Copyright: Copyright © 2005 Autodesk, Inc. [n.z45.1.01] drv_hpgl.HLP   Tuesday, March 08, 2005 15:08:04


Драйвер HP-GL - Дополнительные свойства  [HPGL - драйвер HP-GL]
Драйвер HP-GL — дополнительные свойства

 Общие сведения

Данное диалоговое окно используется для управления дополнительными свойствами драйвера HP-GL. Более подробные сведения см. в разделе «Информация по настройке устройств HP-GL».

Опции:

Длинномерные чертежи

С упрощенным HPGL

Запросить физические границы печати

Квитирование при выводе на сетевой плоттер или в файл

ПРИМЕЧАНИЕ. При любом упоминании AutoCAD подразумеваются все продукты AutoCAD, если не указано иначе.


Длинномерные чертежи  [HPGL - драйвер HP-GL]
Драйвер HP-GL  дополнительные свойства

 Длинномерные чертежи

Группа опций «Длинномерные чертежи» используется для управления параметрами длинномерной печати. При печати длинномерного чертежа требуется установить перо черного цвета в держатель номер 8, который будет использоваться для нанесения маркеров совмещения по краям листа бумаги. Маркеры совмещения обозначают границы фрагментов длинномерного чертежа.

Не предупреждать при выводе

Отключение выдачи диалогового окна с сообщением об использовании режима длинномерной печати. Кроме сообщения о длинномерном режиме в данном окне также выдается дополнительная информация о длинномерной печати.

С паузой между фрагментами

Включение временной задержки между печатью фрагментов длинномерного чертежа. Выдержка паузы перед выводом следующего фрагмента необходима для высыхания чернил на только что напечатанном фрагменте.

Секунд паузы между фрагментами

Количество секунд в паузе между печатью двух фрагментов длинномерного чертежа.


С упрощенным HPGL  [HPGL - драйвер HP-GL]
Драйвер HP-GL  дополнительные свойства

 С упрощенным HPGL

Опция «С упрощенным HPGL» активизирует использование упрощенной версии языка HPGL и может применяться для HP-совместимых устройств, которые не поддерживают полную версию этого языка. При выборе данной опции размер файлов печати получается больше, так как в каждой инструкции передается только одна пара координат. Кроме того, блокируется выдача инструкции RO языка HPGL.


Запросить физические границы печати  [HPGL - драйвер HP-GL]
Драйвер HP-GL  дополнительные свойства

 Запросить физические границы печати

Модели плоттеров 7580, 7585, 7586, DraftPro DXL/EXL, DraftMaster I, 7586B и 7596A имеют возможность передавать в программу AutoCAD границы области печати загруженного листа бумаги. Для этого требуется двусторонний обмен данными между AutoCAD и плоттером. Плоттер посылает AutoCAD точное значение размеров области печати для вставленного листа; AutoCAD рассчитывает положение чертежа на листе с учетом полученных от плоттера данных. Если флажок «Запросить физические границы печати» сброшен, AutoCAD размещает чертеж на листе в соответствии с заданным в настройках форматом бумаги. Обычно требуется корректировка формата бумаги в настройках в соответствии с физическими размерами области печати устройства. В противном случае при печати чертеж может быть усечен по краям. Положение чертежа на листе можно скорректировать путем изменения точки начала чертежа.


Квитирование при выводе на сетевой плоттер или в файл  [HPGL - драйвер HP-GL]
Драйвер HP-GL  дополнительные свойства

 Квитирование при выводе на сетевой плоттер или в файл

В данной группе опций задается тип квитирования для печати на сетевом принтере или печати в файл. При печати на сетевом плоттере или печати в файл требуется задать тип квитирования для того, чтобы драйвер HP-GL формировал правильные инструкции для плоттера. Для печати на подключенном локально плоттере тип квитирования следует задать на вкладке «Порты» Редактора параметров плоттера.

Квитирование XON/XOFF

Формирование HPGL-инструкций для использования квитирования XON/XOFF при печати на сетевом плоттере или печати в файл.

Аппаратное квитирование

Формирование HPGL-инструкций для использования аппаратного квитирования при печати на сетевом плоттере или печати в файл.

При печати на сетевом плоттере драйвер системы Windows для порта того компьютера, к которому подключен плоттер, должен быть настроен на использование того же типа квитирования. Кроме того, сам плоттер должен подключаться к компьютеру кабелем, соответствующим выбранному типу квитирования. Для задания параметров порта следует использовать значок «Принтеры» Панели управления Windows.

Если пользователь щелкнет на этом значке, на экран выводится список установленных в системе печатающих устройств. Следует выбрать сетевой плоттер и в свойствах порта, к которому он подключен, задать нужный тип квитирования.

Если плоттер подключен локально, возможен конфликт между ним и принтером, используемым по умолчанию в системе Windows. В этом случае будет использоваться Диспетчер буферизации печати (Print Manager spooler).

