Copyright: Copyright  2006 Autodesk, Inc. ACADctxt.hlp   Tuesday, May 02, 2006 17:53:28


Файл контекстной помощи .. не предназначен для просмотра.


Отображает список визуальных стилей и наборы параметров тонирования, которые можно применить к анимационному файлу.


Выводит список возможных разрешений. Значение по умолчанию 320 х 240.


Задает частоту кадров (в секундах). Допустимы значения от 1 до 60. Значение по умолчанию 30.


Задает список форматов вывода анимации. Поддерживаемые форматы - AVI, MPG, WMV и MOV.


Отображает список всех доступных палитр. Порядок следования палитр в списке можно изменять перетаскиванием с помощью мыши. Можно переименовать, удалить или экспортировать палитру, Нажав на ней правую кнопку мыши. (При экспорте палитра сохраняется в файле с расширением .xtp.) Можно импортировать палитру или создать новую (пустую), нажав правую кнопку мыши в области "Палитры".


Отображает организацию инструментальных палитр в области структуры. Палитру можно перетащить с помощью мыши в другую группу. Нажать на группе палитр правую кнопку мыши, затем в контекстном меню выбрать "Установить", чтобы отобразить группу палитр.


Показывает имя группы палитр, отображаемой в настоящий момент. Выводит строку "Все палитры", если отображаются все доступные палитры.


Связывает камеру со статической точкой на чертеже.


Связывает камеру с траекторией движения на чертеже.


Выбрать точку местонахождения камеры или траекторию вдоль хода перемещения камеры в зависимости от того, выбрана точка или траектория.


Отображает список наименованных точек или траекторий, с которыми пользователь может связать камеру. Чтобы создать траекторию, пользователь может связать камеру с линией, дугой, эллиптической дугой, кругом, полилинией, 3D полилинией или сплайном.


Если камера связана с траекторией, эта команда связывает цель со статической точкой на чертеже.


Связывает цель с траекторией перемещения на чертеже.


Выбирает точку или траекторию в качестве цели, в зависимости от выбора точки или траектории.


Отображает список наименованных точек или траекторий, с которыми пользователь может связать цель камеры. Чтобы создать траекторию, пользователь может связать цель с линией, дугой, эллиптической дугой, кругом, полилинией, 3D полилинией или сплайном.


Частота выполнения анимации, измеряемая в кадрах в секунду. Следует задать значение от 1 до 60. Значение по умолчанию 30.


Задает общее число кадров в анимации.


Задает длительность анимации (в секундах).


Отображает список визуальных стилей и наборы параметров тонирования, которые можно применить к анимационному файлу. Более подробную информацию см. в описании команд ВИЗСТИЛИ и НАБПАРАМТОНИР.


Задает формат файла для анимации.


Определяет ширину и высоту окончательной анимации в экранных единицах отображения. Значение по умолчанию 320 х 240.


Перемещает камеру медленнее при повороте угла.


Меняет направление анимации на обратное.


Включает отображение диалогового окна "Предварительный просмотр анимации", чтобы пользователь мог предварительно просмотреть анимацию до ее сохранения.


Отображает предварительный просмотр анимации в диалоговом окне "Предварительный просмотр анимации".


 На вкладке "Листы" представлены списки архивируемых листов в том порядке, в котором они были созданы, и в соответствии с организацией подшивки. На вкладке "Дерево файлов" представлен список архивируемых файлов в виде иерархического дерева. На вкладке "Таблица файлов" отображаются архивируемые файлы в виде таблицы.


Список листов, включаемых в архивируемый комплект, в порядке, в котором они были созданы, и в соответствии с организацией подшивки. Подшивка должна быть открыта в Диспетчере подшивок. Архивация может быть инициирована либо из контекстного меню, появляющегося при щелчке правой кнопкой мыши на элементе подшивки верхнего уровня, либо вводом команды архивация в командной строке.


Список файлов, включаемых в архивируемый комплект, в виде иерархического дерева. По умолчанию сюда заносятся все файлы, на которые ссылается текущий чертеж (внешние ссылки, стили печати, шрифты и др.). Пользователь может добавить файлы в архивируемый комплект или удалить существующие файлы из него. В архив не включаются файлы, ссылки на которые установлены посредством URL.


Отображает количество файлов, включенных в архивируемый комплект, и размер комплекта.


Список файлов, включаемых в архивируемый комплект, в виде таблицы. По умолчанию сюда заносятся все файлы, на которые ссылается текущий чертеж (внешние ссылки, стили печати, шрифты и др.). Пользователь может добавить файлы в архивируемый комплект или удалить существующие файлы из него. В архив не включаются файлы, ссылки на которые установлены посредством URL.


Область для ввода примечаний пользователя, добавляемых к архиву. Примечания также включаются в отчет о работе процедуры. Для того, чтобы ко всем архивам добавлялось стандартное примечание, нужно создать текстовый файл ASCII archive.txt и занести в него текст примечания. Файл необходимо сохранить в одной из папок пути доступа к вспомогательным файлам, заданного на вкладке Файлы диалогового окна "Настройка".


Отображение отчетных сведений об архиве. Отчет, помимо прочего, включает все примечания, которые были введены пользователем. В отчет также включается текст пользовательских примечаний к комплекту.


 Отображает диалоговое окно "Редактирование параметров архива", где пользователь может определить параметры архивируемого комплекта.


Дублирует структуру папок для файлов формируемого комплекта. Корневой папкой является папка верхнего уровня в иерархическом дереве папок.


Определяет корневую папку для относительных путей зависимых от чертежей файлов, таких как внешние ссылки. Эта папка считается корневой при активной опции "Организованная структура папок".


Вызов стандартного диалогового окна выбора файлов, в котором пользователь может определить корневую папку.


При создании архива все файлы собираются в одной папке.


В архиве сохраняется структура папок всех файлов. Эта опция отсутствует, если пользователь сохраняет архивируемый комплект в Интернете.


Включает текстуры с материалами, которые прилагаются к объектам или граням.


Отключение в архиве настройки на конкретный принтер/плоттер.


Открывает диалоговое окно "Архив — Задание пароля", где пользователь может указать пароль для архивируемого комплекта.


Включение в архив файла данных подшивки (DST), файлов чертежей блоков марок, файлов чертежей блоков-идентификаторов и файлов шаблонов чертежей (DWT).


Указывает, что значение атрибута вставленного блока не должно быть видно на экране или выводиться на печать. АТЭКР имеет приоритет перед режимом "Скрытый".


Задает фиксированное значение атрибута для всех вхождений блока.


Позволяет проверить правильность значения атрибута во время процесса вставки блока.


Присваивает атрибуту при вставке блока значение по умолчанию.


Имя атрибута, по которому могут быть установлены все его вхождения в чертеж. Имя может состоять из любых символов, кроме пробелов. Все строчные буквы автоматически преобразуются в прописные.


Подсказка атрибута, выводимая на экран всякий раз при вставке блока, содержащего данный атрибут. Если оставить поле подсказки пустым, AutoCAD будет использовать в качестве подсказки имя атрибута. Если в группе "Режим" включена опция "Постоянный", поле "Подсказка" недоступно.


Значение, которое присваивается атрибуту по умолчанию.


 Открывает диалоговое окно "Поле". Пользователь может вставить поле в качестве всего значения атрибута или только его части.


 Отображает запрос для начальной точки, когда закрывается диалоговое окно. Используйте указывающее устройство, чтобы указать положение атрибута относительно объектов, с которыми он будет связан.


Указывает координату X для точки вставки атрибута.


Указывает координату Y для точки вставки атрибута.


Указывает координату Z для точки вставки атрибута.


Задает выравнивание текста атрибута. Режимы выравнивания можно найти в описании команды ТЕКСТ.


Заранее определенный текстовый стиль для текста атрибута. Отображается текстовый стиль, загруженный в настоящий момент. Для загрузки или создания нового текстового стиля используется команда СТИЛЬ.


Высота текста атрибута. Пользователь может ввести значение или указать его на экране, нажав эту кнопку. Высота текста равна расстоянию между двумя указанными точками. В случаях, если выбран стиль с ненулевым значением высоты, или если выбрана опция выравнивания "Вписать", поле ввода высоты текста недоступно.


Угол поворота текста атрибута. Пользователь может ввести значение или указать его на экране, нажав эту кнопку. Угол поворота равен углу между горизонтальной осью и заданным двумя точками отрезком. Если выбрана опция выравнивания "Вписать" или "По ширине", поле ввода угла поворота недоступно.


Размещение имени атрибута непосредственно под именем предыдущего. Если еще не было создано ни одного описания атрибута, опция недоступна.


 Фиксирует положение атрибута внутри вхождения блока.


 Указывает название выбранного блока. В этом диалоговом окне отображаются значения всех атрибутов блока.


Отображает значения первых восьми атрибутов блока. Все их можно редактировать. Если блок содержит более восьми атрибутов, доступ к нужному атрибуту обеспечивают кнопки "Назад" и "Далее". Не допускается редактирование атрибутов, находящихся на блокированных слоях.


Отображает значения восьми предыдущих атрибутов. Кнопка "Назад" доступна, только если выбранный блок содержит более восьми атрибутов и для отображения дополнительных атрибутов использовалась кнопка "Далее".


Отображает значения восьми следующих атрибутов. Если блок не содержит дополнительных атрибутов, кнопка "Далее" недоступна.


Имя блока, атрибуты которого редактируются.


Имя, определяющее атрибут.


При выборе блока с помощью указывающего устройства временно закрывает диалоговое окно.


Применение внесенных изменений без закрытия диалогового окна "Редактор атрибутов блоков".


Выводит список атрибутов в выбранном вхождении блока и для каждого атрибута отображает имя, подсказку и значение.


Назначение выбранному атрибуту нового значения. Для использования поля в качестве значения следует нажать правую кнопку и выбрать пункт "Вставить поле" из контекстного меню. Открывается диалоговое окно "Поле".


Стиль текста атрибута. Параметры выбранного на данной вкладке стиля определяют свойства текста атрибута.


Определение режима выравнивания текста атрибута (выравнивание по левому краю, по центру или по правому краю).


Высота текста атрибута.


Угол поворота текста атрибута.


Включение/отключение режима отображения текста атрибута справа налево.


Включение/отключение режима отображения текста атрибута в перевернутом виде.


Степень сжатия/растяжения текста атрибута. Задание значения, меньшего 1,0, вызывает сжатие. Задание значения, большего 1,0, вызывает растяжение.


Угол наклона текста атрибута. Измеряется от вертикальной оси.


Слой текста атрибута.


Тип линий атрибута.


Цвет атрибута.


Стиль печати атрибута.


Вес линий для атрибута.


Параметры, определяющие блоки, которые планируется включить в извлечение атрибутов и счетчик блоков.


Включает блоки, вложенные в другие блоки.


Включает блоки в файлы внешних ссылок.


При подсчете блоков включает внешние ссылки.


Параметры для подсчета блоков.


Подсчет экземпляров блоков только в пространстве модели и исключение блоков на листах в пространстве листа. По умолчанию откл.


Подсчет всех экземпляров блоков чертежа. Доступен только при выборе текущего чертежа или нескольких чертежей. По умолчанию вкл.


Генерируется файл, содержащий по одной записи для каждого вхождения блока в чертеж. По крайней мере один атрибут блока должен соответствовать имеющемуся в файле шаблона. Поля записей разделяются запятыми. Символьные поля заключаются в одиночные кавычки.


Генерируется файл, содержащий по одной записи для каждого вхождения блока в чертеж. По крайней мере один атрибут блока должен соответствовать имеющемуся в файле шаблона. Поля каждой записи имеют фиксированную длину, поэтому не требуются ни разделители, ни ограничители символьных полей.


 Генерирует подмножество формата файла графического обмена AutoCAD, содержащее только описания вхождений блоков, атрибутов и признаков конца последовательности. Шаблон для вывода в формате DXF™ не требуется. Расширение имени файла.dxx отличает выходной файл от обычных DXF-файлов.


Временно закрывает диалоговое окно и позволяет выбрать блоки, имеющие атрибуты, непосредственно на чертеже. После того, как диалоговое окно "Извлечение атрибутов" появляется вновь, справа от слова "Найдено" выводится количество выбранных объектов.


Указывает количество объектов, выбранных по запросу "Выбрать объекты".


Задает файл шаблона для вывода в форматах CDF и SDF. Ввести имя файла в поле или выбрать "Файл шаблона", чтобы выполнить поиск уже существующих файлов шаблона в стандартном окне выбора файлов. По умолчанию файлы имеют расширение имени .txt. Если в группе "Формат файла" выбран формат DXF, кнопка и текстовое поле "Файл шаблона" недоступны.


Указывает имя и положение файла, в который будут записаны извлеченные данные атрибутов. Ввести для извлеченных данных атрибута путь или имя файла либо выбрать "Файл вывода", чтобы выполнить поиск уже существующих файлов шаблонов в стандартном окне выбора файлов. Расширение имени файла .txt добавляется к файлам CDF или SDF, а расширение .dxx добавляется к файлам DXF.


Отображает имя реактора выбора, связанного с таблицей.


Отображает диалоговое окно "Добавление свойств параметров". Свойства параметров можно добавлять в таблицу выбора.


Проверяет данные в таблице для обеспечения уникальности каждого ряда.


Задает свойства входа для динамического блока. В группе "Свойства входа" каждый параметр в динамическом блоке (за исключением параметра поиска, выравнивания или базовой точки) можно отобразить в виде столбца. Если значение параметра совпадает со значением в соответствующем столбце свойства ввода в таблице выбора, соответствующее свойство поиска в правой части таблицы назначается вхождению блока.


Задает свойства поиска для динамического блока. В группе "Свойства поиска" каждый параметр в динамическом блоке можно отобразить в виде столбца. Если значение параметра совпадает со значением в соответствующем столбце свойства ввода в таблице выбора, соответствующее свойство поиска в правой части таблицы назначается вхождению блока. Управляющий раскрывающийся список в нижней части столбца поиска используется для того, чтобы сделать свойство поиска доступным только для чтения или разрешить обратный поиск. Если все столбцы в таблице являются уникальными, можно установить свойство поиска для разрешения обратного поиска. Функция "Разрешить обратный просмотр" позволяет установить свойство поиска для вхождения блока из раскрывающегося списка, который отображается при нажатии ручки выбора в чертеже. Выбор параметра из этого списка изменяет вхождение блока для совпадения с соответствующими значениями свойства входа в таблице.


Отображает список параметров, не добавленных в таблицу выбора. Выбрать параметр и нажать "ОК", чтобы добавить его в таблицу выбора.


При выборе этого параметра в списке "Свойства параметров" отображаются доступные параметры свойства входа, которые можно добавить в таблицу выбора.


При выборе этого параметра в списке "Свойства параметров" отображаются доступные параметры свойства поиска, которые можно добавить в таблицу выбора.


Позволяет применить заданные критерии ко всему чертежу или к текущему набору (если он существует). Для выбора группы объектов, к которой требуется применить критерии фильтрации, служит кнопка "Выбрать объекты". После выбора объектов для возврата в диалоговое окно следует нажать ENTER. Для параметра "Применить" установлено значение "Текущий выделенный фрагмент".


