Copyright: Copyright © 2005 Autodesk, Inc. [n.z45.1.01] drv_dwf.HLP   Monday, March 14, 2005 15:23:01


Диалоговое окно «Свойства DWF»  [DWF - DWF Driver]
Диалоговое окно "Свойства DWF6 ePlot"

 Общие сведения

Задание дополнительных параметров создания файлов в формате DWF (Design Web Format). ЗАМЕЧАНИЕ:

Для печати и публикации файлов DWF можно использовать драйвер  DWF6 ePlot. Для открытия, просмотра и печати файлов DWF используются программы Autodesk DWF Viewer or Autodesk DWF Composer. DWF-файлы поддерживают функции зумирования и панорамирования в реальном времени, а также функции управления отображением слоев и именованных видов.

ЗАМЕЧАНИЕ: По умолчанию AutoCAD использует веса линий при выводе на печать. Если в Диспетчере свойств слоев не были заданы веса линий, всем графическим объектам при печати назначается вес 0.01 дюйма. В этом случае некоторые области DWF-файлов во внешней программе просмотра или в Интернет-браузере могут значительно отличаться от их изображения при просмотре рисунка AutoCAD, особенно после операций зумирования. Чтобы избежать этого, достаточно отключить опцию «Учитывать веса линий объектов» в диалоговом окне «Печать».

Опции:

Разрешение для векторных изображений и градиентов

Разрешение растрового изображения

Шрифты

Дополнительные настройки вывода

Набор виртуальных перьев

ПРИМЕЧАНИЕ. При любом упоминании AutoCAD® подразумеваются все продукты AutoCAD, если не указано иначе.


Разрешение  [DWF - DWF Driver]
Диалоговое окно "Свойства DWF6 ePlot"

Разрешение для векторных изображений и градиентов

Определяет разрешение (в точках на дюйм) для векторной графики и градиентов для файлов DWF. При выборе большего разрешения файл будет более точно передавать детали, однако размер файла также увеличится.

При создании файла DWF, предназначенного для вывода на печать, установленное значение разрешения для этого файла должно совпадать с разрешением устройства печати. Высокие разрешения (более 2400 т/дюйм) предназначены для просмотра рисунков. Например, при создании DWF-файлов рисунков с большим числом элементов, таких как топографическая карта большого региона, рекомендуется задавать более высокое разрешение для качественной детализации. Очень большие значения разрешения (более 40000 т/д) приводят к созданию файлов очень большого размера. Не следует устанавливать такие значения без крайней необходимости. При увеличении значения разрешения увеличивается качество изображения, но уменьшается скорость печати и возрастают требования к объему оперативной памяти.

Векторное - стандартное

Задает разрешение для векторной графики в файле DWF в виде числа точек на дюйм. Значение по умолчанию - 1200 т/д. Выберите "Настройка", чтобы ввести настраиваемое разрешение для векторной графики.

Векторное - нестандартное

Определяет настраиваемое разрешение для векторной графики в файле DWF в виде числа точек на дюйм. Чтобы указать настраиваемое разрешение для векторной графики, в разделе "Векторное - стандартное" необходимо выбрать значение "Настройка".  Значение по умолчанию - 40000 т/д.

Градиентное разрешение

Определяет разрешение для градиентов в файле DWF в виде числа точек на дюйм. Значение по умолчанию - 200 т/д. Выберите "Настройка", чтобы ввести настраиваемое разрешение для градиентов. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.

Настраиваемое градиентное разрешение

Определяет настраиваемое разрешение для градиентов в файле DWF в виде числа точек на дюйм. Чтобы указать настраиваемое разрешение для градиентов, необходимо в разделе "Градиентное разрешение" выбрать значение "Настройка".. Значение по умолчанию - 200 т/д. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Разрешение  [DWF - DWF Driver]
Диалоговое окно "Свойства DWF6 ePlot"

Разрешение растрового изображения

Определяет разрешение (в точках на дюйм) для растровых изображений для файлов DWF. При выборе большего разрешения файл будет более точно передавать детали, однако размер файла также увеличится.

