Copyright: Copyright © 2005 Autodesk, Inc. [n.z45.1.01] drv_ccp.HLP   Monday, March 14, 2005 15:17:08


Драйвер плоттеров CalComp для AutoCAD  [CCP - CalComp Driver]
> mainA drv95ccp Драйвер плоттеров CalComp для AutoCAD

 Общие сведения

Этот несистемный драйвер поддерживает язык CalComp 907/PCI/CCGL в режиме только векторной графики. Он не поддерживает работу с растровой графикой. Драйвер имеет диалоговое окно «Дополнительные свойства», которое позволяет изменять параметры подключения, управлять наложением цветов и использованием языка CalComp Device Control Language (CDCL).

Замечание: Все ссылки на AutoCAD, если не указано иначе, относятся и ко всем продуктам, которые работают под AutoCAD.

Темы:

Темы: Семейства поддерживаемых плоттеров

Настройка плоттеров

Задание дополнительных свойств

Разрезка чертежей


Семейства поддерживаемых плоттеров  [CCP - CalComp Driver]
Драйвер плоттеров CalComp для AutoCAD

 Семейства поддерживаемых плоттеров

Драйвер плоттеров CalComp поддерживает пять семейств плоттеров CalComp: Drawing Master, Electrostatic, Solus LED, TechJet (струйные) и перьевые плоттеры. Многие плоттеры имеют последовательный и параллельный порты. Для ускорения вывода на печать рекомендуется использовать параллельный порт.

Темы:

DrawingMaster

Electrostatic

Плоттеры семейства Solus LED

Струйные плоттеры семейства TechJet

Перьевые плоттеры


Плоттеры семейства DrawingMaster  [CCP - CalComp Driver]
Драйвер плоттеров CalComp для AutoCAD

 Семейства поддерживаемых плоттеров

  Плоттеры семейства DrawingMaster

В плоттерах семейства DrawingMaster используется термографическая технология, обеспечивающая одноцветную печать. Плоттеры имеют последовательный и параллельный порты. В зависимости от модели, плоттеры обеспечивают разрешение 200, 300 и 400 точек на дюйм (т/дюйм). Максимально возможная длина получаемых на плоттерах DrawingMaster печатных листов ограничивается длиной рулона бумаги.

Поддерживаемые модели

Номер и наименование	Толщина	Разрешение
53436 DrawingMaster DM800 36 дюймов	36"	400 т/дюйм
53336 DrawingMaster DM600 36 дюймов	36"	300 т/дюйм
52436 DrawingMaster Plus 36 дюймов	36"	400 т/дюйм
52424 DrawingMaster Plus 36 дюймов	24"	400 т/дюйм
52236 DrawingMaster Plus 36 дюймов	36"	200 т/дюйм
52224 DrawingMaster Plus 36 дюймов	36"	200 т/дюйм


Плоттеры семейства Electrostatic  [CCP - CalComp Driver]
Драйвер плоттеров CalComp для AutoCAD

 Семейства поддерживаемых плоттеров

  Плоттеры семейства Electrostatic

Плоттеры семейства Electrostatic используют бумагу с диэлектрическим покрытием, которое, заряжаясь, притягивает к себе красящие частицы. Эти частицы образуют элементы рисунка. Имеются монохромные и цветные модели с максимальной шириной листа от 24 до 44 дюймов. На плоттерах Electrostatic, в зависимости от модели, можно получить листы длиной от 12 до 25 футов (приблизительно от 3658 до 7620 мм). Все плоттеры имеют последовательный и параллельный порты. Разрешение всех плоттеров составляет 400 т/дюйм.

Компания Autodesk больше не занимается выявлением и устранением проблем с плоттерами Electrostatic, список которых приведен ниже. Драйверы этих устройств доступны, но не поддерживаются в данной версии.

