Copyright: Copyright © 2005 Autodesk, Inc. [n.z45.1.01] drv_hpg2.HLP   Tuesday, March 08, 2005 15:07:06


Драйвер HP-GL/2 - Дополнительные свойства  [HPG2 - драйвер HP-GL/2]
Драйвер HP-GL/2  дополнительные свойства

 Общие сведения

Данное диалоговое окно используется для управления дополнительными свойствами драйвера HP-GL/2. Сведения о том, как нужно настраивать устройства HP-GL/2, см. в разделе "Сведения о настройке устройств HP-GL/2".

Опции:

Качество печати

Длинномерные чертежи

Наложения

Гамма-коррекция


Качество печати  [HPG2 - драйвер HP-GL/2]
Драйвер HP-GL/2  дополнительные свойства

 Качество печати

Переопределение качества печати, заданного в настройках плоттера.

Игнорировать настройки плоттера

Переопределение качества печати, заданного в настройках плоттера. Многие модели плоттеров позволяют задать качество печати из панели управления плоттера.

Качество печати

Значение качества печати, используемое вместо заданного в настройках плоттера. В зависимости от модели плоттера одному и тому же введенному здесь числу будет соответствовать разное качество печати. Допустимый диапазон значений — от 1 до 100.


Длинномерные чертежи  [HPG2 - драйвер HP-GL/2]
Драйвер HP-GL/2  дополнительные свойства

 Длинномерные чертежи

Управление выводом диалогового окна с сообщением об использовании режима длинномерной печати. Кроме сообщения о длинномерном режиме в данном окне также выдается дополнительная информация о длинномерной печати.

Не предупреждать при выводе

Отключение выдачи диалогового окна с сообщением об использовании режима длинномерной печати.


Управление наложением цветов при печати  [HPG2 - драйвер HP-GL/2]
Драйвер HP-GL/2  дополнительные свойства

 Наложение цветов

Управление смешением (наложением) цветов в местах пересечения разноцветных векторов для плоттеров, поддерживающих растровый вывод. Например, если задано смешение цветов, пересечение красного и желтого векторов будет оранжевым.

Все линии

В точках пересечения линий цвета смешиваются.

Только последняя линия

На пересечении векторов, имеющих разные цвета, используется цвет вектора, выводимого последним. Например, при выводе сначала желтой линии, а затем красной, на их пересечении получается красный цвет.


Гамма-коррекция  [HPG2 - драйвер HP-GL/2]
Драйвер HP-GL/2  дополнительные свойства

 Гамма-коррекция

Корректировка яркости цветов изображения. Гамма-коррекция доступна для всех моделей плоттеров, поддерживающих растровый вывод. Изменение значения гамма-коррекции влияет в большей степени на интенсивность красного, зеленого и синего цветов растровых изображений по сравнению с векторными объектами.

По умолчанию параметру «Растровая гамма-коррекция» присваивается значение 1. Это значение означает отключение коррекции. Увеличение данного параметра приводит к дискретному увеличению яркости.

Растровая гамма-коррекция

Значение гамма-коррекции растровых изображений. Допустимый диапазон значений находится в интервале от 1 до 5.


awt_hpg2


Standard Buttons (OK, CANCEL, HELP):HIDOK
Закрытие диалогового окна с сохранением всех внесенных изменений.


Standard Buttons (OK, CANCEL, HELP):HIDCANCEL
Закрытие диалогового окна без сохранения внесенных изменений.


Standard Buttons (OK, CANCEL, HELP):HIDC_HPGL2HELP
Отображение дополнительной информации об этом диалоговом окне.


PLOT:HPGL/2 Custom Properties:HIDC_PQGROUP
Управление качеством печати устройства HP-GL/2.


PLOT:HPGL/2 Custom Properties:HIDC_OVERRIDE_CHECK
Если флажок установлен, качество печати определяется значением, заданным в данном диалоговом окне, а не в настройках плоттера. Большинство устройств фирмы HP позволяют задать качество печати из панели управления плоттера.


# PLOT:HPGL/2 Custom Properties:HIDC_PQVAL HIDC_LBLPQ
Новое значение качества печати, используемое вместо заданного в настройках плоттера HP-GL/2. Допустимый диапазон значений находится в интервале от 1 до 100 (только целые числа). Данное поле недоступно, если не установлен флажок «Игнорировать настройки плоттера».


# PLOT:HPGL/2 Custom Properties:HIDC_LPGROUP HIDC_LPWARN_CHECK
Если выбран этот параметр, диалоговое окно предупреждения о длинном чертеже не отображается после нажатия кнопки "ОК" в диалоговом окне печати.


PLOT:HPGL/2 Custom Properties:HIDC_MCGROUP
Задание смешения цветов при печати в местах пересечения разноцветных векторов.