При создании файла DWF, предназначенного для вывода на печать, установленное значение разрешения для этого файла должно совпадать с разрешением устройства печати. Высокие разрешения (более 2400 т/дюйм) предназначены для просмотра рисунков. Например, при создании DWF-файлов рисунков с большим числом элементов, таких как топографическая карта большого региона, рекомендуется задавать более высокое разрешение для качественной детализации. Очень большие значения разрешения (более 40000 т/д) приводят к созданию файлов очень большого размера. Не следует устанавливать такие значения без крайней необходимости. При увеличении значения разрешения увеличивается качество изображения, но уменьшается скорость печати и возрастают требования к объему оперативной памяти.

Разрешение цветного и полутонового изображения

Задает разрешение цветных растровых изображений и изображений с оттенками серого в файле DWF в виде числа точек на дюйм. Значение по умолчанию - 200 т/д. Выберите "Настройка", чтобы ввести настраиваемое разрешение для цветных изображений или изображений с оттенками серого. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.

Настраиваемое разрешение цветного изображения

Определяет настраиваемое разрешение для цветных растровых изображений в файле DWF в виде числа точек на дюйм. В разделе "Разрешение цветного и полутонового изображения" необходимо выбрать значение "Настройка", чтобы указать настраиваемое разрешение для цветных изображений. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.

Разрешение черно-белого изображения

Определяет разрешение для черно-белых растровых изображений в файле DWF в виде числа точек на дюйм. Значение по умолчанию - 400 т/д. Выберите значение "Настройка", чтобы ввести настраиваемое разрешение для черно-белых изображений. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.

Настраиваемое разрешение черно-белого изображения

Определяет настраиваемое разрешение для черно-белых растровых изображений для файла DWF в виде числа точек на дюйм. Чтобы задать настраиваемое разрешение для черно-белых фотографий, необходимо в разделе "Разрешение черно-белого изображения" выбрать значение "Настройка". Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Шрифты  [DWF - DWF Driver]
Диалоговое окно "Свойства DWF"

 Шрифты

Включение и обработка шрифтов в файле DWF. ЗАМЕЧАНИЕ:

ЗАМЕЧАНИЕ: Размер файла DWF зависит от параметров обработки шрифтов, количества текста, числа и типа используемых шрифтов. Если размер файла слишком велик, рекомендуется изменить параметры обработки шрифтов.

Не включать (для совместимости)

Устанавливает, что шрифты не будут включаться в файл DWF.

Шрифты, использованные при создании исходного рисунка для файла DWF, должны быть установлены на компьютере, где производится просмотр файла DWF. В противном случае производится подстановка других шрифтов.

Включить по выбору (рекомендуется)

Устанавливает, что шрифты исходного рисунка будут включены в файл DWF. Пользователь должен выбрать эти шрифты в диалоговом окне «Шрифты True Type».

Даже если этих шрифтов нет на том компьютере, где осуществляется просмотр файла DWF, никаких искажений не возникает. Список

Список шрифтов

Окно содержит список шрифтов. С его помощью пользователь может выбрать шрифты, включаемые в файл DWF.

По умолчанию шрифты, установленные вместе с AutoCAD, Windows и Autodesk DWF Viewer, не выбираются.

Нажатие кнопки «Стандартные» выбирает в списке стандартный набор шрифтов. Нажатие кнопки «Стандартные» выбирает в списке стандартный набор шрифтов. Внимание:

это действие не может быть отменено. Параметры настройки диалогового окна «Шрифты True Type» сохраняются в системном реестре, а не в файле PC3. Они влияют на все файлы DWF.

Включить все

Включение в файл DWF всех использованных в рисунке шрифтов.

ЗАМЕЧАНИЕ: Возможно увеличение размера файла DWF.

В виде линий (Больший размер файла)

Включение в файл DWF всех использованных в рисунке шрифтов. Шрифты включаются в виде линий. При выборе этой опции необходимо выводить рисунок на печать в масштабе 1:1 для получения высокого качества.

Опция доступна только для файлов DWF, созданных при помощи DWF6 ePlot.

ЗАМЕЧАНИЕ: Возможно увеличение размера файла DWF.


Формат  [DWF - DWF Driver]
Диалоговое окно "Свойства DWF"

 Дополнительные настройки вывода

Задает дополнительные параметры вывода для файлов DWF.

Формат DWF

Определение формата сжатия файлов DWF.