Временное закрытие диалогового окна для выбора в текущем чертеже одного или нескольких объектов, к которым требуется применить критерии фильтрации. Для возврата в диалоговое окно "Быстрый выбор" следует нажать ENTER. Теперь параметр "Применить" имеет значение "К текущему набору". Кнопка "Выбрать объекты" доступна, только если флажок "Включить в новый набор" установлен, а флажок "Добавить в текущий набор" снят.


Задание типов объектов для включения в критерии фильтрации. Если критерии фильтрации применяются ко всему чертежу, в списке "Тип объекта" перечисляются все типы объектов, включая объекты сторонних приложений. В противном случае в списке представлены только типы выбранных объектов.


Задание свойств объектов для фильтра. Содержит список всех свойств объектов, по которым можно осуществить отбор, для выбранного типа объектов. Выбранное свойство определяет опции, доступные в списках "Оператор" и "Значение".


Управление диапазоном применения фильтра. В зависимости от выбранного свойства в списке могут содержаться операторы "Равно", "Не равно", "Больше", "Меньше" и "Поиск с использованием символов-шаблонов". Для некоторых свойств операторы "Больше" и "Меньше" не доступны. Поиск с использованием символов-шаблонов можно выполнять только для редактируемых текстовых полей.


Задание значения свойства для фильтра. Если программе известны значения выбранного свойства в чертеже (и они представляют собой конечное множество), поле "Значение» становится списком, из которого можно выбрать значение. В противном случае, значение свойства следует вводить в поле с клавиатуры.


Указывает, что нужно делать с объектами, удовлетворяющими критериям фильтрации: включать в набор или исключать из набора. Для создания нового набора, состоящего только из объектов, удовлетворяющих критериям фильтрации, следует установить флажок "Включить в новый набор". Для создания нового набора, состоящего только из объектов, не удовлетворяющих критериям фильтрации, следует установить флажок "Исключить из нового набора".


Выбор способа добавления набора объектов, созданного командой БВЫБОР, в текущий набор: добавление новых объектов в текущий набор или замена текущего набора новым.


Позволяет настроить команду БВЫНОСКА и определить свойства выносок и надписей.


Задание типа надписи выноски. Для каждого из типов команда БВЫНОСКА выдает отдельный запрос.


Выбор многострочного текста в качестве надписи.


Отображает запрос на копирование многострочного текста, однострочного текста, допуска, объекта вхождения блока и соединяет копию с концом линии выноски. Копия связывается с выносной линией, поэтому при перемещении скопированного объекта конец этой линии перемещается вместе с объектом. Наличие полки зависит от типа скопированного объекта.


Вызов диалогового окна "Допуски формы и расположения" для создания рамки допуска с последующим прикреплением ее к выноске.


Отображение запроса на вставку вхождения блока. Вхождение блока вставляется со смещением от конца выносной линии и связывается с ней таким образом, что при перемещении блока конец линии выноски также перемещается. Полка не генерируется.


Создание выноски без надписи.


Задание параметров многострочного текста. Параметры доступны только при использовании типа надписи "многострочный текст".


Отображение запроса ширины надписи многострочного текста.


Выравнивание многострочного текста пояснения влево независимо от расположения выноски.


Текст надписи заключается в рамку.


Задание режима повторного использования надписи.


Отключение повторного использования надписи.


Повторное использование следующей надписи для всех последующих выносок.


Повторное использование текущей надписи. Этот параметр выбирается автоматически при повторном использовании надписи после выбора параметра "Следующая надпись".


Задание формата выносной линии.


Построение выносной линии, состоящей из прямолинейных сегментов, по указанным точкам.


Создание сплайнового объекта по точкам выноски, заданным как управляющие точки.


Выбор типа стрелки выноски. В списке "Стрелка" приведены все имеющиеся стрелки. Для выносок используются такие же стрелки, что и для размерных линий. См. РЗМСТИЛЬ. При выборе "Пользовательская" отображается список существующих в чертеже блоков. В списке можно выбрать нужный блок для использования в качестве стрелки выноски.


Задание количества точек, после указания которых команда БВЫНОСКА переходит к созданию надписи. Например, если задано 3 точки, команда БВЫНОСКА автоматически запрашивает текст надписи после указания двух точек выноски. Число точек должно на единицу превышать количество сегментов выноски, которое требуется создать.


Если установлен флажок "Не ограничено", команда БВЫНОСКА запрашивает точки, пока не будет нажата клавиша ENTER.


Задание ограничений для углов первого и второго сегмента выноски.


Задание угла для первого сегмента выноски.


Задание угла для второго сегмента выноски.


Задание точки прикрепления для выносных линий и надписей многострочного текста. Параметры доступны, только если в качестве пояснения задан многострочный текст.


Выноска прикрепляется к верхней границе первой строки многострочного текста.


Выноска прикрепляется к середине первой строки многострочного текста.


Выноска прикрепляется к середине многострочного текста.


Выноска прикрепляется к середине последней строки многострочного текста.


Выноска прикрепляется к нижней границе последней строки многострочного текста.


Размещение текста надписи над полкой выноски.


Список столбцов текущей таблицы базы данных. Из него выбирается столбец, участвующий в запросе.


Список операторов, которые могут быть использованы в запросах. Сведения об операторах см. в Формирование простых запросов в Руководстве пользователя.


Значение в столбце, используемое для формирования запроса.


Нажатие кнопки мыши позволяет выбрать значение из списка всех имеющихся значений в указанном столбце таблицы. Список выводится в диалоговом окне "Значения столбца", предназначенном для выбора значения.


Выделение цветом записей, совпадающих с критерием поиска, в окне просмотра данных.


Выделение цветом связанных объектов, совпадающих с критерием поиска, в текущем чертеже.


Выполнение сформированного запроса и закрытие диалогового окна.


Сохранение запроса в текущем чертеже.


Вызов диалогового окна "Параметры окна просмотра данных и запросов".


Нижняя граница интервала значений. Запрос возвращает все записи или графические объекты, значение столбца для которых больше или равно заданной границе.


Нажатие кнопки мыши позволяет выбрать значение из списка всех имеющихся значений в указанном столбце таблицы. Список выводится в диалоговом окне "Значения столбца", предназначенном для выбора значения.


Верхняя граница интервала значений. Запрос возвращает все записи или графические объекты, значение столбца для которых меньше или равно заданной границе.


Здесь формируется запрос по нескольким критериям.


Добавление имени столбца в список столбцов, которые должны отображаться в окне просмотра данных при показе результатов выполнения запроса. Для того чтобы добавить столбец в список, нужно выделить его в списке "Столбцы таблицы" и нажать "Добавить".


Добавление столбца в список сортировки. Для того, чтобы добавить столбец в список сортировки, нужно выделить его в списке "Столбцы таблицы" и нажать "Добавить". Повторить действия для задания дополнительных условий сортировки записей.


Здесь формируется сам запрос. Условия могут вводиться вручную или автоматически набираться с помощью служебных средств.


Список всех таблиц баз данных, имеющихся в текущем источнике данных. Добавить таблицу базы данных в область ввода можно, дважды нажав на ней кнопку мыши, выбрав ее и нажав "Добавить", или же путем перетаскивания. Допускается также ввод имен вручную.


Добавление выделенной таблицы базы данных в область ввода SQL-условий.


Добавление выделенного столбца в область ввода SQL-условий.


Добавление выделенного оператора в область ввода SQL-условий.


Добавление содержимого поля "Значения" в область ввода SQL-условий.


Позволяет проверить запрос на соответствие правилам языка SQL без выполнения запроса. Данная функция предназначена для выявления синтаксических ошибок.


Список всех значений столбца. Для переноса значения в поле исходного диалогового окна следует выбрать требуемое значение и нажать "OK". При формировании запроса с помощью оператора In можно выбирать одновременно несколько значений, удерживая при этом нажатой клавишу CTRL или SHIFT.


Имя источника данных OLE DB, настройка которого производится.


Список всех обнаруженных в системе источников данных OLE для баз данных, настроенных на работу со значком.


Автоматическое перемещение чертежа для отображения объектов, связанных с набором записей, который выделен в окне просмотра данных.


Автоматическое изменение масштаба чертежа для отображения всех объектов, связанных с текущим набором записей.


Коэффициент, определяющий, какую часть (в процентах) от области рисования должен занимать выбранный набор объектов. Возможный диапазон значений лежит в пределах от 20 до 90 процентов; по умолчанию используется значение 50 процентов. Если коэффициент равен 50 процентам, то экранное увеличение подбирается таким образом, чтобы высота или ширина набора объектов (большее из этих значений) составляла 50 процентов от области рисования.


Отображает в окне просмотра данных только записи, связанные с выбранными объектами чертежа. Никакие другие записи в окне не видны.


Отображаются все записи из текущей таблицы базы данных. В окне просмотра становятся выбранными те записи, которые связаны с выбранными графическими объектами чертежа.


Связанные записи помечаются цветом в окне просмотра данных. Это позволяет визуально отличать их от записей, не имеющих связей.


Цвет, которым помечаются связанные записи (по умолчанию — желтый).


Запросы к таблицам БД генерируются в собственном формате СУБД, а не в формате SQL 92. Опция может оказаться полезной для включения в запрос команд, поддерживаемых не всеми СУБД.


Автоматическое сохранение выполняемых запросов в текущем чертеже.


Добавление объектов в набор при выделении новых записей в окне просмотра данных. Если флажок сброшен, при каждом выделении записей в чертеже создается новый набор объектов.


Добавление записей в набор при выборе новых графических объектов чертежа. Если флажок сброшен, при каждом выборе набора графических объектов в окне просмотра данных создается новый набор выделенных записей.


Задание экспортируемых полей (столбцов) таблицы базы данных. Ключевые столбцы шаблона связи выбираются автоматически. Для каждой связи также экспортируется идентификатор того объекта, который использует данную связь.


Отображение имени шаблона связи, связи которого участвуют в экспорте.


Шрифт, которым отображаются записи в текущей таблице.


Начертание для текущего шрифта. Возможные варианты "Обычный", "Курсив", "Полужирный", "Полужирный курсив", "Не полужирный" и "Не курсив".


Размер шрифта (в пунктах), которым отображаются записи в текущей таблице.


Дополнительные опции форматирования записей в окне просмотра данных. Опция "Зачеркнутый" добавляет в ячейки линию, делящую их пополам горизонтально. Опция "Подчеркнутый"вызывает подчеркивание всех данных в ячейках.


Цвет, которым отображаются записи в текущей таблице.


Здесь показан примерный вид данных в таблице после применения текущего форматирования.


Список столбцов текущей таблицы БД, доступных для включения в ярлык. Количество включаемых столбцов не ограничено.


Добавление в ярлык столбца, текущего в списке "Столбцы".


Имя текущей таблицы базы данных.


Задает начальную точку объекта-выноски. Положение точки определяется относительно границ графического объекта, к которому прикрепляется ярлык. Опция "Начало" не оказывает влияния на свободные ярлыки, т.к. они не имеют выносок.


Задает смещение полки и надписи ярлыка по координатам X и Y относительно начала выноски. По умолчанию смещение полки по X и Y устанавливается равным 1, что задает смещение надписи ярлыка относительно начала выноски (стрелки) на одну единицу чертежа по каждой из координат. Опция "Смещение полки" применяется только для прикрепленных ярлыков.


Смещение начала выноски (или текста) для прикрепленных и свободных ярлыков. Для прикрепленных ярлыков здесь задается смещение выноски по координатам X и Y относительно точки, определяемой опцией "Начало". Для свободных ярлыков здесь задается смещение ярлыка от заданной пользователем точки вставки.


Имя выбранного шаблона ярлыка.


Имя источника данных, к которому относится выбранный шаблон ярлыка. Пользователь может изменить источник данных, выбрав новое имя из списка.


Имя каталога, к которому относится выбранный шаблон ярлыка. Пользователь может изменить каталог, выбрав новое имя из списка.


Имя схемы, к которой относится выбранный шаблон ярлыка. Пользователь может изменить схему, выбрав новое имя из списка.


Имя таблицы базы данных, к которой относится выбранный шаблон ярлыка. Пользователь может сменить таблицу базы данных, выбрав новое имя из списка.


Имена столбцов, к которым относится выбранный шаблон ярлыка.


Задает параметры преобразования связей R12.


Задает параметры преобразования связей R13 и R14.


Определяет систему управления базами данных, которая используется подлежащей преобразованию связью.


Определяет базу данных, которая используется подлежащей преобразованию связью.


Определяет таблицу базы данных, которую использует подлежащая преобразованию связь.


Определяет среду, которую использует подлежащая преобразованию связь.


Определяет каталог, который используется подлежащей преобразованию связью.


Определяет схему, которую использует подлежащая преобразованию связь.


Определяет таблицу базы данных, которую использует подлежащая преобразованию связь.


Определяет имя траектории связи, используемое подлежащей преобразованию связью.


Список доступных источников данных для преобразованных связей.


Список доступных каталогов для преобразованных связей.


Список доступных схем для преобразованных связей.


Список доступных таблиц базы данных для преобразованных связей.


Список доступных шаблонов связей для преобразованных связей.


Запись параметров преобразования в файл asi.ini. Диалоговое окно остается открытым, и в нем можно перейти к заданию параметров для других связей.


Список всех шаблонов, относящихся к выбранному графическому объекту. Из него следует выбрать шаблон, ключевое значение которого будет редактироваться.


Все значения ключевых столбцов для выбранной связи. Для того чтобы получить список всех возможных значений каждого столбца, следует нажать на ячейке и нажать кнопку [...].


Удаление выбранной связи из графического объекта, с которым эта связь ассоциирована.


Оператор выбора по связи, применяемый к текущему запросу или набору. Доступны следующие операторы: "Выбрать", "Объединение", "Пересечение", "Вычесть A-B", "Вычесть B-A".


Список шаблонов связи, которые можно использовать с текущим набором объектов.


Позволяет сформировать запрос, результат выполнения которого затем передается в функцию выбора по связи.


Режим ручного создания набора на чертеже. Диалоговое окно временно закрывается по нажатию кнопки "Выбрать" и появляется вновь после того, как выбор объектов будет завершен.


Завершение операции выбора по связи и закрытие диалогового окна. Возвращается либо набор графических объектов, либо подмножество записей окна просмотра данных, либо и то и другое (в зависимости от установленных параметров операции выбора по связи).


Здесь отображается статусная информация о текущей операции выбора по связи. Выводятся имена текущего чертежа и таблицы, количество объектов и записей, удовлетворяющих заданным критериям.


Имя шаблона связи.


Текущая таблица базы данных. В первой строке записывается имя таблицы, во второй - полный путь к источнику данных в формате: среда.каталог.схема.таблица


В списке перечислены все столбцы текущей таблицы базы данных, их типы и (для строковых) длины. Для того чтобы сделать столбец шаблона связи ключевым, необходимо установить пометку в квадрате слева от его имени.


Имя источника данных, к которому относится выбранный шаблон связи. Пользователь может изменить источник данных, выбрав новое имя из списка.


Имя каталога, к которому относится выбранный шаблон связи. Пользователь может изменить каталог, выбрав новое имя из списка.


Имя схемы, к которой относится выбранный шаблон связи. Пользователь может изменить схему, выбрав новое имя из списка.


Имя таблицы базы данных, к которой относится выбранный шаблон связи. Пользователь может изменить таблицу, выбрав новое имя из списка.