PLOT:HPGL/2 Custom Properties:HIDC_MCON
В местах пересечения разноцветных векторов цвета при печати смешиваются. Например, пересечение красного и желтого векторов будет оранжевым. Опция не доступна для печатающих устройств HP 7600, 240E и 240D.


PLOT:HPGL/2 Custom Properties:HIDC_MCOFF
На пересечении векторов, имеющих разные цвета, используется цвет вектора, выводимого последним. Например, при выводе сначала желтой линии, а затем красной, на их пересечении получается красный цвет. Опция не доступна для печатающих устройств HP 7600, 240E и 240D.


# # PLOT:HPGL/2 Custom Properties:HIDC_GCGROUP HIDC_GCVAL HIDC_LBLGC
Значение гамма-коррекции растровых изображений. Допустимый диапазон значений находится в интервале от 1.0 до 5.0. По умолчанию устанавливается значение 1.0.


Информация по настройке устройств HP-GL/2  [HPG2 - драйвер HP-GL/2]
Информация по настройке устройств HP-GL/2

 Общие сведения

Этот драйвер не является системным. Он поддерживает различные HP-GL/2-модели перьевых и струйных плоттеров. Данный драйвер является обобщенным драйвером для всех HP-GL/2-совестимых устройств и не оптимизирован под конкретную модель плоттера. Например, он не посылает команд PJL устройству, как это делает драйвер фирмы Hewlett-Packard. Драйвер HP-GL/2 поддерживает как устаревшие модели перьевых плоттеров, так и новые модели устройств, не производимых Hewlett Packard.

Для печатающих устройств Hewlett-Packard DesignJet вместо данного драйвера следует использовать системный драйвер, как это предлагается в Мастере установки плоттера. Компания Hewlett-Packard переработала драйверы печати, которые теперь позволяют использовать плоттеры в качестве системного принтера Windows. Системные драйверы обеспечивают высокую скорость и отличное качество печати.

ПРИМЕЧАНИЕ Драйверы системы Windows для принтеров HP-GL/2 & RTL DesignJet, начиная с версии 4.00, оптимизированны под печать. Новые версии драйверов помещаются на web-сайте Hewlett Packard (www.hp.com).

Данный HDI-драйвер можно использовать для HP-совместимых плоттеров, поддерживающих HP-GL/2. Для перевода плоттера в подходящий режим эмуляции нужно следовать инструкциям производителя плоттера. Переключить плоттер в режим HP-GL/2 также можно путем задания строки инициализации в Редакторе параметров плоттера.

Дополнительную информацию о дополнительных свойствах драйвера HP-GL см. в диалоговом окне "Драйвер HP-GL: Дополнительные свойства"

Разделы данного документа содержат информацию по настройке плоттеров Hewlett-Packard для работы с использованием драйвера HP-GL/2.

Темы:

   Поддерживаемые плоттеры

   Требования к соединению

   Настройка переключателей плоттера

   Плоттеры DesignJet

   Длинномерная печать на устройствах HP-GL/2

ПРИМЕЧАНИЕ При любом упоминании AutoCAD подразумеваются все продукты AutoCAD, если не указано иначе.


Модели поддерживаемых плоттеров  [HPG2 - драйвер HP-GL/2]
Информация по настройке устройств HP-GL/2

 Поддерживаемые плоттеры

Драйвер HP-GL/2 позволяет работать со следующими моделями плоттеров HP DesignJet:

Плоттеры, с которыми может работать драйвер HP-GL/2

Драйвер HP-GL/2 также поддерживает следующие устаревшие модели плоттеров:

Устаревшие плоттеры

Наименование модели

HP DraftMaster Rx модель 7596B

HP DraftMaster Mx модель 7599

HP DraftMaster Sx Plus Sheet Feed-NR модель 7595C

HP DraftMaster Rx Plus NR модель 7596C

HP DraftMaster Mx Plus NR модель 7599B

HP DraftPro Plus-NR модель C3171A (36 дюймов)

HP DraftPro Plus-NR модель C3170A (24 дюйма)

HP 7600 250

HP 7600 255

HP 7600 355

HP 7600 240D (только векторная печать, без поддержки растровой)

HP 7600 240E (только векторная печать, без поддержки растровой)

LaserJet 4

LaserJet 4M

LaserJet 4MV

LaserJet 4Si

LaserJet 4SiMx

LaserJet 4V

LaserJet 5

LaserJet 5M

LaserJet 5Si

LaserJet 5Si Mopier

LaserJet 5SiMX

LaserJet III

LaserJet IIID

LaserJet IIISi

Большинство из этих устройств может подключаться как к последовательному, так и к параллельному порту компьютера. При наличии такой возможности лучше использовать параллельный порт, так как его проще настраивать и скорость обмена по нему выше. Перьевые плоттеры могут подключаться только к последовательному порту.