Упакованный двоичный (Рекомендуется)

Вывод на печать сжатого двоичного DWF-файла. Сжатие не приводит к потере данных. Данный формат рекомендуется для большинства файлов DWF. ASCII

Упакованный 2М ASCII-поток (с упреждением)

При выводе используется кодировка ASCII и производится архивация в формате ZIP. Для восстановления текста из архива можно использовать программу WinZip.

Цвет фона при просмотре

Задание цвета фона для файла DWF. ЗАМЕЧАНИЕ:

необходимо устанавливать белый цвет фона для файлов DWF, если планируется вывод этих файлов на печать. Если в AutoCAD задан черный цвет фона, то объекты, имеющие цвет с номером 7, выводятся белыми. При других цветах фона эти же объекты выводятся черным цветом.

Добавление информации о слоях

Управление включением в файл DWF информации о слоях выводимого рисунка. Если эта опция включена, то в созданном файле DWF сохраняется информация обо всех включенных и размороженных слоях рисунка, обеспечивая тем самым возможность манипуляции слоями при просмотре файла во внешнем браузере. Если эта опция отключена, информация о слоях в файл DWF не добавляется.

В некоторых случаях, таких как рисунки с вложенными внешними ссылками, отключение этой опции значительно повышает производительность работы.

Показать границы листа

Управление включением в файл DWF информации о границах листа для обозначения этих границ при просмотре файла во внешнем браузере. ЗАМЕЧАНИЕ:

Для файлов DWF, созданных с помощью драйвера DWF6 ePlot, опция «Показать границы листа» установлена по умолчанию и не доступна для редактирования.

Добавить образец для просмотра

Управление созданием образца для предварительного просмотра в файле DWF.

ЗАМЕЧАНИЕ: Небольшое по размерам изображение файла DWF сохраняется всегда. Поэтому данный флажок необходимо использовать лишь в том случае, когда получатель будет использовать Buzzsaw.com для доступа к образцу.


Набор виртуальных перьев  [DWF - DWF Driver]
Диалоговое окно "Свойства DWF"

 Набор виртуальных перьев

Вывод диалогового окна «Редактор набора перьев». Окно предназначено для редактирования набора перьев и образцов в файле настроек плоттера (PC3). Пользователь должен выбрать элемент «255 виртуальных перьев» в списке «Глубина цветности». Список становится видимым при выборе элемента дерева «Векторная графика» в Редакторе параметров плоттера. При выборе этого элемента списка все установки таблицы стилей печати рисунка, кроме номера виртуального пера и типа линии стиля печати, игнорируются. Диалоговое окно «Редактирование набора перьев» позволяет изменить настройки виртуальных перьев. Эти настройки сохраняются в редактируемом файле настроек плоттера (PC3). ЗАМЕЧАНИЕ:

ЗАМЕЧАНИЕ: В режиме 255 виртуальных перьев изменение разрешения файла DWF приводит к изменению толщины линий. Чтобы компенсировать это, необходимо изменить толщину линий в наборе перьев.

Набор перьев сохраняется в редактируемом файле PC3 при нажатии кнопки «OK». Нажатие кнопки «Стандартные» восстанавливает стандартные параметры настройки набора. Пользователь может выполнить импорт набора перьев из файла с расширением PEN. ЗАМЕЧАНИЕ:

ЗАМЕЧАНИЕ: Для использования набора перьев, загружаемых с Buzzsaw.com, необходимо использовать таблицу стилей печати Buzzsaw DWF.ctb. Однако все изменения необходимо вносить в набор, сохраненный в файле DWF PC3, а не в таблицу стилей печати Buzzsaw DWF.ctb.

С помощью диалогового окна «Редактор набора перьев» пользователь может изменить различные параметры перьев. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на соответствующем поле и выбрать один из пунктов контекстного меню. Отдельные пункты меню позволяют скопировать параметры настройки в другие перья и просмотреть свойства выбранного пера в диалоговом окне. Пользователь может снять флажок, расположенный слева от номера пера.

При этом соответствующая перу строка таблицы будет перечеркнута красной линией. При изменении параметров настройки всего набора перьев параметры настройки этих перьев не изменяются.