Имена ключевых столбцов, к которым относится выбранный шаблон связи.


Имя шаблона ярлыка.


Список шаблонов ярлыков, имеющихся в текущем чертеже. Выбранный из этого списка шаблон становится основой для создания нового шаблона.


Имя шаблона связи.


Список шаблонов связи, имеющихся в текущем чертеже. Выбранный из этого списка шаблон становится основой для создания нового шаблона.


Предназначенное только для чтения поле, которое указывает на таблицу, являющуюся объектом запроса.


Задается имя запроса.


Список всех запросов, имеющихся в текущем чертеже.


Здесь представлены относящиеся к текущему чертежу объекты базы данных. Из списка необходимо выбрать объект, над которым выполняется операция.


Здесь перечисляются все доступные источники данных. Из них следует выбрать таблицу базы данных для обработки в текущей операции.


Либо завершение текущей операции, либо вызов следующего диалогового окна для ее продолжения.


Главный столбец, по которому выполняется сортировка. При одинаковых значениях в этом столбце порядок сортировки определяется значениями в дополнительных столбцах (выбранных из списков "Затем по").


Сортировка по возрастанию значений в выбранном столбце. Записи с наименьшими значениями располагаются в начале отсортированной таблицы; с наибольшими значениями — в конце.


Сортировка по убыванию значений в выбранном столбце. Записи с наибольшими значениями располагаются в начале отсортированной таблицы; с наименьшими значениями — в конце.


Дополнительные столбцы, по которым выполняется сортировка.


Очистка всех критериев сортировки (используется для перехода к созданию порядка сортировки с самого начала).


Список обнаруженных ошибок. Здесь пользователь может выбрать ошибку для исправления.


Краткое описание ошибки, выбранной в списке "Ошибки".


Исправление выбранной ошибки.


Удаление некорректного шаблона связи и всех созданных на его основе связей из текущего чертежа.


Закрытие диалогового окна.


Выбор на чертеже всех объектов, к которым относится некорректный шаблон связи.


Добавление, изменение или удаление пароля при следующем сохранении чертежа. При добавлении или изменении пароля открывается диалоговое окно "Подтверждение пароля". Восстановление утерянного пароля невозможно. Перед тем как защитить чертеж паролем, необходимо создать его резервную копию, не защищенную паролем.


Шифрование свойств чертежа. Для просмотра свойств требуется ввод пароля. Свойства чертежа включают в себя сведения о заголовке, авторе, теме, ключевых словах и т.д., которые помогают распознать и отыскать чертеж среди остальных.


Задание метода шифрования по умолчанию, поддерживаемого операционной системой, если в диалоговом окне "Дополнительные параметры" (кнопка "Дополнительные параметры") не был выбран другой метод шифрования.


Вызов диалогового окна "Дополнительные параметры", в котором можно выбрать поставщика услуг шифрования и задать длину ключа.


Присоединение цифровой подписи к чертежу после его сохранения.


Вывод списка цифровых сертификатов, которые можно использовать для подписывания файлов. В список включена информация об организации или частном лице, получившем сертификат, организации, выдавшей сертификат, и о сроке действия сертификата.


Предоставляет список служб времени, которые можно использовать для добавления отметок времени к цифровой подписи; содержит поля для отображения состояния связи с сервером времени и для комментариев (для информации, относящейся к цифровой подписи или к файлам, которые нужно подписать).


Список серверов времени, которые можно использовать для добавления отметок времени к цифровым подписям.


Отображает состояние связи с сервером времени ("Связь с сервером времени успешно установлена" или "Невозможно установить связь с сервером времени").


Поле для ввода информации о цифровой подписи или подписываемых файлах.


Задание уровня шифрования для чертежа. Выбор осуществляется из числа систем шифрования, поддерживаемых операционной системой.


Задание длины ключа. Чем больше длина ключа, тем выше уровень безопасности для чертежа.


Имя, присваиваемое блоку. Имя может содержать до 255 символов и состоять из букв, цифр, пробелов и любых специальных символов, не используемых операционной системой или этой программой в других целях.


Задание базовой точки вставки блока. По умолчанию используется значение 0,0,0.


Значение координаты по оси X.


Значение координаты по оси Y.


Значение координаты по оси Z.


Временное закрытие диалогового окна для указания базовой точки вставки непосредственно на текущем чертеже.


Задает объекты, включаемые в блок, а также поведение программы по отношению к ним после создания блока.


Временное закрытие диалогового окна, для того чтобы пользователь мог выбрать нужные объекты для блока на чертеже. По завершении выбора объектов и нажатии ENTER диалоговое окно "Описания блоков" вновь появляется на экране.


Отображает диалоговое окно "Быстрый выбор", в котором можно выбирать объекты по их свойствам.


Выбранные объекты остаются в чертеже без изменений.


Выбранные объекты преобразуются во вхождение только что созданного блока.


Выбранные объекты удаляются из чертежа.


Вывод информации о количестве выбранных объектов.


Указывает параметры для блока.


Указывает единицы вставки для вхождения блока.


Указывает, защищено ли вхождение блока от применения разного масштаба.


Указывает, возможно ли расчленение вхождения блока


Указывает описание текста блока.


Вызов диалогового окна "Вставка гиперссылки", в котором можно связать гиперссылку с описанием создаваемого блока.


Открывает текущее описание блока в Редактор блоков при нажатии "ОК".


Перечисляет описания атрибутов текущего блока.


Перемещает выбранное описание атрибута вверх по списку.


Перемещает выбранное описание атрибута вниз по списку.


Указывает имя блока для редактирования или создания в редакторе блоков. При выборе <Текущий чертеж> текущий чертеж отображается в редакторе блоков. После добавления в чертеж динамических элементов его можно сохранить и вставить в чертеж в качестве вхождения динамического блока.


Отображает список описаний блоков, сохраненных в текущем чертеже. При выборе описания блока из списка имя отображается в поле "Имя". При нажатии "ОК" это описание блока открывается в редакторе блоков. При выборе <Текущий чертеж> текущий чертеж отображается в редакторе блоков.


Отображает образец выбранного описания блока. Значок вспышки молнии обозначает, что блок динамический.


Отображает описание блока, указанное в области "Блок" палитры свойств в редакторе блоков.


Содержит список доступных состояний видимости для текущего описания динамического блока. Порядок этого списка отражается во вхождении динамического блока при нажатии ручки для отображения списка состояний видимости. По умолчанию вхождение блока размещается в верхней части списка.


Устанавливает выбранное состояние видимости текущим для отображения в редакторе блоков. Не изменяет состояние видимости по умолчанию, которое отображается при вставке блока в чертеж, а также не изменяет отображаемое состояние видимости для вхождений блоков, вставленных и измененных в чертеже.


Отображает диалоговое окно "Новое состояние видимости".


Переименовывает выбранное состояние видимости.


Удаляет выбранное состояние видимости.


Перемещает выбранное состояние видимости вверх по списку.


Перемещает выбранное состояние видимости вниз по списку.


Задает имя для нового состояния видимости.


Отображает параметры для нового состояния видимости.


Указывает, что все объекты в описании блока будут скрыты в новом состоянии видимости.


Указывает, что все объекты в описании блока будут отображены в новом состоянии видимости.


Указывает, что видимость объектов в новом состоянии будет соответствовать текущему состоянию видимости, на котором основано новое состояние.


Указывает, что все объекты в описании блока будут скрыты в новом состоянии видимости.


Указывает, что все объекты в описании блока будут отображены в новом состоянии видимости.


Указывает, что видимость объектов в новом состоянии будет соответствовать текущему состоянию видимости, на котором основано новое состояние.


Отображает образец выбранного описания блока.


Отображает описание блока, указанное в области "Блок" палитры свойств в редакторе блоков.


Перечисляет ручки в описании динамического блока. Пометка в столбце "Циклический перебор" означает, что циклический перебор включен для этой ручки.


Перемещает выбранную ручку вверх в порядке циклического перебора для вхождения динамического блока.


Перемещает выбранную ручку вниз в порядке циклического перебора для вхождения динамического блока.


Включает или выключает циклический перебор для выбранной ручки. Пометка в столбце "Циклический перебор" означает, что циклический перебор включен для этой ручки.


Указывает тип переменной.


Сохраняет новую переменную в качестве константы.


Сохраняет новую переменную в качестве функции.


Задает свойства новой переменной.


Сохраняет имя переменной. В именах констант нельзя использовать пробелы.


Сохраняет именованную переменную в выбранной категории. Если выбрано значение "Новая", отобразится диалоговое окно "Описание категории", в котором можно указать новую категорию для переменной.


Сохраняет значение выражения для переменной.


Сохраняет описание для переменной.


Закрывает диалоговое окно и применяет текущие настройки к переменной.


Закрывает диалоговое окно без применения текущих настроек.


Отображает справку.


Задает свойства новой категории.


Сохраняет имя категории.


Сохраняет описание для категории.


Закрывает диалоговое окно и применяет текущие настройки к переменной.


Закрывает диалоговое окно без применения текущих настроек.


Отображает справку.


Вывод списка допустимых значений весов линий. Значения веса линий можно выбирать из стандартного ряда значений, среди которых есть специальные значения ПОСЛОЮ, ПОБЛОКУ и ОБЫЧНЫЙ. Значение ОБЫЧНЫЙ определяется системной переменной LWDEFAULT и по умолчанию принимается равным 0,25 мм (0,01 дюйма). Новым слоям по умолчанию назначается вес линий ОБЫЧНЫЙ. В пространстве модели нулевое значение веса линий соответствует линии толщиной в один пиксел, а при выводе на печать наименьшей величине, обеспечиваемой используемым печатающим устройством.


Выводится текущий вес линий. Для задания текущего веса линий следует выбрать нужное значение из списка и нажать «OK».


Установка единиц измерения весов линий дюймы или миллиметры. Единицы для весов линий можно задать также с помощью системной переменной LWUNITS.


Задание весов линий в миллиметрах.


Задание весов линий в дюймах.


Отображение линий в чертеже в соответствии с весом линий. Если флажок установлен, линии отображаются в соответствии с их весом и в пространстве листа, и в пространстве модели. Задать отображение линий с учетом их веса можно также с помощью системной переменной LWDISPLAY. Следует отметить, что если используемые веса линий представляются более чем одним пикселом, то время регенерации чертежа возрастает. Флажок "Отображать линии в соответствии с весами" следует снять, если производительность при работе с включенными весами линий падает. Состояние этого флажка не оказывает влияния на вид объектов при печати.


Задание значения веса линий ОБЫЧНЫЙ, который используется по умолчанию для слоев. Исходное значение - 0,25 мм (0,01 дюйма). (Системная переменная LWDEFAULT)


Настройка масштаба экранного отображения весов линий для пространства модели. На вкладке «Модель» веса линий отображаются в пикселах. Толщина отображения остальных весов линий (в пикселах) устанавливается пропорционально их точным значениям, с которыми они выводятся на печать. Мониторы с большим разрешением позволяют настроить отображение веса линий с большей точностью. Толщина образцов весов линий в списке «Веса линий» отражает текущее положение указателя скользящей шкалы.


Задание визуального стиля для объектов взаимодействий. (системная переменная INTERFEREOBJVS)


Задание цвета для объектов взаимодействий. (системная переменная INTERFERECOLOR)


Подсветка взаимодействующей пары тел.


Подсвечивание объектов взаимодействия, созданных из взаимодействующей пары.


Задание визуального стиля видового экрана при проверке взаимодействий. (системная переменная INTERFEREVPVS)


Вывод числа взаимодействий между каждым набором объектов во время выполнения команды ВЗАИМОД.


Вывод числа объектов первого набора.


Вывод числа объектов второго набора.


Вывод числа обнаруженных взаимодействий выбранных объектов.


Подсветка предыдущего объекта взаимодействия.


Подсветка следующего объекта взаимодействия.


Зумирование к объектам взаимодействий с помощью команд Предыдущий и Следующий.


Закрытие диалогового окна и запуск команды ПОКАЗАТЬ.


Закрытие диалогового окна и запуск команды ПАН.


Закрытие диалогового окна и запуск команды 3DОРБИТА.


Удаление созданных объектов взаимодействий при закрытии диалогового окна.


Закрытие диалогового окна и удаление созданных объектов, если этот параметр выбран.


Восстанавливается выбранный вид.


Отображает диалоговое окно "Новый вид".


Обновляется информация о слоях, сохраненная вместе с выбранным видом, для согласования с настройками видимости слоя в текущем пространстве модели или видовом экране листа.


Отображается выбранный вид с выделением остальной части области рисования более светлым цветом для показа границ именованного вида.


Удаляется выбранный вид.


Указывается имя вида.


Указывается категория для именованного вида. Необходимо выбрать категорию из выпадающего списка, ввести имя новой категории или оставить это поле пустым.


Использование границ текущего экрана в качестве границ для создаваемого вида.


В качестве нового вида используется окно, определяемое в области рисования с помощью рамки по двум противоположным углам.


На время закрываются диалоговые окна "Создать вид" и "Диспетчер видов" с тем, чтобы можно было использовать устройство указания для определения противоположных углов окна "Новый вид".


Сохранение настроек видимости текущего слоя вместе с создаваемым видом.


Для вида модели и вида на листе указывается ПСК для сохранения с новым видом.


Исключительно для видов моделей указывается псевдосечение, применяемое при восстановлении вида.


Исключительно для видов моделей указывается визуальный стиль для сохранения с видом. Подробнее о визуальных стилях см. Использование стиля отображения для модели.


Для видов моделей, для которых значение визуального стиля иное, чем "2D каркас", указывается переопределение фона (заливка, градиент или изображение), применяемое к выбранному виду. Открывается диалоговое окно "Фон".


Отображается текущий фон (если он определен).


Если выбрана опция "Переопределение фона по умолчанию", открывается диалоговое окно "Фон", в котором можно изменить выбор текущего фона.


Выводится список переопределений фона (нет, заливка, градиент, изображение или редактирование), которые можно применить к виду.


Открывается диалоговое окно "Выбор цвета".


Отображается выбранный цвет.


Указывается трехцветный градиент. Если не выбран, можно задать двухцветный градиент.


Открывается диалоговое окно "Выбор цвета". Выбрать цвет в качестве верхнего цвета градиента.


Открывается диалоговое окно "Выбор цвета". Выбрать цвет в качестве среднего цвета градиента. Данная опция отображается только при установленном флажке "Три цвета".


Открывается диалоговое окно "Выбор цвета". Выбрать цвет в качестве нижнего цвета градиента.


Указывается угол, на который может быть повернут переходный фон. Для сплошного фона и фона-изображения данная опция недоступна. Для установки значения используются текстовое окно или стрелки.


Отображается переходный фон.


Отображаются путь и имя файла изображения.


Открывается диалоговое окно "Выбор файла". Выбрать файл изображения и нажать на "Открыть".


Открывается диалоговое окно "Настройка фонового изображения"


Выводится изображение.


Определяется часть изображения, входящая в именованный вид.


Задается управление смещением изображения (недоступно, если для расположения изображения выбрана опция "Растяжение").


Задается масштаб изображения (недоступен, если для расположения изображения выбрана опция "Растяжение").


Если выбрана опция "Смещение", осуществляется смещение изображения по вертикали (смещение по оси Y). Если выбрана опция "Масштаб", корректируется масштаб изображения по оси Y.