Модель	Толщина
68444 Color 24 дюйма	44"
68436 Color 24 дюйма	36"
58444 Color 24 дюйма	44"
58436 Color 24 дюйма	36"
58424 Color 24 дюйма	24"
57444 Monochrome 24 дюйма	44"
57436 Monochrome 24 дюйма	36"
57424 Monochrome 24 дюйма	24"


Плоттеры семейства Solus LED  [CCP - CalComp Driver]
Драйвер плоттеров CalComp для AutoCAD

 Семейства поддерживаемых плоттеров

  Плоттеры семейства Solus LED

В плоттерах Solus LED для нанесения одноцветных изображений на обычную бумагу используются светоизлучающие диоды, с помощью которых на барабане создается заряд, притягивающий к себе красящие частицы. Принцип действия этих плоттеров во многом аналогичен принципу действия настольных лазерных принтеров. В семействе имеется две модели. Обе обеспечивают разрешение 400 т/дюйм и имеют два устройства подачи для рулонов бумаги различного типа и размера. Устройство подачи бумаги может быть выбрано автоматически в зависимости от нужного размера или задано пользователем. Для модели 54436 может также использоваться листовая бумага. Обе модели имеют последовательный и параллельный порты. Поддерживаемые модели

Модель  Ширина

Модель	Толщина
54436	36"
54424	24"


Струйные плоттеры семейства TechJet  [CCP - CalComp Driver]
Драйвер плоттеров CalComp для AutoCAD

 Семейства поддерживаемых плоттеров

  Струйные плоттеры семейства TechJet

В плоттерах семейства TechJet используется струйно-пузырьковая технология Canon. Все плоттеры (за исключением серии 720) могут работать как с рулонной, так и с листовой бумагой. Поставляются модели струйных принтеры для полноцветной, монохромной печати, а также печати различными цветами. Все плоттеры обеспечивают разрешение 360 т/дюйм.

Autodesk больше не занимается выявлением и устранением проблем с плоттерами TechJet, список которых приведен ниже. Драйверы этих устройств доступны, но не поддерживаются в данной версии.

Модель	Толщина
5536 TechJet Color 24 дюйма	36"
5524 TechJet Color 24 дюйма	24"
5336i TechJet 175i Max Ink 36 дюймов	36"
5336GT TechJet Color 36 дюймов	36"
5324GT TechJet Color 24 дюйма	24"
5336 TechJet Color 24 дюйма	36"
5324 TechJet Color 24 дюйма	24"
5636 TechJet 720c 24 дюйма	36"
5624 TechJet 720c 24 дюйма	24"
5436 TechJet 720 24 дюйма	36"
5424 TechJet 720 24 дюйма	24"


Перьевые плоттеры  [CCP - CalComp Driver]
Драйвер плоттеров CalComp для AutoCAD

 Семейства поддерживаемых плоттеров

  Перьевые плоттеры

Autodesk больше не занимается выявлением и устранением проблем с перьевыми плоттерами Calcomp, список которых приведен ниже. Драйверы этих устройств доступны, но не поддерживаются в данной версии.

Модель	Толщина
3024 DesignMate 36 дюймов	24"
3036 DesignMate 36 дюймов	36"
4036 PaceSetter Classic 36 дюймов	36"
2036 PaceSetter 24 дюйма	36"
2024 PaceSetter 24 дюйма	24"
1023 Artisan 36 дюймов	24"
1025 Artisan 36 дюймов	36
1026 Artisan 36 дюймов	36"


Настройка плоттеров  [CCP - CalComp Driver]
Драйвер плоттеров CalComp для AutoCAD

 Настройка плоттеров

В следующих разделах содержится информация о настройке плоттеров. Параметры настройки плоттеров должны согласовываться с параметрами настройки печати.

