎜折り]が、シンプルフォルダーの場合は、[ファン]、[クロス]、[特殊]が機能しません。機能しない折りを指定した場合は、プロッターの追加時に指定したポート（論理プリンター）の設定に従います。

[特殊]、[特殊（単方向折り）]は、本体に特殊折り用の商品（オプション）が装着されている場合に使用できます。

折り設定では、次の機能を設定できます。

フォルダーの種類や設定によっては、選択はできても機能しないことがあります。機能しない場合は、プロッターの追加時に指定したポート（論理プリンター）の設定に従います。

詳細については、フォルダーの取扱説明書を参照してください。

[とじしろ]	ファン折りのときにとじしろ幅を0、20、25、30、50㎜から選択できます。

[折り調整]	ファン折りのときに仕上がりサイズを±5㎜で調整できます。205、210、215㎜から選択できます。

[回転してスタックする]	90度回転して出力します。

[耳折りする]	ファン折りのときにとじしろ側（耳側）の上から折り返します。


スタッカー

スタッカーへの排出方法を選択します。初期設定は[プロッタの設定を用いる]です。

補足

BrainTech 8090α/8181α、DocuWide 2050/2051/3030では、機能しません。

DocuWide 6030/6050の場合、[プロッタの設定を用いる]、[サイズ出力]、[ミックス出力（上段優先）]、[スタック出力(ビン1)]、[スタック出力(ビン2)]から指定できます。

DocuWide　5070の場合、スタッカーメニューで[プロッタの設定を用いる]以外を選択すると、フォルダーの選択肢がスタッカーでの紙折りの指定になり、[プロッタの設定を用いる]、[しない]、[する]の3種類になります。

スタッカーの選択肢は次のものがあります。

[プロッタの設定を用いる]	プロッターの追加時に指定したポート（論理プリンター）の設定に従います。

[サイズ出力]	A2、A3、Ａ4サイズの用紙について、ビンごとに次のように排出されます。
ビン1、2     A4たて        ビン3、4     A4よこ
ビン5、6     A3たて        ビン7、8     A3よこ
ビン9、10    A2よこ

[ミックス出力（上段優先）]   	ビン1から収容し、ビンがいっぱいになると、その下のビンへと順次排出先が切り替わります。

[ソート出力]	1部ごとに各ビンに排出します。 10 ビンを超えた場合は、トップトレイに排出されます。

[スタック出力（トップトレイ）]	トップトレイに排出します。

[スタック出力(ビン1)]	ビン1に排出します。

[スタック出力(ビン2)]	ビン2に排出します。

[スタック出力(ビン3)]	ビン3に排出します。

[スタック出力(ビン4)]	ビン4に排出します。

[スタック出力(ビン5)]	ビン5に排出します。

[スタック出力(ビン6)]	ビン6に排出します。

[スタック出力(ビン7)]	ビン7に排出します。

[スタック出力(ビン8)]	ビン8に排出します。

[スタック出力(ビン9)]	ビン9に排出します。

[スタック出力(ビン10)]	ビン10に排出します。


ベーラー（巻き取り）

ベーラーの使用方法を選択します。初期設定は[プロッタの設定を用いる]です。

[しない]	ベーラーを使用しません。

[する]	ベーラーを使用します。

[プロッタの設定を用いる]	プロッターの追加時に指定したポート（論理プリンター）の設定に従います。

補足

DocuWide 6030/6050だけ設定できます。


ヘッダー

図面のラベルとして付加するメッセージを入力します。

付加する位置は、プロッターの論理プリンターの設定に従います。

使用できる文字は、英数字（ASCIIコード）だけで、最大64文字までです。

補足

BrainTech 8090α/8181α、DocuWide 2050/2051では、機能しません。


最新版ドライバーの入手方法

最新版HDIドライバーは、弊社のホームページで提供しています。

http://download.fujixerox.co.jp/

なお、通信費用はお客様の負担となりますのでご了承ください。

HDIドライバーのバージョンを確認するには

AutoCAD 2007/LT 2007上の［プロッタ環境設定エディタ］画面の[一般]タブをクリックすると確認できます。


商標について

XEROX、The Document Company、“デジタルX”マーク、およびDocuWideは、米国ゼロックス社または弊社の登録商標です。

その他の製品名、会社名は、各社の登録商標または商標です。

著作者	富士ゼロックス株式会社

発行年月日	2005年11月

帳票No.	ME3347J1-2