Если выбрана опция "Смещение", осуществляется смещение изображения по горизонтали (смещение по оси X). Если выбрана опция "Масштаб", корректируется масштаб изображения по оси X.


Для параметров "Смещение" или "Масштаб" восстанавливаются их значения по умолчанию.


Устанавливается взаимная зависимость значений по осям X и Y. Оба регулятора перемещаются соответствующим образом.


Вывод списка всех внешних ссылок, вставленных в текущий чертеж. Для просмотра описаний именованных объектов, содержащихся во внешней ссылке, следует выбрать внешнюю ссылку (двойным нажатием левой кнопки мыши).


Вывод списка описаний, зависимых от внешней ссылки именованных объектов, которые подлежат внедрению в главный чертеж.


Перенос выделенных в списке "Внешние ссылки" описаний именованных объектов в список "Внедряемые описания".


Перенос зависимых от внешней ссылки описаний именованных объектов, выделенных в списке "Внедряемые описания", обратно в таблицу описаний.


Задание имени вставляемого блока или файла чертежа.


Открывает диалоговое окно "Выбор файла чертежа" (стандартное окно выбора файлов), в котором можно выбрать блок или файл чертежа для вставки.


Задание пути к блоку.


Отображает образец указанного блока, который требуется вставить. Оранжевый значок вспышки молнии, отображаемый в правом нижнем углу образца блока, обозначает, что блок динамический.


Задание точки вставки блока.


Задание точки вставки с помощью устройства указания на экране.


Значение координаты X.


Значение координаты Y.


Значение координаты Z.


Задание масштаба для вставки блока. Если какой-либо из масштабных коэффициентов X, Y или Z отрицателен, блок зеркально отображается в этом направлении.


Задание масштаба блока с помощью устройства указания на экране.


Задание масштабного коэффициента по оси X.


Задание масштабного коэффициента по оси Y.


Задание масштабного коэффициента по оси Z.


Указывает единый масштаб по всем трем направлениям (X, Yи Z). Значение, введенное для оси X, применяется и для осей Y и Z.


Задание угла поворота для вставляемого блока в текущей пользовательской системе координат (ПСК).


Задание угла поворота блока с помощью устройства указания на экране.


Задание угла поворота для вставляемого блока.


Отображает информацию о единицах блока по умолчанию.


Указывает значение параметра ЕДИНИЦЫ ВСТАВКИ для вставленного блока.


Отображает масштабный коэффициент, который вычисляется на основе значения параметра INSUNITS блока и единиц чертежа.


Расчленение блока и вставка в чертеж его отдельных частей. При выборе этой опции задается единый масштабный коэффициент по всем трем координатным осям.


Задание имени для создаваемой конфигурации неперекрывающихся видовых экранов. Имя можно не указывать, однако в этом случае конфигурация видовых экранов не сохраняется, и при необходимости повторного использования данную конфигурацию придется создавать заново. Если конфигурация видовых экранов не сохранена, ее нельзя использовать в пространстве листа.


Список стандартных конфигураций видовых экранов, включая конфигурацию "ТЕКУЩАЯ".


Предварительный просмотр выбранной конфигурации видовых экранов, включая информацию о виде, назначенному каждому из них.


Применение конфигурации видовых экранов ко всей области рисования или только к текущему видовому экрану.


Выбор 2D- или 3D-режима. Если выбран 2D-режим, на всех видовых экранах создаваемой конфигурации по умолчанию устанавливается такой же вид, как и у текущего активного видового экрана. Если выбран 3D-режим, на создаваемых видовых экранах сразу же будут установлены стандартные виды модели.


Список возможных видов для создаваемых видовых экранов. В списке выводятся имеющиеся в чертеже именованные виды, а если установлен 3D-режим, то еще и стандартные виды модели. Для смены вида на каком-либо видовом экране нужно выделить его в группе «Образец» и выбрать нужный вид из списка.


Визуальный стиль, применяемый к видовому экрану.


Список конфигураций видовых экранов, сохраненных в чертеже. При выделении именованной конфигурации соответствующее ей расположение видовых экранов отображается в группе «Образец».


Имя текущей выделенной конфигурации видовых экранов.


Расстояние между создаваемыми плавающими видовыми экранами.


Снабжение графических объектов гиперссылками.


Задание пояснения к гиперссылке. Это полезно, если имя файла или адрес, на который делается ссылка, не информативно и не позволяет судить о содержимом файла.


Задание файла или Web-страницы, на которые создается ссылка. Файл может храниться на рабочей станции, на сетевом диске, в Интернете или в корпоративной сети организации.


Вывод списка последних файлов, на которые были установлены гиперссылки.


Открывает диалоговое окно "Обзор Web - Выбор гиперссылки" (стандартное диалоговое окно выбора файлов), в котором можно разыскать файл, на который создается ссылка.


Открывает обозреватель Интернета, где можно перейти к web-странице, которую требуется связать с гиперссылкой.


Вызов диалогового окна "Выбор позиции в документе", в котором можно указать именованную позицию в чертеже, на которую создается ссылка.


Вывод пути к файлу, на который указывает гиперссылка. Если выбрана опция "Использовать относительный путь", то выводится только имя файла. Если опция "Использовать относительный путь" не выбрана, выводится полный путь к файлу.


Выбор между использованием относительного и полного пути для гиперссылок. При выборе этого параметра в гиперссылке не сохраняется полный путь к связанному с ней файлу. Для относительного пути устанавливается значение, указанное в системной переменной HYPERLINKBASE или, если этой переменной не присвоено никакого значения, относительный путь определяется как путь к текущему чертежу. Если этот параметр не выбран, в гиперссылке сохраняется полный путь к связанному с ней файлу.


Указывает, что гиперссылка DWG будет преобразована в ссылку на файл DWF при публикации или печати чертежа в формате DWF.


Вывод структуры именованных видов текущего чертежа.


Задание адреса электронной почты.


Задание темы сообщения.


Список последних использованных адресов электронной почты.


Удаление гиперссылки из выбранных графических объектов.


Вывод дерева именованных позиций в чертеже, связанном с гиперссылкой.


Включает и выключает адаптивную деградацию. Если при включенной адаптивной деградации производительность становится ниже заданного вами уровня, то эффекты выключаются или блокируются в определенном порядке до восстановления приемлемого уровня производительности.


Задает уровень, при котором начинается адаптивная деградация, измеряемая в кадрах в секунду (Кадр/с). Частота по умолчанию 5 кадр/с. Значение можно ввести с клавиатуры или выбрать из списка.


Задает порядок деградации эффектов. Деградация начинается с верхних элементов. Деградация непроверенных элементов не осуществляется. Нажать кнопку "Сдвиг вверх" или "Сдвиг вниз", чтобы переместить выбранный элемент в цепочке вверх или вниз.


Отображает Протокол мастера оптимизации параметров


Отображает диалоговое окно "Ручная оптимизация параметров".


Отображает веб-страницу, в которой содержится описание программы сертификации графических карт и драйверов дисплеев. В любое время можно загрузить последний обновленный список сертифицированных карт и драйверов.


Использует аппаратное ускорение. Если этот флажок сброшен, аппаратное ускорение не применяется, и все элементы в этом диалоговом окне недоступны.


Задает драйвер для графической карты. OpenGL – это wopengl9.hdi. Direct 3D - это direct3d9.hdi. Если для графической карты никаких драйверов не сертифицировано, выводится сообщение "нет сертифицированных драйверов". Переключается на драйвер, который может повлиять на список аппаратных эффектов.


Перечисляет функции и указывает их состояние, а также включены они или выключены. Этот флажок указывает функцию, которая поддерживается и включена; пользователь может ее выключить. Желтое предупреждение указывает, что функция не рекомендуется; пользователь может включить ее или выключить. Красное предупреждение, указывает, что данная функция не поддерживается и не может быть включена.


Задает опции, связанные с производительностью, которые не имеют аппаратной зависимости.


При установке этого флажка задние грани объектов не прорисовываются.


Корректирует качество прозрачности При установке "Низкая" эффект прозрачности достигается путем экранирования, и особого влияния на скорость это не оказывает. При установке "Средняя" (установка по умолчанию в программном режиме) смешивание улучшает качество изображения. При установке "Высокая" (установка по умолчанию в аппаратном режиме) формируется изображение, свободное от визуальных артефактов, создаваемое за счет снижения скорости построения.


Задает значения производительности на уровне чертежа.


Задание параметров, определяющих гладкость объектов на чертеже. Объекты построены с помощью множества коротких отрезков (или треугольников при рисовании сфер). Такие отрезки называются аппроксимирующими. Чем больше используется аппроксимирующих отрезков, тем точнее изображение графики на чертеже.


Степень детализации при отображении поверхностей на чертеже. Нижний конец движка обеспечивает меньше линий аппроксимации и использует меньше памяти.


Степень детализации при отображении кривых на чертеже. Нижнее положение ползунка обеспечивает меньше линий аппроксимации и использует меньше памяти.


Позволяет настроить систему в соответствии с требованиями к объему памяти и производительности. В трехмерной кэш-памяти всегда хранится по крайней мере один уровень аппроксимации. Если значение этого параметра равно 1, аппроксимация на всех видовых экранах выполняется одинаково и может привести к тому, что в процессе экранного увеличения или уменьшения некоторые объекты чертежа будут регенерироваться. При наличии нескольких видовых экранов с различными видами для этого параметра следует устанавливать значение 2 или более. Чем больше уровней задано, тем больше требуется памяти.


Выполняет сброс к значениям по умолчанию на основе анализа графической карты мастером оптимизации параметров.


Определяет DWF-файл, выбранный пользователем для вставки, либо через диалоговое окно "Выбор DWF-файла" (DWF-файл, вставка которого не производилась ранее), либо из списка ранее вставлявшихся подложек DWF. Чтобы добавить еще одно вхождение уже вставленной подложки DWF, выбрать соответствующее имя DWF из списка.


Открывает диалоговое окно "Выбор DWF-файла" (стандартное диалоговое окно выбора файлов). Если выбрать "Виды" » подменю "Просмотр", на экран будет выведено окно предварительного просмотра выбранного файла.


Отображает путь к месту расположения DWF-файла.


Отображает путь, сохраняемый вместе с чертежом при выполнении вставки DWF-файла. Этот путь определяется настройкой "Тип пути".


Выводит на экран все листы, найденные в DWF-файле. Если DWF-файл содержит только один лист, этот лист заносится в список.


Определяет один из трех типов путей к папке, сохраняемых вместе со вставленной подложкой DWF: абсолютный путь, относительный путь и незаданный путь. Полное описание каждого типа см. в Задание путей к внешним чертежам в Руководстве пользователя.


Задает точку вставки для выбранного DWF-файла. По умолчанию установлен флажок "Указать на экране". Точкой вставки по умолчанию считается 0,0,0.


Значение координаты X.


Значение координаты Y.


Значение координаты Z.


Задает масштабный коэффициент для выбранной подложки DWF.


Задает угол поворота для выбранной подложки DWF.


Ввести уникальное имя для вставляемой подложки DWF.


Если значение системной переменной DTEXTED равно 1, изменяется текст, созданный с помощью команд ТЕКСТ или ДТЕКСТ. Ввести текст и нажать "ОК".


Имя атрибута, по которому он идентифицируется в чертеже. Имя может состоять из любых символов, кроме пробелов и восклицательных знаков (!). Все строчные буквы автоматически преобразуются в прописные.


Подсказка атрибута, выводимая на экран всякий раз при вставке блока, содержащего данный атрибут. Для задания ведущих пробелов в подсказке нужно начать ее с обратной косой черты (\). Если первый значащий символ должен быть обратной косой чертой, ее следует повторить дважды.


Значение, которое присваивается атрибуту по умолчанию. Для задания ведущих пробелов в значении по умолчанию нужно начинать его с обратной косой черты (\). Если первый значащий символ должен быть обратной косой чертой, ее следует повторить дважды.


Позволяет выбрать блок с помощью устройства указания непосредственно на чертеже. После выбора опции "Выбрать блок" диалоговое окно закрывается, пока не будет выбран блок в чертеже или отменена команда нажатием ESC.


Список всех описаний блоков, имеющих атрибуты, в текущем чертеже. Из списка выбирается блок, атрибуты которого требуется модифицировать.


Отображает свойства каждого атрибута в выбранном блоке.


Число вхождений выбранного блока в текущем чертеже.


Число вхождений выбранного блока в текущем пространстве модели или листа.


Обновление всех выбранных блоков с учетом измененных свойств атрибутов. Эта опция не изменяет значения, присвоенные атрибутам блоков.


Перемещение выбранного атрибута вверх по порядку следования. Эта опция недоступна, если выбран постоянный атрибут.


Перемещение выбранного атрибута вниз по порядку следования. Эта опция недоступна, если выбран постоянный атрибут.


Вызов диалогового окна "Редактирование атрибута", где редактируются свойства атрибута.


Исключение выбранного атрибута из описания блока. Если перед выбором этой опции в диалоговом окне "Параметры" активизировать опцию "Применять к имеющимся вхождениям", атрибуты будут исключены из всех блоков текущего чертежа. Опция недоступна для блоков с одним атрибутом.


Вызов диалогового окна "Параметры". В нем устанавливается, какая информация об атрибуте должна отображаться в списке Диспетчера атрибутов блоков.


Применяет внесенные изменения без закрытия диалогового окна.


Отображает имя блока, атрибуты которого необходимо отредактировать.


Управление режимом немедленного обновления чертежа после изменения видимых атрибутов. При выборе этой опции изменения атрибутов сразу отображаются на экране. Если опция не выбрана, этого не происходит.


Режим определяет, где и как появляется текст атрибута.


Показывает или скрывает атрибут на экране. Если опция выбрана, значение атрибута не видно на экране; в противном случае значение атрибута отображается на экране.


Задает, имеет ли атрибут значение по умолчанию. Это свойство нельзя изменить. Если опция активна, атрибуту присваивается его значение по умолчанию. Если опция не активна, атрибуту можно задавать разные значения.


Позволяет проверить правильность значения атрибута во время процесса вставки блока. Если опция активна, проверка возможна, если не активна — нет.


Управляет присваиванием значения по умолчанию. Если опция активна, атрибуту при вставке блока присваивается значение по умолчанию. Если опция не активна, программа игнорирует значение атрибута по умолчанию и выдает подсказку для ввода значения при вставке блока.


Данные атрибута, которые появляются на экране.


Идентификатор, связанный с атрибутом.


Текст подсказки атрибута, выводимый на экран при вставке блока.


Значение по умолчанию, присваиваемое атрибуту при вставке блока.


Текстовый стиль для текста атрибута. Параметры выбранного на данной вкладке стиля определяют свойства текста атрибута.


Выравнивание текста атрибута.


Высота текста атрибута.


Угол поворота текста атрибута.


Написание текста справа налево.


Написание текста в перевернутом виде.


Расстояние между символами в тексте. Задание значения, меньшего 1.0, вызывает сжатие. Задание значения, большего 1.0, вызывает растяжение.


Угол, на который отклоняется текст атрибута относительно его вертикальной оси.


Слой текста атрибута.


Тип линии текста атрибута.


Определяет цвет текста атрибута.


Стиль печати атрибута.