Темы:

Настройка плоттеров DrawingMaster и Electrostatic

Подключение плоттера DrawingMaster к последовательному порту RS232

Настройка плоттеров Pacesetter


Настройка плоттеров DrawingMaster и Electrostatic  [CCP - CalComp Driver]
Драйвер плоттеров CalComp для AutoCAD

 Настройка плоттеров

  Настройка плоттеров DrawingMaster и Electrostatic

Для настройки плоттеров DrawingMaster и Electrostatic необходим компьютер (терминал) с интерфейсом RS-232. Необходимо установить следующие параметры: 19200 бод, 8 бит данных, 1 стоповый бит, без контроля четности. Компьютер с интерфейсом RS-232 позволяет настроить плоттер для печати рисунков AutoCAD через параллельный или последовательный порт. Обычно подключение плоттера к параллельному порту обеспечивает более быстрый вывод на печать. Для подключения к параллельному порту следует использовать стандартный кабель Centronics.

Настройка параллельного порта для плоттеров DrawingMaster и Electrostatic

Параметр	Параметр
Значение  Input monitor dump	NO
I/F type	CET
Print	Н
Dead job time-out (SEC)	90
Time-out action	FORCE
Plot command language	907
Steps per inch	400
Beginning of record sync character	$16
Number of synch characters	2
End of record character	$0D
Checksum	Y
Настройка последовательного порта для плоттеров DrawingMaster и Electrostatic

Параметр	Параметр
Значение  Input monitor dump	NO
Baud rate	9600
Character framing (bits, parity, stop bits)	7,E,1
Host to plotter CDCL protocol	XONXOFF
Plotter to host CDCL protocol	XONXOFF
Dead job time-out (SEC)	90
Time-out action	FORCE
Plot command language	907
Steps per inch	400
Beginning of record sync character	$16
Number of synch characters	2
End of record character	$0D
Checksum	Y
При использовании последовательного интерфейса RS232 для подключения плоттеров DrawingMaster и Electrostatic обмен данными с AutoCAD производится со следующими параметрами: скорость 9600 бод, 7 бит данных, 1 стоповый бит, контроль данных по четности.


Подключение плоттера DrawingMaster к последовательному порту RS232  [CCP - CalComp Driver]
Драйвер плоттеров CalComp для AutoCAD

 Настройка плоттеров

  Подключение плоттера DrawingMaster к последовательному порту RS232

Для подключения плоттера CalComp DrawingMaster следует пользоваться кабелем RS-232:

к плоттеру	к компьютеру
1	1
2	2
3	3
...	...
25	25


Настройка плоттеров Pacesetter  [CCP - CalComp Driver]
Драйвер плоттеров CalComp для AutoCAD

 Настройка плоттеров

  Настройка плоттеров Pacesetter

Для подключения плоттера Pacesetter используется либо параллельный порт Centronics, либо последовательный порт (с использованием переходного кабеля RS-232) и задаются следующие аппаратные настройки. Об изменении и получении информации о конфигурации плоттеров Pacesetter см. прилагающуюся к ним документацию.

Параметр	setting
Plot mode	Final plot
Velocity	350 mmps 13ips
Acceleration	0.7g
ориентация	Auto
Scale	[1/1]
Pen grouping	Откл
Plot limits	Нормальное
Plot Manager	No
Port Type	RS-232C
Protocol	PCI
Baud rate	9600
#of bits, parity	7, even
Handshake	XON/XOFF
Sync # EOM CHK	A : 22 2 13 ON
EOP timer	30 seconds
Language	English
Internal plot	Откл
Clear plot data	No
Save as user	Yes
Для всех остальных перьевых плоттеров CalComp следует установить следующие параметры: 9600 бод, 7 бит данных, с контролем четности, 1 стоповый бит, без квитирования связи и с проверкой контрольной суммы. Задать в качестве кода конца сообщения (EOM-код) число 13 в десятичной системе, установить использование двух кодов синхронизации и задать синхрокод равным 22 в десятичной системе.


Задание дополнительных свойств  [CCP - CalComp Driver]
Драйвер плоттеров CalComp для AutoCAD

 Задание дополнительных свойств

Диалоговое окно «Дополнительные свойства» вызывается из основного окна настройки параметров. Это диалоговое окно состоит из трех групп опций: «Подключение», «Управление наложением цветов» и «Язык управления устройствами Calcomp».