Требования к соединению  [HPG2 - драйвер HP-GL/2]
Информация по настройке устройств HP-GL/2

 Требования к соединению

При использовании квитирования XON/XOFF плоттер должен подключаться к компьютеру кабелем, схема соединений которого приведена на рисунке ниже.

При использовании аппаратного квитирования плоттер должен подключаться к компьютеру кабелем, схема соединений которого приведена на рисунке ниже.


Настройка переключателей плоттера  [HPG2 - драйвер HP-GL/2]
Информация по настройке устройств HP-GL/2

 Настройка переключателей плоттера

В следующей таблице приводится конфигурация DIP-переключателей для плоттера модели 7600 240D.

Положения переключателей для плоттера HP 7600 240D Блок

Parallel Left (левый)	1	0
Parallel Right (правый)  Serial Left (левый)	2	1, 3-10
Serial Right (правый)  Модели плоттеров серий DraftMaster и 7600 настраиваются в соответствии с инструкциями производителя.	3	1, 2, 4-10
Для них задаются следующие параметры:	1	2-10
режим монитора откл.	3, 6, 7, 9	1, 2, 4, 5, 8, 10
В следующей таблице приводится конфигурация DIP-переключателей для плоттера модели 7600 240Е.

Положения переключателей для плоттера HP 7600 240Е Блок

Parallel Left (левый)	1	0
Parallel Right (правый)  Serial Left (левый)	2	1, 3-10
Serial Right (правый)  Модели плоттеров серий DraftMaster и 7600 настраиваются в соответствии с инструкциями производителя.		1-10
Для них задаются следующие параметры:	1	2-10
режим монитора откл.	6, 7,9	1-5, 8, 10
(monitor mode off) или удаленный режим вкл. (remote mode), автономный режим (stand-alone mode), квитирование XON/XOFF, прямой режим (direct mode), дуплексная связь (full duplex), 7-бит данных. Следует установить скорость обмена 9600 бод и передачу пробела в качестве контроля четности. Необходимо убедиться, что плоттер находится в режиме эмуляции HP-GL/2.


Плоттеры DesignJet  [HPG2 - драйвер HP-GL/2]
Информация по настройке устройств HP-GL/2

 Плоттеры DesignJet

AutoCAD поддерживает подключение моделей плоттеров 200/220, 250C, 330, 600, 650C, 700, 750C, 750C Plus, 755 и 755CM семейства DesignJet к последовательному или параллельному порту. Рекомендуется использовать параллельный порт. При подключении к последовательному порту модели семейства DesignJet следует настроить на следующие параметры: скорость обмена 9600 бод, 8 бит данных, 1 стоп-бит, без контроля четности, квитирование XON/XOFF.

Все модели DesignJet с устройством рулонной подачи позволяют получать длинномерные чертежи. Модели 600 и 650C имеют расширенный режим (Expanded) задания формата листов и полей. Режим «Expanded» устанавливается с передней панели плоттера. Установить нужные параметры можно с помощью дополнительных настроек носителя для плоттера.


Длинномерная печать на устройствах HP-GL/2  [HPG2 - драйвер HP-GL/2]
Информация по настройке устройств HP-GL/2

 Длинномерная печать на устройствах HP-GL/2

Плоттеры серий 7600, DesignJets, DraftPro Plus и DraftMaster, оборудованные устройством рулонной подачи бумаги, позволяют получать длинномерные чертежи.

Для выполнения длинномерной печати

1	Выбрать любой формат, имеющий длину по оси X более 64 дюймов (1625,6 мм).

Выдается следующее сообщение:

Long axis plot is selected. Plotter steps/inch = nnn

2	Вывести чертеж на печать как обычно.

Для достижения наилучших результатов следует производить печать в границах, без поворота, с явным заданием масштаба (не использовать опцию "Вписать").

3	Для прерывания печати после завершения передачи всех векторов из AutoCAD на плоттер следует очистить память плоттера из его панели управления.

4	Для прерывания длинномерной печати в процессе передачи векторов из AutoCAD на плоттер следует нажать клавишу ESC.

5	Очистка памяти плоттера для различных устройств производится следующим образом:

Модели серии DraftMaster X. нажать на плоттере кнопку «Cancel».

Для моделей HP 7600 240D/E   нажать на плоттере кнопку «Reset».

Для моделей HP 7600 250/255/355   нажать кнопку «Plot Management». Выбрать «Queuing Operations», затем выбрать задание на печать и удалить его из очереди.

Модели серии HP DesignJet Series. нажать на плоттере кнопку «Cancel».

Модели серии HP DraftPro Plus. нажать на плоттере кнопку «Cancel».