Copyright: Copyright © 2004 Autodesk, Inc. [n.R48.1.01] drv_xesg.HLP   Wednesday, February 25, 2004 10:02:05


Оптимизированный драйвер принтеров AccXES™ компании XESystems, Inc
XESystems, Inc.: оптимизированный драйвер системных принтеров AccXES

 Общие сведения

Следует пользоваться новым оптимизированным драйвером XESystems, Inc. (XES) AccXES™ (версии 5.01 или выше) вместо старого HDI-драйвера XES AccXES, который, возможно, ранее был установлен пользователем с помощью Мастера установки плоттеров.

Хотя HDI-драйверы, добавляемые в систему с помощью Мастера установки плоттеров, способны работать с принтерами XES AccXES, рекомендуется использовать для этих устройств оптимизированный драйвер системных принтеров AccXES от компании XESystems, Inc. Использование этого драйвера приводит к значительному увеличению производительности при сокращении количества генерируемых данных. Особенно это заметно при работе с рисунками, содержащими растровые изображения.

Темы:

Особенности работы с оптимизированным драйвером системных принтеров AccXES

Что нового в оптимизированном драйвере системных принтеров AccXES

Изменения в файлах оптимизированного драйвера системных принтеров AccXES

Преимущества использования оптимизированного драйвера системных принтеров AccXES

Настройка оптимизированного драйвера системных принтеров AccXES

Возможные затруднения

Замечание: Все ссылки на AutoCAD®, если не указано иначе, относятся и ко всем продуктам, которые работают под AutoCAD.


Особенности работы
XESystems, Inc.:  оптимизированный драйвер системных принтеров AccXES

 Особенности работы с оптимизированным драйвером системных принтеров AccXES

Для работы с оптимизированным драйвером системных принтеров AccXES

1.	Загрузить последнюю версию оптимизированного драйвера системных принтеров XES AccXES (версия 5.01 или выше) с сайта www.xes.com.

2.	Установить оптимизированный драйвер системных принтеров XES AccXES в качестве системного драйвера Microsoft® Windows.

3.	Открыть рисунок AutoCAD.

4.	Из меню «Файл» выбрать «Печать».

5.	Выбрать один из следующих плоттеров:

•	AccXES 8830

•	AccXES 8825

•	AccXES 8855

Не следует путать перечисленные плоттеры с файлами параметров, подобными XES 88xx.pc3. Последние представляют собой устаревшие HDI-драйверы. Если в системе установлен оптимизированный драйвер XES AccXES и вывод чертежей идет на него, в качестве имени устройства в диалоговых окнах «Печать» и «Параметры листа» отображается следующая строка:

Optimized Driver – by XESystems, Inc.

Для удаления ненужных PC3-файлов HDI-драйверов для принтеров XES (подобных XES 88xx.pc3) и соответствующих им записей в раскрывающемся списке плоттеров можно воспользоваться Диспетчером плоттеров.


Различия в работе
XESystems, Inc.:  оптимизированный драйвер системных принтеров AccXES

 Что нового в оптимизированном драйвере системных принтеров AccXES

В оптимизированном драйвере системных принтеров XES AccXES появились следующие нововведения:

•	Подача и размеры носителя теперь задаются в окне дополнительных свойств, а не в Редакторе параметров плоттера.

•	Разрешение для векторной графики также указывается в дополнительных свойствах оптимизированного драйвера.

•	Скользящие шкалы категории «Растровая графика» используются для настройки обработки растровых изображений как оптимизированными, так и HDI-драйверами.

•	Для оптимизированного драйвера появилась возможность управления шрифтами True Type.

•	При нажатии кнопки «Дополнительные свойства» в Редакторе параметров плоттера открывается диалоговое окно свойств, присущее системным принтерам.


Файловые различия
XESystems, Inc.:  оптимизированный драйвер системных принтеров AccXES

 Изменения в файлах оптимизированного драйвера системных принтеров AccXES

Старый HDI-драйвер представлял собой файл с именем xes7.hdi в папке Drv. Он непосредственно генерировал и передавал данные HP-GL/2 и RTL на принтеры AccXES (модели 8825/8830/8855). При подключении принтера XESystems, Inc. AccXES с помощью Мастера установки плоттеров использовался именно файл xes7.hdi.

Новый оптимизированный драйвер использует драйвер системных принтеров XES AccXES (версии 5.01 и выше) вместе с файлом xesgdi8.hdi, расположенным в папке Drv. Файл xesgdi8.hdi получает графические вызовы и передает вызовы GDI для оптимизированного драйвера XES. Оптимизированный драйвер системных принтеров AccXES генерирует данные HP-GL/2 и RTL для принтера XES AccXES.


Преимущества
XESystems, Inc.:  оптимизированный драйвер системных принтеров AccXES

 Преимущества использования оптимизированного драйвера системных принтеров AccXES

Ниже перечислены преимущества использования оптимизированного драйвера системных принтеров XESystems, Inc. AccXES:

•	Требуется наличие только одного драйвера, который используется как для работы в AutoCAD, так и в других приложениях.

•	Дополнительные возможности печати (группирование чертежей, титульные листы, механическая обработка носителя и т.п.) с идентичным управлением во всех приложениях.

•	Все диалоговые окна управления принтерами XES AccXES имеют одинаковый интерфейс пользователя.

•	Оптимизированный драйвер системных принтеров XES AccXES работает значительно быстрее, чем HDI-драйверы (особенно, если рисунки содержат растровые изображения).

•	Оптимизированный драйвер системных принтеров XES AccXES генерирует существенно меньше данных, чем HDI-драйвер, при печати растровых изображений.


Управление принтером
XESystems, Inc.:  оптимизированный драйвер системных принтеров AccXES

 Настройка оптимизированного драйвера системных принтеров AccXES

Кнопка «Дополнительные свойства» в Редакторе параметров плоттера позволяет настроить следующие свойства оптимизированного драйвера принтеров AccXES:

•	Формат носителя

•	Нестандартный размер носителя

•	Ориентацию бумаги

•	Тип носителя

•	Способ подачи носителя

•	Функцию подсчета копий

•	Поля и выравнивание

•	Вывод титульных листов

•	Вывод маркеров

•	Растровые штемпели

•	Механическую обработку (фальцевание)

•	Группирование чертежей

•	Действия при несоответствии носителя

•	Дополнительное масштабирование

•	Дополнительное масштабирование изображений

•	Зеркальное отображение

•	Дополнительный поворот

•	Разрешение для печати

В окне дополнительных свойств доступна контекстная справка с дополнительной информацией по всем этим настройкам.


Возможные затруднения
XESystems, Inc.:  оптимизированный драйвер системных принтеров AccXES™

 Возможные затруднения

Вероятнее всего, используется более старая (не оптимизированная) версия драйвера системных принтеров XES, если происходит одно из следующего:

•	Не удается выполнить длинномерную печать

•	Печать выполняется медленнее, чем при использовании HDI-драйвера

•	Генерируется больше данных, чем при работе HDI-драйвера

Если в диалоговых окнах «Печать» и «Параметры листа» имя плоттера не выглядит как «Optimized Driver – by XESystems, Inc.», значит в системе не установлен оптимизированный драйвер XES AccXES.