Темы:

Подключение

Управление наложением цветов при печати

Язык управления устройствами CalComp


Подключение  [CCP - CalComp Driver]
Драйвер плоттеров CalComp для AutoCAD

 Задание дополнительных свойств

  Подключение

Драйвер CalComp сохраняет предназначенные для вывода на печать данные в виде записей. Каждая запись начинается с одного или двух определенных символов, называемых синхрокодами, и заканчивается определенным символом, называемым EOB/EOM-кодом. Для проверки правильности записей можно вычислять их контрольные суммы. Используемые драйвером плоттера синхрокоды, EOB/EOM-код и выполнение подсчета контрольной суммы должны совпадать с настройками плоттера. Если настройки плоттера не совпадают с настройками драйвера, плоттер игнорирует передаваемые ему данные. При использовании команд языка управления устройствами CalComp драйвер настраивает плоттер автоматически.

Поля подключения

Поле диалогового окна	Пояснение
Количество SYNC-кодов	Число синхрокодов. SYNC-код
SYNC-код	Ставится в начале каждой записи, передаваемой на плоттер CalComp. Код может иметь значение от 2 до 127 включительно. Каждому коду соответствует один из символов ASCII. Если не используется язык CDCL, значения синхрокодов плоттера должны соответствовать значениям синхрокодов драйвера.
EOB/EOM-код	Заканчивает запись, передаваемую на плоттер CalComp. Кодам заполнения буфера (EOB) и конца сообщения (EOM) соответствует один из символов ASCII; код может иметь значение от 2 до 31 включительно.
Тайм-аут	Промежуток времени, в течение которого плоттер ожидает поступление данных. Это время отсчитывается плоттером с момента прекращения поступления данных. Когда промежуток времени истекает, плоттер принудительно печатает все полученные данные и останавливает печать.
Подсчет контрольной суммы	Контрольная сумма записи предшествует EOB/EOM коду. Сумма подсчитывается драйвером плоттера. Плоттер использует контрольную сумму для проверки правильности принятой записи данных. При использовании последовательного протокола с управление потоком XON-XOFF или параллельного протокола Centronics плоттер, обнаруживая несовпадение контрольной суммы, не может исправить ошибку. В этом случае добавление в запись контрольной суммы не имеет смысла.
Добавить заполнители	Добавление заполняющих символов в передаваемую на плоттер запись данных на случай возникновения ошибки переполнения буфера.


Управление наложением цветов при печати  [CCP - CalComp Driver]
Драйвер плоттеров CalComp для AutoCAD

 Задание дополнительных свойств

  Управление наложением цветов при печати

Эта группа опций относится только к растровым (не перьевым) плоттерам. При выборе наложения (смешения) цветов в местах пересечения разноцветных линий получается новый цвет. Например, при наложении линий фиолетового и желтого цветов на их пересечении получается красный цвет. Можно также настроить плоттер так, что цвет последней построенной линии будет перекрывать все остальные цвета.

Для выбора метода наложения цветов следует выделить элемент «Наложение» на вкладке «Устройство и документ». Элемент входит в состав узла «Графика».


Язык управления устройствами CalComp  [CCP - CalComp Driver]
Драйвер плоттеров CalComp для AutoCAD

 Задание дополнительных свойств

  Язык управления устройствами CalComp

Команды языка управления устройствами CalComp (CDCL) добавляются в начало или конец файла печати. Они имеют вид обычного текста. Язык CDCL используется для управления параметрами плоттера.

Параметры управления качеством печати

Для изменения этих параметров следует воспользоваться списком «Качество печати».

