Copyright: Copyright © 2005 Autodesk, Inc. [n.z45.1.01] drv_dxb.HLP   Tuesday, March 08, 2005 15:06:31


Драйвер AutoCAD для печати в файл DXB  [DXB - DXB Driver]
Драйвер AutoCAD для печати в файл DXB

 Общие сведения

Этот несистемный драйвер выполняет печать в файлы DXB (двоичный формат обмена рисунками) - в формат файлов, поддерживающий только возможности векторной графики. Получаемые файлы могут импортироваться командой ИМПОРТД в среду AutoCAD; формат этих файлов совместим с форматом файлов, которые в прежних версиях AutoCAD можно было получить с помощью DXB-драйвера интерфейса ADI. Данный DXB-драйвер имеет те же ограничения, что и драйвер ADI:

Все графические данные в DXB-файле представляются только в виде векторов, задаваемых двухбайтовыми целыми числами.

Графика в файле формата DXB является монохромной, всем векторным данным присваивается цвет номер 7.

Растровые изображения и внедренные OLE-объекты не поддерживаются.

Веса линий для объектов и стилей печати игнорируются.

Максимальное разрешение для DXB-файла задается с помощью диалогового окна «Дополнительные свойства». Так как координаты векторов в DXB-файле представляются двухбайтовыми целыми числами, большего разрешения можно достичь только при использовании листа бумаги меньшего формата. Если установленное значение разрешения велико для выбранного формата листа (например, ISO A0), выдается предупреждение и разрешение автоматически уменьшается до приемлемого значения.

Используемая разрешающая способность влияет главным образом на точность представления объектов. Дуги, круги, текстовые объекты и т.п. при низком разрешении отображаются меньшим количеством линейных сегментов, чем при высоком разрешении. Файл с более высоким разрешением имеет больший размер.

Такие элементы, как твердые тела и линии с толщиной, наносятся линейными сегментами толщиной в одну точку. Уменьшение разрешающей способности приводит к уменьшению числа сегментов, требуемых для заполнения таких объектов, что в свою очередь уменьшает размер DXB-файла.

Этот драйвер файлов DXB не поддерживает печать элементов растровых изображений. Вместо этого этот драйвер выводит контурный прямоугольник.

ЗАМЕЧАНИЕ: Все ссылки на AutoCAD, если не указано иначе, относятся и ко всем продуктам, которые работают под AutoCAD.


Советы по использованию драйвера DXB

Этот несистемный драйвер поддерживает печать в формат DXB - формат, поддерживающий только возможности векторной графики.  DXB-драйвер игнорирует растровые изображения; вместо них выводятся только их границы.


Получение дополнительной информации об опциях данного диалогового окна.


Драйвер автоматически уменьшает разрешение в том случае, когда произведение размера используемой бумаги (в длину или ширину) на текущее разрешение превышает 32767 точек.


Величина максимальной разрешающей способности (точек/дюйм) при выводе в файл формата DXB. Драйвер автоматически уменьшает разрешение, если при существующем сочетании размера материала и разрешении получается в любом из направлений более 32767 точек.


Стрелки для увеличения или уменьшения значения максимального разрешения.


Максимальное разрешение, которое может использовать драйвер в случае, если размер листа не превышает допустимого значения.


Закрытие диалогового окна с сохранением всех внесенных изменений.


Закрытие диалогового окна без сохранения внесенных изменений.