Вес линии текста атрибута.


Свойства, которые должны отображаться в списке атрибутов. В списке отображаются только выбранные свойства. Имя атрибута всегда отображается в списке.


Выбор всех свойств.


Отмена выбора всех свойств.


Включение и отключение выделения повторяющихся имен. Если опция активна, повторяющиеся имена атрибутов выделяются красным цветом шрифта в списке. Если опция не активна, повторяющиеся имена не выделяются в списке.


Режим обновления всех существующих блоков, атрибуты которых были изменены. Если опция активна, обновляются все блоки с новыми описаниями атрибутов. Если опция не активна, обновляются только новые блоки, созданные после изменения описаний атрибутов.


Информация о плоттере, которую пользователь считает нужным запомнить.


 Вывод чертежа на плоттер через выбранный порт.


Вывод чертежа в файл, заданный в диалоговом окне "Печать".


Печать чертежа с использованием утилиты фоновой печати. Имя и путь поиска этой утилиты задается на вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка".


Список имеющихся портов (как локальных, так и сетевых). Если порт является сетевым, здесь приводится также имя сетевого принтера.


Показ всех доступных портов на компьютере, вне зависимости от того, доступны ли они для плоттера.


Отображение опций работы в сети, с помощью которых можно подключаться к другим несистемным плоттерам.


 Отображает диалоговое окно Параметры порта LPT или Параметры порта COM.


 Управляет многими параметрами PC3-файла. Для просмотра и изменения конкретных характеристик выбрать мышью соответствующий узел дерева. При изменении параметра изменения отображаются в угловых скобках (< >) рядом с именем параметра. На значке элемента с измененным значением появляется галочка.


Список типов носителей, поддерживаемых конфигурацией плоттера.


Список возможных операций механической обработки носителя для сконфигурированного плоттера, включая раскладку, резку и брошюрование. Можно выбирать только для плоттеров, поддерживающих эти операции.


Обеспечивает программу информацией об общем объеме памяти (ОЗУ), установленной в несистемном плоттере. Опция доступна только для несистемных устройств печати, поддерживающих расширение памяти. Если плоттер имеет дополнительную память, то здесь следует указать общее количество памяти.


Изменение параметров, характерных для данного плоттера. Параметры различаются в зависимости от модели плоттера. Если драйвер устройства не имеет диалогового окна пользовательских свойств, то опция "Дополнительные свойства" недоступна. Для некоторых драйверов, например для ePlot, это единственный видимый элемент дерева. Для системных принтеров Windows большинство параметров, характерных для устройства, задается в этом диалоговом окне. Подробнее о параметрах окна дополнительных свойств можно узнать, нажав в нем кнопку "Справка".


Переключение плоттера в режим эмуляции другого плоттера путем посылки текстовой ASCII-строки прединициализации плоттеру перед его инициализацией. Обратная косая черта со следующим за ней трехзначным числом, взятым из таблицы ASCII (например, \027) используется для обозначения двоичных (непечатаемых) символов, например, символа перехода (ESC).


 Задает для устройства специальные параметры, которые не поддерживаются в программе. Задание текстовой ASCII-строки постинициализации, посылаемой плоттеру после его инициализации. Обратная косая черта со следующим за ней трехзначным числом, взятым из таблицы ASCII (например, \027) используется для обозначения двоичных (непечатаемых) символов, например, символа перехода (ESC).


Возвращение принтера в исходное состояние по завершении печати. Задание заключительной текстовой ASCII-строки, посылаемой плоттеру по окончании печати. Обратная косая черта со следующим за ней трехзначным числом, взятым из таблицы ASCII (например, \027) используется для обозначения двоичных (непечатаемых) символов, например, символа перехода (ESC).


Фильтрация форматов листа, выводимых для выбранного печатающего устройства в диалоговых окнах "Печать" и "Параметры листа". Список форматов выводится на вкладке "Параметры печати" диалогового окна "Печать" и на вкладке "Компоновка" диалогового окна "Параметры листа". Необходимо выбрать форматы, выводимые для данного устройства.


Запуск Мастера калибровки плоттера. Если необходимо скорректировать расхождения масштабов, можно откалибровать плоттер с помощью Мастера калибровки плоттеров. См. раздел Калибровка плоттеров и работа с пользовательскими форматами в Руководстве по драйверам и периферийным устройствам.


 Импортирует информацию из предыдущих версий программы. При наличии файла PCP или PC2 из предыдущей версии можно импортировать часть информации из этих файлов в файл PC3. В файлах PC3 хранится имя плоттера, информация о портах, уровень оптимизации перьев, формат листа и разрешение.


Сохранение файла PC3 под новым именем.


Восстановление стандартных настроек на вкладке "Устройство и документ".


 Указывает время ожидания перед повторением передачи.


Задание значения тайм-аута в миллисекундах.


Задание скорости в бодах. Следует задавать самую большую скорость из возможных.


Задание параметров протокола для плоттера. Следует использовать протокол, рекомендуемый производителем устройства. Подробнее об этом см. документацию к устройству.


Задание способа управления потоком для плоттера. По умолчанию параметром управления потоком является XON/XOFF (программное квитирование), используемый для совместимости с предыдущими версиями. При выборе аппаратного квитирования можно задать дополнительные параметры в диалоговом окне "Дополнительные параметры порта COM", опции которого соответствуют различным контактным выводам разъема RS232.


Включение квитирования CTS (Clear To Send; сброс передатчика). Данная опция управляет опросом 5-го контакта у 25-контактного разъема последовательного порта или 8-го контакта у 9-контактного разъема. Вход CTS используется для обнаружения передачи данных от принтера или плоттера.


Включение квитирования DSR (Data Set Ready; сигнал готовности к передаче данных). Данная опция управляет опросом 6-го контакта у 25-контактного разъема последовательного порта или 6-го контакта у 9-контактного разъема. Вход DSR используется для обнаружения сигналов от принтера или плоттера.


Включение квитирования RLSD (Received Line Signal Detector; детектор приема сигнала из линии). Иногда его еще называют DCD (Data Carrier Detect; детектирование носителя информации). Бит RLSD является входным для компьютера; его устанавливает плоттер или принтер. На 25-штырьковом разъеме этому сигналу соответствует вывод 8; на 9-штырьковом — вывод 1.


Управление выходным битом RTS (Request To Send; запрос на передачу). Данная опция управляет передачей сигналов принтеру или плоттеру по 4-му контакту 25-контактного разъема последовательного порта или по 7-му контакту 9-контактного разъема.


Отключение сигнала RTS, если устройство открыто.


Включение сигнала RTS, если устройство открыто.


Включение оптимального режима квитирования по RTS. Драйвер устанавливает линию RTS, когда входной буфер заполнен менее чем наполовину, и сбрасывает ее, если буфер заполнен более чем на три четверти.


Драйвер устанавливает линию RTS, если имеются данные для передачи. После того, как все байты переданы, линия RTS сбрасывается.


Управление выходным битом DTR (Data Terminal Ready; терминал данных готов). При этом на принтер или плоттер передается сигнал на контакт 20 25-контактного последовательного порта или контакт 4 9-контактного последовательного порта.


Отключение сигнала DTR, если устройство открыто.


Включение сигнала DTR, если устройство открыто.


Включение квитирования по DTR.


Отображение имени текущей ПСК. Если ПСК не сохранена и не названа, она отображается в списке под именем БЕЗ ИМЕНИ.


Вывод списка систем координат, заданных в текущем чертеже. Если существует несколько видовых экранов, для каждого из которых задано несколько режимов неименованных ПСК, в списке отображается только одна неименованная ПСК, соответствующая текущему видовому экрану. Неименованные ПСК, привязанные к другим видовым экранам (для которых значение системной переменной UCSVP равно 1), в список для текущего видового экрана не включаются. ПСК, установленная в качестве текущей, помечается в списке указателем.


Восстановление выбранной системы координат. Кроме того, восстановление отдельной системы координат осуществляется следующими способами: дважды нажать левую кнопку мыши на имени ПСК; нажать правую кнопку мыши на имени ПСК и выбрать в контекстном меню пункт "Установить". При восстановлении текст текущей ПСК обновляется.


Вызов диалогового окна "Подробности о ПСК", в котором содержится информация о координатах ПСК. Кроме того, для просмотра подробностей об отдельной ПСК можно нажать правую кнопку мыши на ее имени и выбрать в контекстном меню пункт "Подробности".


Отображение имени текущей ПСК. Если ПСК не сохранена и не названа, она отображается в списке под именем БЕЗ ИМЕНИ.


Вывод шести ортогональных систем координат, заданных в текущем чертеже. Ортогональные системы координат задаются относительно ПСК, указанной в списке "Относительно". В столбце "Глубина" перечислены значения расстояний между плоскостью XY ортогональной системы координат и параллельной ей плоскостью, проходящей через начало базовой системы координат (ее имя хранится в системной переменной UCSBASE).


Восстановление выбранной системы координат. Кроме того, восстановление отдельной системы координат осуществляется следующими способами: дважды нажать левую кнопку мыши на имени ПСК; нажать правую кнопку мыши на имени ПСК и выбрать в контекстном меню пункт "Установить".


Вызов диалогового окна "Подробности о ПСК", в котором содержится информация о координатах ПСК. Кроме того, для просмотра подробностей об отдельной ПСК можно нажать правую кнопку мыши на ее имени и выбрать в контекстном меню пункт "Подробности".


Выбор базовой системы координат, относительно которой будет задана ортогональная ПСК. По умолчанию в качестве базовой системы координат используется МСК. В списке отображаются все именованные ПСК, существующие в текущем чертеже.


Задание режима отображения знака ПСК для текущего видового экрана.


Отображение знака ПСК на текущем видовом экране.


Отображение знака ПСК на текущем видовом экране в точке начала координат. Если убрать этот флажок (или если начало ПСК находится за пределами видового экрана), знак ПСК располагается в левом нижнем углу видового экрана.


Применение режимов знака ПСК ко всем активным видовым экранам текущего чертежа.


Задание поведения ПСК при обновлении ее режима.


Сохранение режима ПСК с видовым экраном. Установка этого флажка позволяет задать значение системной переменной UCSVP. Если убрать этот флажок, для заданного видового экрана используется ПСК текущего видового экрана.


Восстановление вида в плане при смене системы координат на видовом экране (системная переменная UCSFOLLOW).


Задание расстояния между плоскостью XY ортогональной ПСК и параллельной ей плоскостью, проходящей через начало базовой системы координат. Введите значение или нажмите кнопку "Задание нового начала", чтобы указать новую глубину или новое положение начала координат непосредственно на чертеже.


Временное закрытие диалогового окна для указания нового положения глубины на чертеже с помощью мыши. Чтобы восстановить положение по умолчанию (0,0,0) точки начала координат для выбранной ортогональной ПСК, следует нажать правую кнопку мыши и выбрать "Сброс".


Отображение имени текущей именованной ПСК. По умолчанию установлена мировая система координат.


Отображение положения начала ПСК относительно ПСК, выбранной в списке "Относительно".


Отображение координат единичного вектора оси X ПСК относительно ПСК, выбранной в списке "Относительно".


Отображение координат единичного вектора оси Y ПСК относительно ПСК, выбранной в списке "Относительно".


Отображение координат единичного вектора оси Z ПСК относительно ПСК, выбранной в списке "Относительно".


Задание базовой системы координат, относительно которой рассчитываются координаты начала выбранной ПСК, а также направления ее осей. В результате использования данной опции происходит сброс значения системной переменной UCSBASE.


Текстовое пояснение к таблице стилей печати.


Вывод информации о редактируемой таблице стилей печати: количество стилей в таблице, путь к ней, номер версии редактора таблиц стилей печати.


Масштабирование всех не относящихся к ISO типов линий и образцов заполнения в стилях печати данной таблицы.


Масштабный коэффициент для не относящихся к ISO типов линий и образцов заполнения.


Удаляет таблицы соответствия цветов, используемые при открытии чертежей, созданных в предыдущих версиях программы AutoCAD 2000. Таблицы именованных стилей печати, созданные на основе файлов acadr14.cfg, PCP или PC2, содержат стили печати, полученные из заданных в AutoCAD Release 14 присвоений перьев. Для таких таблиц, помимо этого, имеются таблицы соответствия цветов. Таблицы соответствия цветов используются для связывания стилей печати с цветами (а через них - с объектами чертежа) при открытии чертежей, созданных в предыдущих версиях программы AutoCAD 2000. Пока существует таблица соответствия цветов, добавление, удаление и переименование стилей печати в таблице невозможно.


И на той, и на другой вкладке перечисляются все существующие в таблице стили и их параметры. Стили печати отображаются каждый в отдельном столбце, слева направо. Модификация стилей может выполняться как на вкладке "Таблица", так и на вкладке "Карточка". Как правило, если количество стилей печати невелико, удобнее пользоваться вкладкой "Таблица". При большом количестве стилей предпочтительнее работать на вкладке "Карточка". На ней все имеющиеся стили перечислены в списке в левой части, а правая часть занята описанием свойств одного выбранного стиля. Для просмотра стиля и его свойств горизонтальная прокрутка не требуется. Стиль NORMAL расположен в начале таблицы именованных стилей печати и является свойством по умолчанию для объектов (стиль печати не назначен). Стиль NORMAL нельзя изменить или удалить.


Текстовое пояснение к стилю печати.


Задает параметры нового стиля печати, добавляемого в текущую таблицу стилей печати.


Цвет, которым печатается объект. По умолчанию в стиле печати установлено значение цвета "Взять из объекта". Если задать цвет явно, при печати объекты будут перекрашены в этот цвет.


Разрешение размывания. Размывание используется в плоттерах для имитации составных цветов путем пространственного комбинирования точек, имеющих стандартные цвета AutoCAD (т.е. цвета чернил картриджей). Если плоттер не поддерживает размывание, параметр игнорируется.


Преобразование цветов объектов в оттенки серого (при условии, что плоттер поддерживает печать оттенками серого). Если параметр "Печатать оттенками серого" отключен, для печати цветов объекта используются значения модели RGB. Размывание при печати возможно независимо от того, как задан цвет в стиле печати (цвет объекта или явное присвоение).


Номер пера, которым вычерчиваются объекты, использующие данный стиль печати. Допустимые значения находятся в интервале от 1 до 32. Изменение номера пера невозможно в случае, если цвет в стиле печати имеет значение "Взять из объекта", а также для цветозависимых стилей печати. В этих случаях в поле номера всегда стоит значение "Авто".


Номер виртуального пера (в диапазоне от 1 до 255). Многие неперьевые плоттеры могут эмулировать работу перьевых с помощью виртуальных перьев. В большинстве случаев программирование толщины перьев, образцов заполнения, стилей концов линий и соединений, цветов и интенсивности выполняется с передней панели устройства.


Определяет значение интенсивности, прямо пропорциональное количеству красящего вещества, наносимого на бумагу при выводе на печать. Допустимый диапазон значений — от 0 до 100. Значение 0 соответствует выводу белым цветом, а значение 100 — полной интенсивности. Управление интенсивностью вывода возможно только при активной опции "Разрешить размывание".


Список с описаниями и образцами всех доступных типов линий. По умолчанию в стиле печати установлено значение типа линии "Взять из объекта". Заданный тип линий для стиля печати переопределяет исходный тип линий объекта во время печати.