Плоттер	Качество печати определяется значением, заданным на плоттере.
Черновое	Двунаправленная печать в один проход.
Нормальное	Однонаправленная печать в один проход.
Улучшенное	Однонаправленная печать в два или три прохода. Для печати каждой полосы, равной ширине рабочей части головки, выполняется два прохода. Скорость печати та же, что и в обычном режиме, однако время вывода на печать увеличивается в два раза.
Улучшенное быстрое	Двунаправленная печать в три прохода.
Графическое	Однонаправленная печать в четыре-пять проходов по случайной схеме. В этом режиме расстояние между отдельными печатаемыми полосами сокращается и обеспечивается самое высокое качество при печати графических элементов, заливок, полутонов и т.п. изображений с большим разрешением.
Графическое быстрое	Двунаправленная печать в четыре-пять проходов по случайной схеме. В этом режиме хотя и не достигается такое качество, как при графической печати, но обеспечивается хорошее соотношение между скоростью и качеством печати.
Монохромное выс. разр.	Однонаправленная печать с двойным разрешением в два прохода.
Экономичное	Однонаправленная печать в один проход, во время которой печатается только 25% от всех точек, формирующих изображение. Сокращает расход чернил на 75% при той же скорости печати, что и в обычном режиме. Экономичная печать используется для быстрого вывода и предварительного просмотра чертежей (с целью проверки размера и компоновки) при уменьшенном расходе чернил.
Быстрое	Обеспечивает половинное разрешение в направлении подачи бумаги.
Черновое	Обеспечивает половинное разрешение в направлении подачи бумаги.
Нормальное	Обеспечивает обычное разрешение в направлении подачи бумаги.
Качественное	Обеспечивает двойное разрешение в направлении подачи бумаги.
Двойное	Цветовой режим Красный/черный (требует специальной бумаги)
Разд_цвет	Режим разделения цветов.
Цветные режимы TechJet 720c 5600	Плоттер, Черновое, Обычное, Улучшенное (необходима цветная головка)
Режимы оттенков серого TechJet 720c 5600	Плоттер, Черновое, Обычное, Улучшенное, Монохромное выс. разр. (требуется одноцветная головка)
Режимы для TechJet  5500	Плоттер, Черновое, Качественное, Улучшенное, Улучшенное быстрое, Графическое, Графическое быстрое, Монохромное выс. разр (1, 3 и 5 проходов)
Режимы для TechJet Designer 720 5400	Плоттер, Черновое, Обычное, Улучшенное, Монохромное выс. разр.
Режимы для TechJet  5300	Черновое плоттера, Обычное, Улучшенное, Графическое, Графическое быстрое, Монохромное выс. разр., Экономичное (1, 2 и 4 прохода)
Режимы для Solus	Плоттер
Режимы для DrawingMaster 53000	Плоттер, Черновое, Нормальное, Качественно (Разрешение)
Режимы для DrawingMaster Plus 52000	Плоттер, Быстрое, Нормальное, Двойное (Разрешение)
Режимы для Electrostatic 68000	Плоттер, Черновое, Нормальное, Моно, Разд_цвет (Разрешение)
Режимы для Electrostatic 58000	Плоттер
Режимы для перьевых плоттеров	Плоттер
CDCL-Начало и CDCL-Конец

Команды, введенные в  поля «CDCL-Начало» и «CDCL-Конец», выполняются соответственно до и после вывода задания на печать. Можно ввести несколько CDCL-команд через точку с запятой (;). Можно ввести несколько CDCL-команд через точку с запятой (;). Допускается использовать любую CDCL-команду, описанную в документации по языку управления устройствами CalComp, поставляемой с плоттером CalComp. В файл печати можно вставить также CDCL-файл. Для этого после знака «меньше, чем» (<) следует указать путь и имя файла. CDCL-файл разрешается использовать вместе с CDCL-командами.