Если это нежелательно, следует скорректировать параметры порта из Панели управления Windows. При использовании квитирования XON/XOFF плоттер должен подключаться к компьютеру кабелем, схема соединений которого приведена на рисунке ниже.

При использовании аппаратного квитирования плоттер должен подключаться к компьютеру кабелем, схема соединений которого приведена на рисунке ниже.


awt_hpgl


Standard Buttons (OK, CANCEL, HELP):HIDOK
Закрытие диалогового окна с сохранением всех внесенных изменений.


Standard Buttons (OK, CANCEL, HELP):HIDCANCEL
Закрытие диалогового окна без сохранения внесенных изменений.


Standard Buttons (OK, CANCEL, HELP):HIDC_HPGL_HELP
Отображение дополнительной информации об этом диалоговом окне.


PLOT:HPGL/2 Custom Properties:HIDC_LONGPLOTTING
Параметры, используемые при печати длинномерных чертежей.


PLOT:HPGL/2 Custom Properties:HIDC_WARN_AT_PLOT
Если выбран этот параметр, диалоговое окно предупреждения о длинном чертеже не отображается после нажатия кнопки "ОК" в диалоговом окне печати.


PLOT:HPGL/2 Custom Properties:HIDC_PAUSEBETWEENFRAMES
Если флажок установлен, между печатью фрагментов выдерживается пауза, необходимая для высыхания чернил. Данная опция доступна только для плоттеров, поддерживающих длинномерный режим печати.


# PLOT:HPGL/2 Custom Properties:HIDC_EDIT_SECONDS HIDC_SECONDS_TO_PAUSE
Значение паузы, в секундах, выдерживаемой между печатью фрагментов для высыхания чернил.


PLOT:HPGL/2 Custom Properties:HIDC_REQUESTHARDCLIPLIMITS
Определение физических границ области печати плоттера. Данная опция доступна для моделей плоттеров HP 7580, 7585, 7586, DraftPro DXL/EXL, DraftMaster I, 7586B и 7596A.


PLOT:HPGL/2 Custom Properties:HIDC_NETWORK_HANDSHAKE
Настройка сетевого программного обеспечения и аппаратного квитирования.


PLOT:HPGL/2 Custom Properties:HIDC_NETWORK_SOFT
Использование программного квитирования при обмене с плоттером.


PLOT:HPGL/2 Custom Properties:HIDC_NETWORK_HARDWARE
Использование аппаратного квитирования при обмене с плоттером.


Информация по настройке устройств HP-GL  [HPGL - драйвер HP-GL]
Информация по настройке HP-GL

 Общие сведения

Этот драйвер не является системным. Он поддерживает язык HPGL, предназначенный для управления перьевыми плоттерами только в векторном режиме. Растровые объекты драйвером устройства HP-GL не поддерживаются. Драйвер системы Windows для принтера HP-GL от Microsoft не может использоваться при печати из AutoCAD. Для AutoCAD следует использовать этот несистемный драйвер.

Для AutoCAD следует использовать этот несистемный драйвер. Перед печатью следует задать сведения о цвете и ширине каждого пера плоттера. Информация о задании физических параметров перьев для перьевых плоттеров приводится в Справочной системе.

В различных моделях устройств HP-GL используются разные системы координат. При использовании HP-совместимого устройства нужно выбрать драйвер соответствующей ему модели плоттера HP-GL; в противном случае при печати может произойти поворот, смещение или зеркальное отображение чертежа. Если устройство не является полностью совместимым ни с одной из моделей устройств HP, можно попробовать использовать одну из двух обобщенных моделей плоттеров. Эти модели поддерживают формат листа до 100 x 100 футов (30480 x 30480 мм). Если в дополнительных параметрах обобщенных моделей установлена опция «С упрощенным HPGL», инструкция RO языка HPGL не выводится в файл печати.

В обобщенной модели SHPGL за начало системы координат принимается точка, расположенная в левом нижнем углу листа. В обобщенной модели LHPGL за начало системы координат принимается точка, расположенная по центру листа.

При использовании HP-совместимого устройства, оборудованного параллельным портом, в Мастере установки плоттера или Редакторе параметров плоттера на вкладке «Порты» следует установить флажок «Показать все порты» для отображения всех имеющихся портов компьютера.

Производимые HP перьевые плоттеры HP-GL подключаются к компьютеру через последовательный порт RS232. При использовании HP-совместимого устройства, оборудованного параллельным портом, в Мастере установки плоттера или Редакторе параметров плоттера на вкладке «Порты» следует установить флажок «Показать все порты» для отображения всех имеющихся портов компьютера.

Информацию о дополнительных свойствах драйвера HP-GL см. в диалоговом окне "Драйвер HP-GL: Дополнительные свойства". Можно также нажать кнопку "Справка" в диалоговом окне "Драйвер HP-GL: Дополнительные свойства", которое вызывается из Редактора параметров плоттера.

Разделы данного документа содержат информацию о настройке перьевых плоттеров Hewlett-Packard для работы с использованием драйвера HP-GL.