Параметр регулирует масштаб типа линий так, чтобы в каждом объекте укладывалось целое число элементарных образцов. Если он отключен, элементарные образцы могут обрываться в линиях на середине. Параметр необходимо отключать, если приоритет имеет соблюдение точного масштаба. Включение параметра означает, что масштабы типов линий будут разными, но за счет этого будет достигнута корректность отображения объектов, выполненных штриховыми и пунктирными линиями.


Список образцов и численных значений доступных весов линий. Значения в списке выражены в миллиметрах. По умолчанию в стиле печати установлено значение веса линии "Взять из объекта". Заданный вес линий для стиля печати переопределяет исходный вес линий объекта во время печати.


Стиль окончания линий может быть одним из следующих: "Срез", "Квадрат", "Полукруг" и "Треугольник". По умолчанию в стиле печати установлено значение стиля окончания линий "Взять из объекта". Заданный стиль окончания линий переопределяет исходный стиль окончания линий объекта во время печати.


Стиль соединения линий может быть одним из следующих: "Угол", "Скос", "Дуга" и "Треугольник". По умолчанию в стиле печати установлено значение стиля соединения линий "Взять из объекта". Заданный стиль соединений линий переопределяет исходный стиль соединений линий объекта во время печати.


Стиль заполнения может быть одним из следующих: "Сплошное", "Решетка", "Штриховка", "Шахматы", "Горизонтальные полосы", "Наклонные влево", "Наклонные вправо", "Квадраты" и "Вертикальные полосы". По умолчанию в стиле печати установлено значение стиля заполнения "Взять из объекта". Заданный стиль заполнения переопределяет исходный стиль заполнения для объекта во время печати.


Добавление стиля в таблицу именованных стилей печати.


Удаление выбранного стиля из таблицы стилей печати.


Вызов диалогового окна "Редактирование весов линий". Для назначения стилям печати, заносимым в таблицы, доступны 28 весов линий. Если нужного веса линии нет в предлагаемом списке, его можно получить только модификацией одного из существующих. Добавление новых весов линий в список, хранящийся в таблице стилей печати, и удаление их из списка не разрешены.


Вызов диалогового окна "Сохранение файла", с помощью которого можно сохранить таблицу стилей печати под другим именем.


Список весов линий, входящих в таблицу стилей печати. Полное количество весов линий (вместе со значением "Взять из объекта") равно 28. Пользователь может изменять имеющиеся веса линий, но не может добавлять и удалять веса. Изменение значения веса линий в списке воздействует на все стили печати, где он используется.


Единицы, в которых выражаются веса линий в списке. Возможные значения — дюймы или миллиметры.


Переход к редактированию веса, выбранного в списке.


Сортировка списка весов линий. Это может потребоваться, например, после редактирования значений некоторых весов.


Отображение символа геометрических характеристик, выбранного в диалоговом окне "Символ". Диалоговое окно открывается при выборе любого поля "Симв".


Формирование значения первого допуска в управляющем контуре элемента. Значение допуска соответствует максимально разрешенному отклонению геометрической характеристики от идеальной формы. Там, где это необходимо, перед значением допуска ставится символ диаметра, а после значения — символ зависимого допуска.


Вставка символа диаметра перед значением допуска. Для вставки символа диаметра следует выбрать поле.


Формирование значения допуска. Значение вводится в поле.


Вызов диалогового окна "Зависимый допуск", которое используется для выбора символов-модификаторов. Эти символы позволяют изменять геометрические характеристики и значение допуска для элементов переменного размера.


Формирование значения второго допуска в управляющем контуре элемента. Значение второго допуска формируется так же, как и значение первого.


Формирование обозначения первой базы комплекта баз. Обозначение может включать значение и символ-модификатор. Базой называется элемент детали, определяющий одну из плоскостей или осей системы координат, по отношению к которой задается допуск.


Поле для ввода обозначения базы. Значение вводится в поле.


Вызов диалогового окна "Зависимый допуск", которое используется для выбора символов-модификаторов. Эти символы позволяют изменять базу.


Формирование обозначения второй базы комплекта баз (аналогично первой базе).


Формирование обозначения третьей базы комплекта баз (аналогично первой базе).


Формирование значения выступающего поля допуска расположения. Выступающее поле определяет допуск на участке, расположенном вне детали. Значение вводится в поле.


Вставка символа выступающего поля допуска после значения выступающего поля допуска.


Поле для ввода буквенного обозначения базы. Базой называется элемент детали, определяющий одну из плоскостей или осей системы координат, по отношению к которой задается допуск. В качестве базы можно использовать точку, отрезок, плоскость, цилиндр или другой геометрический объект. Нужно ввести букву в текстовое поле.


Задание текущих линейных единиц и точности измерения величин, выраженных в этих единицах.


Задание текущего формата единиц измерения. Возможно использование следующих форматов: "Архитектурные", "Десятичные", "Инженерные", "Дробные" и "Научные". Для форматов "Инженерные" и "Архитектурные" линейные величины выражаются в футах и дюймах; при этом единица чертежа соответствует одному дюйму. Остальные форматы могут представлять любые существующие единицы.


Задание числа десятичных знаков для линейных величин.


Задание текущего формата и точности представления угловых величин.


Задание текущего формата угловых единиц.


Задание точности представления угловых единиц.


Если опция активна, за положительное направление отсчета углов принимается направление по часовой стрелке. По умолчанию положительным считается направление против часовой стрелки.


Задание единиц измерения для блоков и чертежей, вставляемых в текущий чертеж. Если блок или чертеж создан с использованием единиц, не совпадающих с единицами, заданными этой опцией, при вставке он масштабируется. Масштаб вставки представляет собой отношение единиц исходного блока/чертежа и целевого чертежа. Для вставки блока без масштабирования следует задать опцию "Безразмерный".


Отображение примера представления линейных и угловых величин с использованием текущих единиц.


Вызов диалогового окна "Выбор направления".


Задание направления нулевого угла на восток (по умолчанию).


Задание направления нулевого угла на север.


Задание направления нулевого угла на запад.


Задание направления нулевого угла на юг.


Задание произвольного базового направления.


Задание направления нулевого угла при выборе опции "Другое". Угол задается посредством ввода значения.


Позволяет задать угол посредством непосредственного указания двух точек на чертеже. Кнопка доступна, только если выбрана опция "Другое".


Вкладка содержит список загруженных приложений. Список упорядочен по алфавиту (по именам файлов). LISP-программы присутствуют в списке, только если они были загружены с помощью диалогового окна "Загрузка/выгрузка приложений". Пользователь может перетаскивать файлы в этот список из списка файлов или из какого-либо приложения, где можно применить перетаскивание, например, Microsoft® Windows® Explorer.


Данная вкладка содержит список приложений, которые загружались при установленном флажке "Добавить в журнал". Разрешается перетаскивать в список файлы из верхней части окна, а также из любых программ, поддерживающих такую технологию (например, из Проводника Windows). Если в момент перетаскивания флажок "Добавить в журнал" опущен, файлы загружаются в память, но в журнале не появляются.


Если флажок установлен, записи обо всех загружаемых приложениях добавляются в журнал.


 Выгружает выбранные приложения или исключает их из списка журнала. Кнопка "Выгрузить" становится доступной, только если на вкладке "Загруженные приложения" выделен какой-либо файл. Кнопка "Исключить" становится доступной, только если на вкладке "Журнал" выделен какой-либо файл.


Набор приложений, загружаемых каждый раз при запуске AutoCAD. В группу "Автозагрузка" разрешается перетаскивать файлы из верхней части окна, а также из любых программ, поддерживающих такую технологию (например, из Проводника Windows).


 Отображает диалоговое окно "Автозагрузка". Можно также добавить файл в список автозагрузки, нажав на значок автозагрузки, или нажав правой кнопкой мыши имя приложения на вкладке "Журнал" и выбрав в контекстном меню "Добавить в список автозагрузки".


Здесь отображаются сообщения о результатах загрузки и выгрузки приложений.


Список приложений, загружаемых при запуске AutoCAD. Список упорядочен по именам файлов.


Вызов диалогового окна "Добавление файла в список автозагрузки". Это обычное окно выбора файлов.


Исключение выделенных файлов из списка автозагрузки.


Имя выбранного вида и список доступных видов чертежа. Загружены могут быть только виды, созданные в пространстве модели. Загрузка объектов пространства листа может быть осуществлена только путем загрузки слоя, на котором построен объект пространства листа.


Имя выбранного вида. В чертеж загружаются объекты, одновременно находящиеся на выбранном виде и принадлежащие выбранным слоям.


Все виды пространства модели, доступные в выбранном файле чертежа. Если выбран какой-либо вид, загружается только геометрия, которая находится в его пределах. По умолчанию предлагается вид "Границы". В списке можно одновременно выбрать не более одного вида. В чертеж загружаются объекты, одновременно находящиеся на выбранном виде и принадлежащие выбранным слоям. Выгрузить информацию, уже загруженную в файл, нельзя.


Подсказка об использовании указательного устройства для обозначения области путем выбора рамки. Эта область становится равноценной виду чертежа; она добавляется в список, получая имя "Новый вид".


Здесь перечислены все слои, доступные в файле чертежа. В чертеж загружаются объекты, находящиеся на выбранных слоях (включая объекты как пространства модели, так и пространства листа). По умолчанию не выбран ни один слой. В списке можно одновременно выбрать несколько слоев. В чертеж загружаются объекты, одновременно находящиеся на выбранном виде и принадлежащие выбранным слоям. Выгрузить информацию, уже загруженную в файл, нельзя.


Выбор загрузки объектов для всех слоев. Для загрузки объектов из всех слоев можно также нажать на списке правую кнопку мыши и выбрать пункт "Выбрать все" из контекстного меню.


Отмена загрузки в чертеж любых объектов (отмена опции "Загрузка объектов" для всех слоев). Рекомендуется загружать в чертеж объекты хотя бы из одного слоя. Если не выбрано ни одного слоя, не загружаются никакие объекты, включая объекты из выбранного вида. Если не выбраны слои для загрузки в чертеж, выводится предупреждение. Отменить выбор можно также, нажав правую кнопку мыши на списке и выбрав "Очистить все" из контекстного меню.


Индикатор наличия пространственных и/или слоевых индексов в выбранном файле чертежа. Системная переменная INDEXCTL управляет сохранением слоевых и пространственных индексов в файле чертежа. Пространственный индекс организует объекты по их положению в трехмерном пространстве. Слоевой индекс представляет собой список слоев с перечнем объектов, расположенных на каждом из них.


Задание стиля (2D или 3D) и внешнего вида знака ПСК.


Отображение 2D знака ПСК без оси Z.


Отображение 3D знака ПСК.


Отображение трехмерных конических стрелок на осях X и Y для 3D знака ПСК. Если убрать флажок "Конус", отображаются двухмерные стрелки.


Задание толщины линий для 3D знака ПСК. Возможные варианты: 1, 2 или 3 пиксела.


Отображение образца знака ПСК для пространства модели.


Задание размера знака ПСК в процентах от размеров видового экрана. По умолчанию принято значение 12; допустимый диапазон — от 5 до 95. Следует учитывать, что размер знака определяется размером того видового экрана, на котором он отображается.


Задание цветов знака ПСК, отображаемого на видовых экранах в пространстве модели и на вкладках "Лист".


Задание цвета знака ПСК на видовых экранах в пространстве модели. Для вызова диалогового окна "Выбор цвета" следует нажать "Выбор цвета".


Задание цвета знака ПСК на вкладках «Лист». Для вызова диалогового окна "Выбор цвета" следует нажать "Выбор цвета".


Задание имени предназначенного для вставки изображения (выбирается либо в окне "Выбор файла изображения", либо из списка имеющихся картинок). Для добавления нового вхождения уже вставленного в чертеж изображения необходимо выбрать имя изображения из списка и нажать кнопку "OK".


Открывает диалоговое окно "Выбор файла изображения" (стандартное окно выбора файлов). Если выбран параметр "Показать образец", отобразится образец картинки для просмотра.


Путь к искомому файлу растрового изображения.


Путь, заданный файлу растрового изображения при его вставке в текущий чертеж.


Указывает один из трех типов путей к папке, сохраняемых вместе со вставленным изображением: абсолютный путь, относительный путь и не заданный путь. Дополнительную информацию о каждой опции см. Задание путей к внешним чертежамв руководстве пользователя.


Задание точки вставки для выбранного изображения. По умолчанию установлен флажок "Указать на экране". Точкой вставки по умолчанию считается 0,0.


Задание параметра в командной строке или устройством указания на экране. Если же флажок "Указать на экране" снят, координаты X, Y и Z точки вставки задаются в диалоговом окне.


Значение координаты X.


Значение координаты Y.


Значение координаты Z.


Задание масштаба для выбранного изображения. Если установлен флажок "Указать на экране", задание параметра будет произведено в командной строке или устройством указания. Если флажок сброшен, масштабный коэффициент задается в диалоговом окне. Масштаб по умолчанию равен 1.


Задание угла поворота выбранного изображения. Если установлен флажок "Указать на экране", угол поворота задается после выхода из диалогового окна с помощью устройства указания или вводом значения в командной строке. Если же флажок "Указать на экране" сброшен, угол поворота изображения задается в диалоговом окне. Угол по умолчанию равен 0.


Вывод информации о выбранном изображении.


Отображает информацию о вертикальном и горизонтальном разрешении выбранного изображения.


Отображает информацию о единицах по умолчанию, используемых в выбранном изображении. Изображение отображается с длиной и шириной в пикселах по умолчанию.


Отображает информацию о ширине и высоте выбранного изображения в пикселах.


Отображает информацию о размере в единицах по умолчанию для выбранного изображения. По умолчанию для всех изображений единицы не устанавливаются (без единиц). Размеры изображения, автоматически преобразованные в единицы AutoCAD, предлагаются при вставке по умолчанию.


Управление яркостью и (косвенно) контрастностью изображения. Значение может изменяться в диапазоне от 0 до 100. Чем оно больше, тем ярче изображение, и тем большее число пикселов окрашиваются в белый цвет при повышении контрастности. Перемещение указателя влево уменьшает значение, вправо — увеличивает.


Управление контрастностью изображения и (косвенно) степенью его слияния с фоном. Значение может изменяться в диапазоне от 0 до 100. Чем оно больше, тем ближе цвет пикселов к одному из двух основных цветов. Перемещение указателя влево уменьшает значение, вправо — увеличивает.


Управление степенью слияния изображения с фоном. Значение может изменяться в диапазоне от 0 до 100. Чем оно больше, тем больше пикселов принимают текущий цвет фона. При значении, равном 100, картинка полностью сливается с фоном. Изменение цвета фона экрана приводит к перекрашиванию частично слитых с фоном изображений. При печати автоматически устанавливается белый цвет фона. Перемещение указателя влево уменьшает значение, вправо — увеличивает.


Вывод образца для предварительного просмотра изображения. При изменении параметров контрастности, яркости и слияния с фоном изображение обновляется динамически.


Восстановление значений яркости, контрастности и слияния с фоном по умолчанию (соответственно 50, 50 и 0).


Отображение только значков инструментов.


Отображение значков с именами инструментов под ними.


Отображение значков с именами инструментов справа.