Пример 1: несколько CDCL-команд

USER_NAME(John Smith);JOB_NAME(K-Mart);ROTATE(90)

Пример 2: CDCL-файл

<C:\Temp\CDCLFile1.cdl

Пример 3: использование CDCL-файла вместе с CDCL-командами

USER_NAME(Joe Blow);<C:\Temp\CDCLFile2.cdl;JOB_NAME(K-Mart 12)


Разрезка чертежей  [CCP - CalComp Driver]
Драйвер плоттеров CalComp для AutoCAD

 Разрезка чертежей

Плоттеры CalComp поддерживают несколько способов управления резаками. Так как данный драйвер не выдает команду резки, необходимо настроить плоттер на ручную резку.

36-дюймовая модель плоттера Solus LED имеет устройство подачи листовой бумаги (Solus Model 54436 Cut Sheet Feeder). Для работы с этим устройством плоттер следует настроить на листовую подачу. Драйвер не переключает такой плоттер на листовую подачу.


Драйвер CalComp:
Драйвер плоттеров CalComp для AutoCAD

 Виртуальные перья

Для использования виртуальных перьев в AutoCAD R14 с плоттерами CalComp достаточно было описать перья в CDCL-файле. В AutoCAD 2000 требуется описать цвета, т.к. они используются при закраске широких полилиний и шрифтов True Type в текстах. Некоторые устройства CalComp позволяют описывать как цвета, как и перья с помощью языка CDCL. К им относятся: TechJet Color GT и GT/PS, TechJet Designer, 68000 series EPPs, DrawingMaster series, Solus 4 и Econografix. Другие плоттеры CalComp позволяют задавать цвета только с панели управления плоттера. К им относятся EconoPro, TechJet Designer 720 и TechJet color. При использовании любого из этих плоттеров не имеет смысла пытаться описать цвета программно, так как плоттер не воспримет эти настройки.

Информация о том, как описать цвета программно, с помощью языка CDCL, содержится в документе Microsoft(R) Word CalComp_Virtual_Pens.doc, расположенном в папке, в которую был установлен драйвер CalComp HDI. Ниже приведено краткое содержание документа.

Для каждого описываемого пера необходимо задать цвет (RGB_COLOR). Сначала следует описать цвет, а затем описать перо (COLOR_PEN), соответствующее этому цвету.

   RGB_COLOR(цвет#, К, З, С)

        цвет#      совпадает с номером физического пера

        К           Насыщенность красного (0-100 %)

        З           Насыщенность зеленого (0-100%)

        С           Насыщенность синего (0-100 %)

   COLOR_PEN(перо#, ширина, цвет#, тип линий)

        перо#        число виртуальных перьев, используемых AutoCAD

        ширина       ширина пера в единицах плоттера (пиксел)

                    Например, для плоттера с разрешением 400т/дюйм

                    ширине линии в 2 мм соответствует 31 единица плоттера

                    (2/25.4)*400 = 31

        цвет#      номер соответствующего цвета, как описано выше

        тип линии   ОСНОВНАЯ, ПЛОСКАЯ, СКРУГЛЕННАЯ или ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

Ниже приведен пример CDCL-файла.

    &&&&CALCOMP DEVICE CONTROL

    * Universal PIN number

    USER_PIN(8378)

    * Color 1 is RED

    RGB_COLOR(1, 100, 0, 0)

    * Pen 1 is mapped to color 1, 4 pixels wide, rounded end

    COLOR_PEN(1, 4, 1, ROUNDED)

    * Color 2 is Yellow

    RGB_COLOR(2, 100, 100, 0)

    * Pen 2 is mapped to color 2, 31 pixels wide, major end

    COLOR_PEN(2, 31, 2, MAJOR)

    * Color 3 is a 25% gray

    RGB_COLOR(3, 25, 25, 25)

    * Pen 3 is mapped to color 3, 10 pixels wide, flag end

    COLOR_PEN(3, 10, 3, FLAT)

    ^^^^END OF FILE

Также доступны и другие возможности. См. руководство по CalComp CDCL.