Узоры

В комплект поставки программы входит 107 образцов узоров.  Узоры используются для улучшения восприятия элементов геометрии рисунка.  Многие узоры используют вывод в оттенках серого цвета.  Они обычно используются при заполнении областей рисунков.  Дополнительно имеются узоры, предназначенные для создания различных эффектов.

Толщина

Устанавливает толщину линии. Толщина линии измеряется в пикселах. Значение толщины может быть представлено в миллиметрах, сантиметрах и дюймах. Значение толщины линии в пикселах должно лежать в интервале от 0 до 400. При смене единиц измерения толщины ее значение в миллиметрах, сантиметрах и дюймах рассчитывается для принтера с разрешением 400 точек на дюйм.

Форма

Устанавливает форму кончика и стиль соединения линий для виртуального пера.

Эффекты

Управляет поведением фоновых пикселов узора. Эффект применим для монохромных, работающих в оттенках серого цвета и цветных плоттеров.

Прозрачный

Перекрытые узором элементы остаются видимыми.

Непрозрачный

Узор скрывает элементы, расположенные под ним.

Общие

Применяет параметры масштабирования и толщины для всех перьев набора. ЗАМЕЧАНИЕ:

Установки, задаваемые переключателями группы «Масштабирование толщин», проявляются только при использовании средств просмотра и вывода на плоттер, размещенных на Buzzsaw.com.

Управление

Эти установки проявляются только при использовании средств просмотра и вывода на плоттер, размещенных на Buzzsaw.com.

Разрешить манипуляции из рисунка

Для файлов DWF установки не поддерживаются.

Преобразовывать цвета в полутона

При установке этого флажка цвета перьев будут преобразованы в соответствующие оттенки серого цвета.

Альтернативное заполнение полигонов

Устанавливает альтернативное заполнение полигонов вместо стандартного.

Флажок рекомендуется устанавливать только в том случае, когда образец заполнения полигона, сохраненного в векторном файле, некорректно выводится на печать. Различия режимов проявляются при заполнении полигонов сложной формы, с перекрытием (например, для полигона в форме пятиконечной звезды, с пятиугольником в центре). Для таких полигонов при альтернативном режиме некоторые замкнутые области могут оказаться незаполненными. При стандартном режиме заполняются все области.

Диффузия погрешностей для серых и цветных картинок

Устанавливает использование диффузии погрешностей для растровых изображений DWF.

Для представления оттенков серого в растровом изображении по умолчанию используется диффузия полутонов. Использование диффузии погрешностей в некоторых случаях позволяет увеличить качество изображения.


awt_dwf


Standard Buttons (OK, CANCEL, HELP):HIDOK
Закрытие диалогового окна с сохранением всех внесенных изменений.


Standard Buttons (OK, CANCEL, HELP):HIDCANCEL
Закрытие диалогового окна без сохранения внесенных изменений.


# # Standard Buttons (OK, CANCEL, HELP):HID_HELP HIDHELP HIDABORT
Отображение дополнительной информации об этом диалоговом окне.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_BINARY_R
Печать файлов DWF в несжатом двоичном формате (рекомендуется) или в сжатом формате закодированного 2М ASCII-потока (текстовый файл). Для восстановления текста из архива можно использовать программу WinZip.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_FONT_HANDLING_G
Включение и обработка шрифтов в файле DWF. ЗАМЕЧАНИЕ:

Размер файла DWF зависит от параметров обработки шрифтов, количества текста, числа и типа используемых шрифтов. Если размер файла слишком велик, рекомендуется изменить параметры обработки шрифтов.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_CAPTURE_NONE_R
Устанавливает, что шрифты не будут включаться в файл DWF.

Шрифты, использованные при создании исходного рисунка для файла DWF, должны быть установлены на компьютере, где производится просмотр файла DWF. В противном случае производится подстановка других шрифтов.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_CAPTURE_SOME_R
Устанавливает, что шрифты исходного рисунка будут включены в файл DWF. Пользователь должен выбрать эти шрифты в диалоговом окне «Шрифты True Type».

Даже если этих шрифтов нет на том компьютере, где осуществляется просмотр файла DWF, никаких искажений не возникает. Список


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_EDIT_LIST_B
Вывод диалогового окна «Шрифты True Type». Окно содержит список шрифтов.