Темы:

   Поддерживаемые плоттеры

   Настройка переключателей плоттера

   Настройка носителя для длинномерной печати

ПРИМЕЧАНИЕ При любом упоминании AutoCAD подразумеваются все продукты AutoCAD, если не указано иначе.


Поддерживаемые плоттеры  [HPGL - драйвер HP-GL]
Информация по настройке HP-GL

 Поддерживаемые плоттеры

Следующие модели перьевых плоттеров Hewlett-Packard используют драйвер HP-GL:

7475A

7550A

7580B

7585B

7586B

Draftmaster 1 (7595A)

Draftmaster 2 (7596A)

Draftpro (7570A)

Draftpro-DXL (7575A)

Draftpro-EXL (7576A)

DraftPro-Plus (C3170A)

DraftPro-Plus (C3171A)


Настройка переключателей плоттера  [HPGL - драйвер HP-GL]
Информация по настройке HP-GL

 Настройка переключателей плоттера

Приведенная ниже конфигурация переключателей плоттера соответствует настройке последовательного протокола, используемого по умолчанию: скорость передачи 9600 бод, 7 бит данных, контроль четности, один стоповый бит. При использовании другого протокола значения этих параметров можно найти в документации, прилагаемой к плоттеру Hewlett-Packard. Для настройки плоттера модели 7475 на стандартные параметры связи (9600 бод, 7 бит данных, контроль четности, один стоповый бит) необходимо выставить переключатели в соответствии с приведенной ниже таблицей. При использовании другого протокола значения этих параметров можно найти в документации, прилагаемой к плоттеру Hewlett-Packard.

Положения переключателей плоттеров HP-GL

Переключатель	1	0
B1		X
B2	X
B3		X
B4	X
S1	X
S2		X
DY		РСТ
Для настройки плоттеров моделей 7550 и DraftMaster на стандартные значения следует кнопками «Enter» и «Next Display», расположенными на передней панели плоттера, установить следующие параметры: режим монитора откл (monitor mode off), удаленный режим (remote mode), автономный режим (stand-alone mode), программное (XON/XOFF) или аппаратное квитирование (hardware handshaking), прямой режим (direct mode), дуплексная связь (full duplex), 7 бит данных, контроль четности, 9600 бод (более подробно см. прилагаемую к плоттеру документацию). Отображение символа звездочка (*) под кнопкой «Sheet Feed» плоттера 7550 сигнализирует о том, что включен режим автоматической подачи листов бумаги.

Для настройки плоттеров моделей 7580, 7585, 7586 и всех моделей DraftPro на стандартные значения следует установить для порта RS-232C скорость передачи 9600 бод и контроль четности, перехват сообщений (eavesdrop) необходимо отключить. Установить переключатели эмуляции и расширения в стандартное положение. Если плоттер не отвечает, то возможно, что в соединительном кабеле неправильно соединены между собой проводники 2, 3 или 7, или плоттер неверно настроен. У моделей 7580, 7585 и 7586 сигнальный индикатор удаленного режима должен быть выключен. Если у плоттера горит индикатор ошибки, вероятнее всего переключателями выставлена неправильная скорость обмена или задан не тот режим контроля четности.


Настройка носителя для длинномерной печати  [HPGL - драйвер HP-GL]
Информация по настройке HP-GL

 Настройка носителя для длинномерной печати

Любая поддерживаемая модель плоттера может использовать определенный набор стандартных форматов листа, каждому из которых соответствуют свои границы области печати. Имеется возможность добавлять пользовательские форматы листа, а также изменять границы области печати для стандартных форматов листа с помощью Редактора параметров плоттера. Многие плоттеры HP-GL при использовании листовой бумаги производят измерение размера листа. Если формат имеющегося листа немного меньше стандартного и настройки плоттера указывают программе AutoCAD запрашивать информацию о границах области печати, при печати возможна выдача предупреждающего сообщения. В нем сообщается о том, что чертеж может не уместиться листе, а также выдается информация о том, как предотвратить подрезку чертежа по границам листа. Включить или отключить функцию запроса границ области печати можно в диалоговом окне «Драйвер HPGL: Дополнительные свойства», вызываемом из Редактора параметров плоттера. Если запрос разрешен, он выполняется только при печати на локально подключенный плоттер.

Модели плоттеров 7986B и 7596A поддерживают длинномерную печать. Задать пользовательский формат листа для длинномерной печати можно с помощью Редактора параметров плоттера. Имеется возможность установить паузу между печатью фрагментов длинномерного чертежа, необходимую для высыхания чернил. По умолчанию пауза равняется 30 секундам, однако ее значение можно изменить в диалоговом окне «Драйвер HP-GL: Дополнительные свойства», которое вызывается из Редактора параметров плоттера. Если используемый плоттер может работать и с рулонной бумагой, и с листовой, при настройке плоттера следует убедиться, что задан нужный источник носителя. Если выбран рулонный носитель, следует убедиться, что заданная в настройках ширина совпадает с шириной загруженного в плоттер носителя.