Управление свойствами выбранного инструмента. Типы отображаемых свойств зависят от типа выбранного инструмента.


Отображение значка выбранного инструмента.


Отображение имени выбранного инструмента.


Вывод описания выбранного инструмента.


Задание операции для добавления к параметру или набору параметров.


Вывод списка операций, связанных с выбранным параметром или набором параметров.


Добавление к параметру или набору параметров операции, указанной в окне "Добавляемый объект операции".


Удаление выбранной операции из параметра или набора параметров.


 Указывает основные и специальные свойства, которые необходимо копировать из исходного объекта в целевые.


Изменяет цвет целевого объекта на цвет исходного. Опция доступна для всех объектов.


Изменяет слой целевого объекта на слой исходного. Опция доступна для всех объектов.


Изменение типа линий целевого объекта на тип линий исходного. Опция доступна для всех объектов, за исключением атрибутов, штриховок, многострочного текста, точек и видовых экранов.


Изменяет масштаб типа линии целевого объекта на масштаб типа линии исходного. Опция доступна для всех объектов, за исключением атрибутов, штриховок, многострочного текста, точек и видовых экранов.


Изменяет вес линии целевого объекта на вес линии исходного. Опция доступна для всех объектов.


Заменяет значение высоты целевого объекта значением высоты исходного. Опция доступна только для дуг, атрибутов, кругов, отрезков, точек, 2D полилиний, областей, текстов и полос.


Изменение стиля печати целевого объекта на стиль печати исходного. При использовании цветозависимых стилей печати (системной переменной PSTYLEPOLICY присвоено значение 1) эта опция не доступна. Доступна для всех объектов, кроме объектов с примененным модификатором "Мерцание ребра".


Изменение размерного стиля целевого объекта на размерный стиль исходного в дополнение к изменению основных свойств объекта. Опция доступна только для размеров, выносок и полей допусков.


В дополнение к изменению основных свойств объекта, изменение ширины и типа полилинии объекта на ширину и тип исходной полилинии. Параметры сглаживания и высота полилинии исходного объекта не копируются в полилинии целевого объекта. Если исходная полилиния имеет переменную ширину, ее ширина не копируется в целевой полилинии.


Помимо основных свойств объекта изменяет материал, применяемый к объекту. Если материал назначен целевому объекту, но не назначен исходному объекту, материал удаляется из целевого объекта.


В дополнение к изменению основных свойств объекта, изменение текстового стиля целевого объекта на текстовый стиль исходного. Опция доступна только для текстовых объектов (одно- и многострочных).


Помимо основных свойств объектов изменяет следующие свойства целевого видового экрана пространства листа в соответствии со свойствами исходного видового экрана: вкл/откл, блокировка экрана, стандартный и пользовательский масштаб, визуализация при печати, привязка, сетка, видимость и расположение значка ПСК.


Наряду с основными свойствами объекта изменяется и отображение теней. Объект может отбрасывать тень, на него может падать тень, возможны также обе такие ситуации, или же тени могут игнорироваться.


Помимо основных свойств объектов изменяет свойства штриховки целевого объекта на свойства исходного объекта. Для приведения в соответствие исходной штриховке используется опция "Копирование свойств" в команде ШТРИХ или РЕДШТРИХ. Опция доступна только для объектов штриховки.


Помимо основных свойств объекта изменяет стиль таблиц целевого объекта на стиль таблиц исходного объекта. Опция доступна только для объектов-таблиц.


Создание прямоугольного массива путем размножения выбранных элементов с заданным количеством рядов и столбцов, образующих прямоугольную матрицу.


Число рядов в массиве.


Задание числа столбцов в массиве.


Расстояние между рядами (в единицах чертежа). Для добавления рядов вниз необходимо задать отрицательное расстояние. Для задания расстояния между рядами с помощью устройства указания следует воспользоваться кнопкой "Указать оба расстояния" или кнопкой "Указать расстояние между рядами".


Задание расстояния между столбцами (в единицах чертежа). Для добавления столбцов влево необходимо задать отрицательное значение. Для задания расстояния между столбцами с помощью устройства указания следует воспользоваться кнопкой "Указать оба расстояния" или кнопкой "Указать расстояние между столбцами".


Задание угла поворота массива. Этот угол обычно равен нулю, так что строки и столбцы взаимно перпендикулярны и располагаются вдоль осей чертежа X и Y в текущей ПСК. С помощью команды ЕДИНИЦЫ можно изменить параметры измерения углов. Системные переменные ANGBASE и ANGDIR задают базовый угол и направление отсчета угла поворота массивов.


Временное закрытие диалогового окна для задания расстояний между рядами и столбцами непосредственно на экране (указанием двух противоположных углов элементарной ячейки массива).


Временное закрытие диалогового окна для задания расстояния между рядами непосредственно на экране. С помощью команды МАССИВ программа запрашивает две точки, которые определяют расстояние между рядами и их направление.


Временное закрытие диалогового окна для задания расстояния между рядами непосредственно на экране. С помощью команды МАССИВ программа запрашивает две точки, которые определяют расстояние между столбцами и их направление.


Временное закрытие диалогового окна "Массив" для задания угла поворота массива на экране. С помощью команды ЕДИНИЦЫ можно изменить параметры измерения углов. Системные переменные ANGBASE и ANGDIR задают базовый угол и направление отсчета угла поворота массивов.


 Создает массив путем указания центральной точки, вокруг которой строятся копии выбранных объектов.


Центр кругового массива. Здесь можно ввести численные значения координат или, нажав "Указать центр массива", указать точку на экране.


Закрывает на время диалоговое окно "Массив" для указания центральной точки непосредственно в области рисования.


Выбор способа размножения объектов в круговом массиве. Способ определяет, какие из полей группы "Способ и значения" будут доступны для ввода. Например, если выбран способ "Число элементов и угол заполнения", ввод значений разрешен только в соответствующие поля.


Число элементов в полученном массиве. По умолчанию используется значение 4.


Задание значения центрального угла между базовой точкой начального и конечного элементов массива. Положительное значение задает отсчет против часовой стрелки. Отрицательное значение задает отсчет по часовой стрелке. По умолчанию используется значение 360. Значение 0 не допускается и заменяется на значение по умолчанию.


Задание центрального угла между базовыми точками соседних элементов и центром массива. Величина угла должна быть положительной. По умолчанию устанавливается значение 90.


Поворот элементов в массиве, как показано на образце внутри диалогового окна.


Показ и скрытие дополнительных опций в диалоговом окне "Массив". При нажатии кнопки "Больше" появляется ряд дополнительных опций, а имя кнопки меняется на "Меньше".


Использование стандартной базовой точки для расположения элемента кругового массива. Следует снять этот флажок для задания точки вручную.


Задание новых координат X и Y базовой точки. При нажатии кнопки "Указать базовую точку" диалоговое окно временно закрывается, и пользователь получает возможность указания точки непосредственно на экране. После указания точки диалоговое окно "Массив" вновь появляется на экране.


Предварительный просмотр изображения массива, соответствующего текущим установкам диалогового окна. Образец динамически обновляется при изменении какого-либо параметра. Однако для этого необходимо перейти к другому полю.


Закрытие диалогового окна "Массив" и построение массива в текущем чертеже. Для возврата в диалоговое окно и внесения изменений нажать кнопку "Изменить".


Указываются все материалы, имеющиеся в чертеже, независимо от их фактического использования. Для назначения материала определенному слою следует перетащить мышью материал в слой, указанный в списке слоев.


Указываются все слои, имеющиеся в чертеже, и в любой из внешних ссылок, присоединенных к чертежу. Материал, назначенный слою, отображается рядом со слоем. Для открепления материала от слоя используется кнопка "Снять".


Задается масштаб растрового изображения для грани или объекта с использованием фиксированного масштаба или реального масштаба.


Вписывается растровое изображение в грань или объект.


Если данный флажок установлен, растровое изображение отображается в объекте столько раз, сколько она вписывается. Если флажок отсутствует, растровое изображение отображается в объекте однократно.


Указываются единицы, используемые в масштабировании. "Нет" означает использование фиксированного масштаба. Выбор типа единиц для масштаба в единицах натурального масштаба. Данная опция недоступна, если выбрана опция "Вписать в объект".


Фиксируются очертания растрового изображения. Исходные значения мозаики для U и мозаики для V определяются на основе пропорций растрового изображения. Наибольшее из двух значений приравнивается единице, а другое значение устанавливается с целью сохранения неизменных пропорций. Если изменяется значение длины или ширины, другое значение изменяется в той степени, которая требуется для сохранения очертаний.


Корректируется мозаичное размещение растрового изображения вдоль оси U. Просмотровый образец обновляется по мере изменения значения. Данное значение может быть задано в интерактивном режиме путем перемещения ползунка рядом с образцом.


Корректируется мозаичное размещение растрового изображения вдоль оси V. Просмотровый образец обновляется по мере изменения значения. Данное значение может быть задано в интерактивном режиме путем перемещения ползунка рядом с образцом.


Увеличивается и уменьшается размер просмотрового образца. Используются кнопка "минус" и кнопка "плюс".


Отображается просмотровый образец растрового изображения на грани или на объекте, обновляемый по мере изменения настроек пользователем. Смещение по осям U и V корректируется нажатием левой кнопки мыши и перетаскиванием внутри квадрата. Поворот изображения обеспечивается нажатием левой кнопки за пределами квадрата.


Корректируется мозаичное размещение растрового изображения вдоль оси U. Просмотровый образец обновляется по мере изменения значения.


Корректируется мозаичное размещение растрового изображения вдоль оси V. Просмотровый образец обновляется по мере изменения значения.


Начальная точка растрового изображения перемещается вдоль оси U. Данное значение может быть задано в интерактивном режиме путем перемещения квадрата внутри образца.


Начальная точка растрового изображения перемещается вдоль оси V. Данное значение может быть задано в интерактивном режиме путем перемещения квадрата внутри образца.


Растровое изображение поворачивается вокруг оси W системы UVW-координат. Поворот не обеспечивается для сферического и цилиндрического наложения. МАТЕРИАЛСООТВ используется для отображения ручек, обеспечивающих поворот для сферических и цилиндрических текстур.


Восстанавливаются значения, существовавшие на момент открытия диалогового окна.


Установка отступа для параграфа, в котором находится курсор. Отступ можно установить для нескольких выделенных абзацев.


Установка отступа для первой строки абзаца. Отступ можно установить для нескольких выделенных абзацев.


Установка отступа абзаца. Отступ можно установить для нескольких выделенных абзацев.


Установка позиций табуляции. Позиции можно установить для нескольких выделенных абзацев. Список, расположенный ниже текстового поля, содержит установленные позиции табуляции.


Копирование значения табуляции из текстового поля в список.


Удаление выделенного элемента списка позиций табуляции.


Текст располагается на непрозрачном фоне.


Задание полей для непрозрачного фона текста. Значение привязывается к высоте текста. Коэффициент, равный единице, означает, что размер непрозрачного фона точно соответствует размеру объекта многострочного текста. Если коэффициент равен 1,5, то фон выступает за пределы текста на половину его высоты.


 Задает цвет фона.


Фону присваивается тот же цвет, что и фону чертежа.


Задание цвета для непрозрачного фона. Можно задать любой цвет, из перечисленных в списке, или выбрать элемент "Выбор цвета" для вызова диалогового окна "Выбор цвета".


Изменение значений числителя и знаменателя дроби.


Изменение содержимого верхней или первой половины дробного текста.


Изменение содержимого нижней или второй половины дробного текста.


Редактирование стиля, положения и высоты текста дроби (дробного текста).


Задает стиль дробного текста: допуск, дробь с горизонтальной или косой чертой.


Задание способа выравнивания дробей. По умолчанию текст выравнивается по центру. Весь дробный текст внутри одного объекта выравнивается одинаково.


Задание высоты символов дробного текста в процентах от высоты текущего текстового стиля (от 25 до 125 процентов). По умолчанию это значение равно 70 процентам.


Сохранение текущих значений параметров в качестве стандартных или восстановление предыдущих стандартных параметров.


 Отображает диалоговое окно "Автоформат дробного текста". Автоформат применяется только для цифр, расположенных непосредственно до и после символов крышки (^), обычной косой черты (/) и решетки (#). Для преобразования произвольного фрагмента текста в дробный формат, его (фрагмент) следует выделить, после чего нажать кнопку "Дробный текст".


Числа, разделенные символами косой черты, решетки или крышки, автоматически преобразуются в дробный текст. Например, если после выражения 1#3 ввести какой-либо нецифровой символ или пробел, средство автоформатирования дробного текста разместит эти цифры в виде дроби с косой чертой.


Удаление пробелов между целой и дробной частями числа. Опция доступна только при включении режима преобразования в дробный текст.


Преобразование символа косой черты в диагональный разделитель дроби при включенной функции "Автоформат".


Преобразование символа косой черты в горизонтальный разделитель дроби при включенной функции "Автоформат".


Подавление дальнейшего вывода диалогового окна "Автоформат дробного текста". Текущие параметры используются для всех дробных текстов. Если флажок не установлен, диалоговое окно "Автоформат дробного текста" автоматически появляется после ввода двух чисел, разделенных косой чертой, крышкой или решеткой, за которыми следует пробел или нечисловой символ.


Отображается иерархический перечень всех наборов параметров, записанных с текущим чертежом. Различают наборы параметров двух типов: стандартный и пользовательский.


Обеспечивает настройки, аналогичные свойствам палитры "Дополнительные параметры тонирования".


Выбранный набор параметров тонирования устанавливается в качестве набора, используемого системой тонирования.


Копируются предварительные настройки. Открывается диалоговое окно "Копировать набор параметров тонирования".


Удаляется выбранный пользовательский набор параметров тонирования. Удаление стандартных наборов параметров не допускается.


Выводится образец изображения, соответствующий выбранному набору параметров тонирования. Если образец изображения не выводится, можно выбрать его среди параметров "Образец изображения" во вкладке "Информация о наборе параметров".


Назначает имя скопированному набору параметров. Имя набора параметров должно быть уникальным.


Следует добавить описание пользовательского набора параметров.


Задание текстовой строки, которую необходимо найти. Введите текстовую строку, включая символы-шаблоны, или выберите строку из списка шести последних искомых строк.


Фрагмент текста, которым следует заменить искомый фрагмент. Ввести строку или выбрать ее из списка шести последних строк, использованных для замены.


Задание области поиска: во всем чертеже или в текущем наборе объектов. Если хотя бы один объект был предварительно выбран, поиск по умолчанию осуществляется в текущем наборе объектов. Если ничего не выбрано, поиск по умолчанию осуществляется во всем чертеже. Для того чтобы временно выйти из диалогового окна "Поиск и замена" и создать или изменить набор объектов, можно воспользоваться кнопкой "Выбрать объекты".


Временный выход из диалогового окна для выбора объектов на чертеже. Нажатие клавиши ENTER вновь открывает диалоговое окно. Когда объекты выбраны, областью поиска становится текущий набор объектов.


Отображает диалоговое окно "Параметры поиска и замены", в котором можно задать тип объектов и параметры поиска строк.


Поиск указанного фрагмента текста. Если искомый фрагмент не задан, эта опция недоступна. Найденный текст отобразится в области "Контекст". После того как найден первый искомый элемент, вместо кнопки "Найти" отображается кнопка "Найти далее", которая используется для поиска следующего текстового элемента.