Даже если этих шрифтов нет на том компьютере, где осуществляется просмотр файла DWF, никаких искажений не возникает. Список

это действие не может быть отменено. Параметры настройки диалогового окна «Шрифты True Type» сохраняются в системном реестре, а не в файле PC3. Они влияют на все файлы DWF.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_RESTORE_DEFAULTS_B
Восстановление значения по умолчанию для списка и выбор всех шрифтов, кроме тех, которые были установлены вместе с программным обеспечением AutoCAD, Windows и Autodesk DWF Viewer.

Нажатие кнопки «Стандартные» выбирает в списке стандартный набор шрифтов. Внимание:


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_CHECK_ALL_B
Выбор всех шрифтов в списке.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_UNCHECK_ALL_B
Отмена выбора всех шрифтов в списке.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_CAPTURE_ALL_R
Включение в файл DWF всех использованных в рисунке шрифтов.

ЗАМЕЧАНИЕ: При этом возможно увеличение размера файла DWF.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_ALL_AS_GEOMETRY_C
Включение в файл DWF всех использованных в рисунке шрифтов. Шрифты включаются в виде линий. Шрифты включаются в виде линий. При выборе этой опции необходимо выводить рисунок на печать в масштабе 1:1 для получения высокого качества.

ЗАМЕЧАНИЕ: Установка переключателя в положение «Включить все» или установка флажка «В виде линий (наибольший размер файла)» могут привести к увеличению размера файла DWF.


# # PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_BGCOLOR_T HIDC_BGCOLOR_CB
Задание цвета фона для файла DWF. ЗАМЕЧАНИЕ:

В Интернете в качестве фонового лучше использовать белый цвет.


# PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_EDIT_PEN_PATTERNS_B
Вывод диалогового окна «Редактирование набора перьев». Окно предназначено для редактирования набора перьев и узоров в файле настроек плоттера (PC3). Пользователь должен выбрать элемент «255 виртуальных перьев» в списке «Глубина цветности». Список становится видимым при выборе элемента дерева «Векторная графика» в Редакторе параметров плоттера. При выборе этого элемента списка все установки таблицы стилей печати рисунка, кроме номера виртуального пера и типа линии стиля печати, игнорируются. Диалоговое окно «Редактирование набора перьев» позволяет изменить настройки виртуальных перьев. Эти настройки сохраняются в редактируемом файле настроек плоттера (PC3). ЗАМЕЧАНИЕ:

ЗАМЕЧАНИЕ: В режиме 255 виртуальных перьев изменение разрешения файла DWF приводит к изменению толщины линий. Чтобы компенсировать это, необходимо изменить толщину линий в наборе перьев.

Набор перьев сохраняется в редактируемом файле PC3 при нажатии кнопки «OK». Нажатие кнопки «Стандартные» восстанавливает стандартные параметры настройки набора. Пользователь может выполнить импорт набора перьев из файла с расширением PEN. ЗАМЕЧАНИЕ:

ЗАМЕЧАНИЕ: Для использования набора перьев, загружаемых с Buzzsaw.com, необходимо использовать таблицу стилей печати Buzzsaw DWF.ctb. Однако все изменения необходимо вносить в набор, сохраненный в файле DWF PC3, а не в таблицу стилей печати Buzzsaw DWF.ctb.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_LAYER_C
Управление включением в файл DWF информации о слоях выводимого рисунка. Если эта опция включена, то в созданном файле DWF сохраняется информация обо всех включенных и размороженных слоях рисунка, обеспечивая тем самым возможность манипуляции слоями при просмотре файла во внешнем браузере. Если эта опция отключена, информация о слоях не добавляется в файл DWF.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_SHOW_PAPER_BOUNDARIES_C
Управление включением в файл DWF информации о границах листа для обозначения этих границ при просмотре файла во внешнем браузере.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_CONVERTTODWF_C
Преобразование всех расширений гиперссылок .dwg в .dwf в распечатанных файлах DWF.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_PREVIEW_C
Управление созданием образца для предварительного просмотра в файле DWF.