Советы  [CCP - CalComp Driver]
Драйвер плоттеров CalComp для AutoCAD

 Совет

Данный драйвер CalComp использует векторный язык CalComp 907 и не поддерживает растровый вывод. При необходимости вывода растровых изображений на печать и при наличии плоттера CalComp, поддерживающего CALS-файлы, рекомендуется воспользоваться драйвером растрового формата файлов для вывода изображений в CALS-файл, а затем на плоттер. Подробнее о настройке виртуальных перьев см. раздел Виртуальные перья.


Синхрокод ставится в начале каждой записи данных, передаваемой на плоттер CalComp. Код может иметь значение от 2 до 127 включительно. Каждому коду соответствует один из символов ASCII.


Каждая запись данных, передаваемая на плоттер CalComp, начинается с одного или двух синхрокодов.


Каждая запись данных, передаваемая на плоттер CalComp, заканчивается кодом заполнения буфера (EOB) или конца сообщения (EOM). Код может иметь значение от 2 до 31 включительно. Каждому коду соответствует один из символов ASCII.


Пользователь может добавить контрольную сумму для каждой записи. Ее значение предшествует EOB/EOM-коду. Контрольная сумма рассчитывается драйвером плоттера. Плоттер использует ее для проверки правильности принятой записи данных. При использовании последовательного протокола с управление потоком XON-XOFF или параллельного протокола Centronics плоттер, обнаруживая несовпадение контрольной суммы, не может исправить ошибку. Таким образом, при этих способах подключения добавление в запись контрольной суммы не имеет смысла.


Растровые плоттеры CalComp (не перьевые) могут начать печать только после получения всего файла. Если файл печати передан не полностью, плоттер может находиться в состоянии ожидания бесконечно долго. Во избежание этого можно задать время тайм-аута. Это значение задает время, в течение которого плоттер ожидает поступления данных. По его окончании плоттер принудительно печатает все полученные данные и прерывает печать.


Более старые плоттеры CalComp могут получать данные очень быстро, что может привести к переполнению буфера. При возникновении такой ошибки и для ее дальнейшего предотвращения следует добавить по 20 заполняющих символов в начале каждой записи данных, передаваемой на плоттер.


Драйвер CalComp сохраняет предназначенные для вывода на печать данные в виде записей. Каждая запись начинается с одного или двух определенных символов, называемых синхрокодами, а заканчивается символом, называемым кодом заполнения буфера (EOB) или кодом конца сообщения (EOM). Для проверки правильности записей можно вычислять их контрольные суммы.

Значение тайм-аута определяет промежуток времени, в течение которого плоттер ожидает поступление очередных данных. Если плоттер начнет прием данных печати, но после этого возникнет задержка в приеме данных в течение этого значения времени, плоттер прекратит печать и запустит печать полученных данных.

Для предотвращения возникновения ошибки переполнения буфера плоттера в начало каждой передаваемой на плоттер записи данных можно добавить заполняющие символы.


Задание способа обработки плоттером перекрывающихся линий.


Управление использованием языка CDCL.


При наложении двух линий разных цветов друг на друга получается новый цвет. Например, при выводе линий фиолетового и желтого цветов на их пересечении получается красный цвет.


При наложении линий разных цветов на их пересечении используется цвет линии, выводимой последней. Например, при выводе сначала желтой линии, а затем красной, на их пересечении получается красный цвет.


Задание качества печати.


Язык CDCL используется для добавления в начало или конец файла печати команд, управляющих параметрами плоттера.


Добавление CDCL-команд в начало данных, передаваемых на плоттер.


Добавление CDCL-команд в конец данных, передаваемых на плоттер.


Можно ввести несколько CDCL-команд через точку с запятой (;). Можно использовать любую CDCL-команду из описанных в документации, поставляемой с плоттером CalComp. Можно вставить CDCL-файл в файл печати, указав после символа «меньше» (<) путь и имя файла. Несколько CDCL-команд можно объединить в CDCL-файл.


Сохранение текущих настроек.


Отмена сделанных изменений настроек.


Вывод дополнительной информации о данном диалоговом окне.