ЗАМЕЧАНИЕ: Небольшое по размерам изображение файла DWF сохраняется всегда. Пункт "Добавить образец для просмотра" следует использовать только в том случае, если получатель для доступа к предварительному изображению будет использовать веб-узел Buzzsaw.com.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_CST_VEC HIDC_CST_VEC_TAG HIDC_CST_VEC_DPI
Определяет настраиваемое разрешение для векторной графики в файле DWF в виде числа точек на дюйм. Чтобы указать настраиваемое разрешение для векторной графики, в разделе "Векторное - стандартное" необходимо выбрать значение "Настройка". Значение по умолчанию - 40000 т/д.


# #PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_VECTOR_RES HIDC_VECTOR_RES_TAG
Задает разрешение для векторной графики в файле DWF в виде числа точек на дюйм. Значение по умолчанию - 1200 т/д. Выберите "Настройка", чтобы ввести настраиваемое разрешение для векторной графики.


Задает разрешение цветных растровых изображений и изображений с оттенками серого в файле DWF в виде числа точек на дюйм. Значение по умолчанию - 200 т/д. Выберите "Настройка", чтобы ввести настраиваемое разрешение для цветных изображений или изображений с оттенками серого. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Задает разрешение цветных растровых изображений и изображений с оттенками серого в файле DWF в виде числа точек на дюйм. Значение по умолчанию - 200 т/д. Выберите "Настройка", чтобы ввести настраиваемое разрешение для цветных изображений или изображений с оттенками серого. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Определяет настраиваемое разрешение для цветных растровых изображений в файле DWF в виде числа точек на дюйм. В разделе "Разрешение цветного и полутонового изображения" необходимо выбрать значение "Настройка", чтобы указать настраиваемое разрешение для цветных изображений. Значение по умолчанию - 200 т/д. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Определяет настраиваемое разрешение для цветных растровых изображений в файле DWF в виде числа точек на дюйм. В разделе "Разрешение цветного и полутонового изображения" необходимо выбрать значение "Настройка", чтобы указать настраиваемое разрешение для цветных изображений. Значение по умолчанию - 200 т/д. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Определяет настраиваемое разрешение для черно-белых растровых изображений для файла DWF в виде числа точек на дюйм. Чтобы задать настраиваемое разрешение для черно-белых фотографий, необходимо в разделе "Разрешение черно-белого изображения" выбрать значение "Настройка". Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Определяет настраиваемое разрешение для черно-белых растровых изображений для файла DWF в виде числа точек на дюйм. Чтобы задать настраиваемое разрешение для черно-белых фотографий, необходимо в разделе "Разрешение черно-белого изображения" выбрать значение "Настройка". Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Определяет настраиваемое разрешение для градиентов в файле DWF в виде числа точек на дюйм. Чтобы указать настраиваемое разрешение для градиентов, необходимо в разделе "Градиентное разрешение" выбрать значение "Настройка". Значение по умолчанию - 200 т/д. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Определяет настраиваемое разрешение для градиентов в файле DWF в виде числа точек на дюйм. Чтобы указать настраиваемое разрешение для градиентов, необходимо в разделе "Градиентное разрешение" выбрать значение "Настройка". Значение по умолчанию - 200 т/д. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Определяет разрешение для черно-белых растровых изображений в файле DWF в виде числа точек на дюйм. Значение по умолчанию - 400 т/д. Выберите значение "Настройка", чтобы ввести настраиваемое разрешение для черно-белых изображений.  Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Определяет разрешение для черно-белых растровых изображений в файле DWF в виде числа точек на дюйм. Значение по умолчанию - 400 т/д. Выберите значение "Настройка", чтобы ввести настраиваемое разрешение для черно-белых изображений. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Определяет разрешение для градиентов в файле DWF в виде числа точек на дюйм. Значение по умолчанию - 200 т/д. Выберите "Настройка", чтобы ввести настраиваемое разрешение для градиентов. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Определяет разрешение для градиентов в файле DWF в виде числа точек на дюйм. Значение по умолчанию - 200 т/д. Выберите "Настройка", чтобы ввести настраиваемое разрешение для градиентов. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Задает дополнительные параметры вывода для файлов DWF.


Определяет разрешение (в точках на дюйм) для растровых изображений для файлов DWF. При выборе большего разрешения файл будет более точно передавать детали, однако размер файла также увеличится.


Определяет разрешение (в точках на дюйм) для векторной графики и градиентов для файлов DWF. При выборе большего разрешения файл будет более точно передавать детали, однако размер файла также увеличится.