Замена найденного фрагмента текста на строку, указанную в поле "Заменить на".


Поиск всех вхождений строки, заданной в поле "Строка для поиска", и замена их фрагментом, заданным в поле "Заменить на". Параметр "Область поиска" управляет поиском и перемещением текста во всем чертеже или в текущем выборе. Количество сделанных замен отображается в нижней части диалогового окна.


Поиск и выделение всех загруженных объектов текста, содержащих указанный в поле "Строка для поиска" фрагмент. Параметр доступен только в том случае, если в списке "Область поиска" выбрано значение "Текущий набор". При нажатии кнопки "Выбрать все" диалоговое окно закрывается и в сообщении в командной строке отображается количество найденных и выбранных объектов. Следует обратить внимание, что опция "Выбрать все" не осуществляет замены текста; игнорируется весь текст, указанный в поле "Заменить на".


Показ на экране области чертежа, в которой располагается заданная строка. Несмотря на то, что выполняется поиск заданной текстовой строки как в пространстве модели, так и на всех листах, показать можно только те строки, которые находятся на текущей вкладке (модели или листа). Иногда найденная строка, если она входит в многострочный текст, при зумировании может не войти в видимую часть чертежа.


Указывает тип объекта, в котором был обнаружен текст.


Показ найденной текстовой строки вместе с контекстом. При выборе параметра "Найти далее" обновляется содержимое области "Контекст", и в ней размещается следующая текстовая строка в контексте.


Вывод сообщений о найденных и замененных строках.


Задание типов объектов, включаемых в область поиска. По умолчанию все флажки установлены.


Поиск текстовой строки с учетом регистра.


Поиск только целых слов, а не фрагментов слов, состоящих из заданной в поле "Строка для поиска" строки. Например, если при поиске строки “Пол“ установлен флажок "Слово целиком", команда НАЙТИ не включает в результат слово “Половик“”


Имя текущего профиля выводится над вкладками. Задать текущий профиль, создать новый или отредактировать имеющийся можно на вкладке "Профили". (системная переменная CPROFILE)


Указывает, что параметр сохраняется с текущим чертежом. Изменение таких параметров действует только для текущего чертежа. Параметр, сохраняемый в реестре (не помеченный значком файла чертежа), влияет на все чертежи сеанса работы. Параметры, сохраняемые в реестре, записываются в текущем профиле.


Имя текущего чертежа выводится над вкладками. (системная переменная DWGNAME)


Отображает список папок, в которых программа осуществляет поиск файлов поддержки, меню, драйверов и других файлов. Кроме того, здесь можно задать ряд пользовательских установок, например, выбрать словарь для проверки правописания.


Отображает диалоговое окно "Обзор папок" или "Выбор файла" (стандартное диалоговое окно выбора файлов), в котором можно указать новое местоположение папки или файла, выбранных в списке.


Добавляет путь поиска в выбранную группу.


Удаляет выбранный путь доступа или файл.


Перемещает выбранный путь в очереди использования для поиска на один шаг вперед.


Перемещает выбранный путь в очереди использования для поиска на один шаг назад.


Установка выбранного проекта или орфографического словаря текущим.


Включает/отключает вывод полос прокрутки в нижней и правой части окна чертежа.


Вывод экранного меню в правой части окна чертежа. Шрифт экранного меню задается системными настройками шрифтов Windows. При использовании экранного меню системные настройки шрифтов Windows должны соответствовать размерам экранного меню.


Отображение на панелях инструментов кнопок крупного формата (32 х 30 пикселов). По умолчанию кнопки имеют размеры 16 х 15 пикселов.


Отображение всплывающих подсказок при наведении курсора на кнопки панелей инструментов.


Отображение комбинаций клавиш во всплывающих подсказках к кнопкам.


Отображает диалоговое окно "Установка цветов". В этом диалоговом окне задаются цвета элементов главного окна приложения.


Отображает  диалоговое окно "Шрифт командной строки". В этом диалоговом окне задается шрифт текста окна команд.


Вывод ярлыков вкладок "Лист" и "Модель" в нижней части окна чертежа. Если этот флажок снят, вкладки заменяются кнопками в строке состояния.


Отображение границ печатаемой области на листе чертежа. Границы печатаемой области очерчиваются штриховой линией и зависят от выбранного устройства вывода. Объекты, выходящие за границы печатаемой области, при выводе на печать обрезаются или пропускаются.


Задание режима разметки заданного формата на вкладке листа. Размер подложенного формата определяется выбранными размерами листа и масштабом печати.


Тень вокруг границ: Отображает тени вокруг подложенного листа в режиме разметки заданного формата на вкладке листа. Данная настройка недоступна, если не включена опция "Подложить заданный формат".


Отображает Диспетчер наборов параметров листов при открытии вкладки "Лист" в первый раз. Диалоговое окно используется для задания параметров листа и печати.


Автоматическое создание видового экрана на каждом новом листе.


Управляет размером перекрестья курсора. Размер перекрестья задается в процентах от размера экрана (в пределах от 1 до 100). При значении 100% концы перекрестья никогда не видны. Если задано значение 99% или менее, то размер перекрестья принимает конечное значение и его концы становятся видны при перемещении курсора по экрану. По умолчанию выбирается значение 5%. (системная переменная CURSORSIZE)


Управление плавностью визуализации кругов, дуг и эллипсов. Большее значение увеличивает плавность передачи объектов, но при этом требуется больше времени для регенерации, панорамирования и масштабирования объектов. Можно повысить производительность системы путем снижения плавности визуального представления объектов на чертеже (например до 100) и соответствующего увеличения плавности при тонировании. Допустимый диапазон значений — от 1 до 20 000. По умолчанию устанавливается 1000. Настройка хранится в чертеже. Чтобы сменить значение для использования по умолчанию в новых чертежах, нужно настроить опцию в шаблоне, на котором они базируются. (команда НАСТРВИД)


Число прямых сегментов, которые должны быть сгенерированы для каждого криволинейного участка полилинии. Чем больше значение в данном поле, тем значительнее влияние, оказываемое на эффективность системы. В целях оптимизации производительности устанавливается низкое значение (например, 4). Допустимый диапазон значений в пределах от -32767 до 32767. По умолчанию устанавливается 8. Настройка хранится в чертеже. (системная переменная SPLINESEGS).


Управление плавностью отображения искривленных тел при их раскрашивании и тонировании. Значение, введенное в поле "Плавность тонированных объектов", умножается на значение, введенное в поле "Плавность дуг и кругов", для определения режима визуализации трехмерных объектов. Для повышения эффективности системы при редактировании чертежа следует установить значение 1 в поле "Плавность тонированных объектов". При увеличении значения происходит снижение производительности, и увеличивается время тонирования. Допустимый диапазон значений от 0.01 до 10. По умолчанию значение равно 0.5. Настройка хранится в чертеже. (системная переменная FACETRES)


Задает число линий контура для изображения поверхностей объектов. При увеличении значения происходит снижение производительности, и увеличивается время тонирования. Допустимый диапазон значений от 0 до 2047. По умолчанию устанавливается 4. Настройка хранится в чертеже. (системная переменная ISOLINES).


Управление отображением растровых изображений и OLE-объектов при использовании режимов панорамирования и зумирования в реальном времени (команды ПАН и ПОКАЗАТЬ). В целях оптимизации производительности флажок не устанавливается. Если данная опция включена, то в процессе панорамирования или зумирования чертежа в реальном времени содержимое растровых изображений и OLE-объектов перемещается по экрану вместе с курсором вместе с оригиналом.. Опция управляет отображением контуров перетаскиваемых объектов. Отображением объектов при перетаскивании управляет системная переменная DRAGMODE. (системная переменная RTDISPLAY)


Управление показом растровых изображений в ходе выбора. Если флажок установлен, при выборе изображения подсвечивается только его граница. В целях оптимизации производительности рекомендуется установить флажок. (системная переменная IMAGEHLT)


Отображение сплошных заливок. Для того чтобы данная настройка вступила в силу, следует регенерировать чертеж. Настройка хранится в чертеже. В целях оптимизации производительности флажок не устанавливается. (системная переменная FILLMODE)


Включает/отключает режим вывода граничных рамок вместо соответствующих текстовых объектов. После включения или отключения данного режима необходимо выполнить регенерацию изображения с помощью команды РЕГЕН. Настройка хранится в чертеже. В целях оптимизации производительности рекомендуется установить флажок. (системная переменная QTEXTMODE)


Управляет отображением кромок силуэтов, образующих каркасы трехмерных тел. Настройка также управляет видимостью сети при скрытии линий твердотельных объектов. Настройка хранится в чертеже. В целях оптимизации производительности флажок не устанавливается. (системная переменная DISPSILH)


Задание интенсивности затенения объектов при редактировании вхождений. В контексте текущего чертежа можно редактировать вхождения блоков и внешних ссылок. При редактировании вхождений объекты, не выбранные для редактирования, отображаются с затенением. Допустимый диапазон значений — от 0 до 90 процентов. По умолчанию устанавливается 50 процентов. (системная переменная XFADECTL)


Управляет параметрами сохранения и открытия файлов.


Список допустимых форматов файлов, используемых для сохранения файла с помощью команд СОХРАНИТЬ, СОХРАНИТЬКАК и БСОХРАНИТЬ и ПБЛОК. Формат, выбранный для данного параметра, используется по умолчанию для сохранения всех чертежей с помощью команд СОХРАНИТЬ, СОХРАНИТЬКАК, БСОХРАНИТЬ и ПБЛОК.


Отображает диалоговое окно "Параметры образца для просмотра", с помощью которого можно управлять обновлением образца для просмотра при сохранении чертежа.


Максимально допустимый объем устаревшей информации, хранимой в файле чертежа, при быстрых (пошаговых) сохранениях его изменений. При этом часть устаревшей информации удаляется из файла чертежа. При последовательном сохранении скорость процесса выше, но при этом увеличивается размер чертежа. При установке в данном поле значения 0 каждое пошаговое сохранение будет выполняться в объеме полного сохранения. Для оптимизации производительности следует установить значение 50. При недостатке места на диске значение следует снизить до 25. Установка значения 20 или ниже значительно снижает производительность при выполнении команд СОХРАНИТЬ и СОХРАНИТЬКАК. (системная переменная ISAVEPERCENT)


Задает периодическое автоматическое сохранение чертежа в файл на диске с заданным временным интервалом. Расположение файлов для автосохранения можно задать с помощью системной переменной SAVEFILEPATH. Системная переменная SAVEFILE (только чтение) хранит имя файла автосохранения.


Интервал, мин: При включенной функции автосохранения задает частоту сохранения чертежа. (системная переменная DIMLWE)


Включение/отключение создания резервных копий чертежа при его сохранении. Резервная копия находится в той же папке, что и сам чертеж. (системная переменная ISAVEBAK)


Включает/отключает проверку контрольной суммы (CRC) при загрузке объектов из файла чертежа. CRC — это механизм проверки целостности данных. Если какой-либо чертеж был испорчен, а возможной причиной является аппаратная ошибка или ошибка программы, следует включить этот параметр.


Запись содержимого текстового окна в файл журнала. Для выбора папки расположения и задания имени файла журнала следует использовать вкладку "Файлы" диалогового окна "Настройка". Папка расположения файла журнала контролируется также системной переменной LOGFILEMODE. Системная переменная LOGFILENAME хранит имя файла журнала (только чтение).


Указывает уникальное расширение при сохранении временных файлов. По умолчанию файлы имеют расширение .ac$.


Параметры цифровой подписи и пароля, добавляемых при сохранении файла.


Вывод информации о цифровой подписи при открытии файла с действительной подписью. (системная переменная SIGWARN)


Задает число последних файлов, отображаемых в меню "Файл" для быстрого доступа к ним. Допустимый диапазон значений от 0 до 9.


Отображение полного пути активного чертежа в строке заголовка чертежа или в строке заголовка окна приложения, если окно чертежа полностью развернуто.


Управление подгрузкой внешних ссылок. Подгрузка увеличивает производительность системы путем добавления в чертеж только тех частей из внешней ссылки, которые необходимы для регенерации текущего чертежа. (системная переменная XLOADCTL)


Сохранение изменений свойств и состояния зависимых от ссылок слоев. Это значит, что при следующей загрузке чертежа в нем будут учтены все изменения таких слоев. Настройка хранится в чертеже. (системная переменная VISRETAIN)


Определяет, может ли текущий чертеж участвовать в операции редактирования вхождений, будучи вставленным в другой чертеж или чертежи как внешняя ссылка. Настройка хранится в чертеже. (системная переменная XEDIT)


 При обнаружении в чертеже объектов, созданных в стороннем приложении, определяет необходимость и момент загрузки этого приложения. (системная переменная DEMANDLOAD)


Управление отображением сторонних объектов в чертеже. (системная переменная PROXYSHOW)


 Включает или отключает вывод предупреждения при открытии чертежа, содержащего объекты сторонних приложений. (системная переменная PROXYNOTICE)


Задание устройства вывода по умолчанию для новых чертежей, а также чертежей, которые были созданы в AutoCAD Release 14 или более ранних версиях и еще не сохранены в формате AutoCAD 2000 или более поздней версии. В списке перечислены все файлы параметров печати (PC3), найденные по заданным путям поиска файлов, и все настроенные в системе системные принтеры.


Установка параметров печати в соответствии с настройками последнего успешно использованного устройства.


Отображает "Диспетчер плоттеров" (системное окно Windows). С помощью "Диспетчера плоттеров" можно добавить или настроить плоттер.


Задание параметров для вывода на печать или публикации в фоновом режиме. Чтобы не прерывать работу над чертежом можно выполнять печать/публикацию в фоновом режиме.


Управление автоматическим сохранением в файле журнала сведений обо всех заданиях вывода на печать и публикации.


Сведения обо всех заданиях вывода на печать и публикации автоматически сохраняются в одном файле журнала.


Для каждой отдельной операции вывода на печать или публикации создается свой файл журнала.


Размеры листа, заданные в диалоговом окне "Параметры листа", сохраняются, пока это позволяет выбранное устройство вывода на печать. Если выбранное устройство печати не поддерживает эти размеры листа, программа выдает предупреждающее сообщение и использует размеры листа, указанные либо в файле параметров плоттера (PC3), либо в системных настройках по умолчанию, если в качестве устройства вывода используется системный принтер. Включить опцию можно также, присвоив системной переменной PAPERUPDATE значение 0.


Использует размеры листа, указанные либо в файле параметров печати (PC3), либо в системных настройках системного принтера в зависимости от того, какое устройство используется. Кроме того, этот параметр можно включить, присвоив системной переменной PAPERUPDATE значение 1.


Выбор способа регистрации ошибок системного принтера, возникших в результате конфликта входного или выходного портов.


Задание качества вывода OLE-объекта на печать. Возможны следующие варианты: "Монохромное", "Простая графика", "Сложная графика" и "Автоматический выбор". Опция "Автоматический выбор" означает, что качество печати подбирается в зависимости от типа OLE-объекта. (системная переменная OLEQUALITY)


При печати чертежа, содержащего OLE-объекты, запускается приложение, в котором они были созданы. Эта опция используется для оптимизации качества вывода на печать OLE-объектов. Настройка хранится в чертеже. (системная переменная OLESTARTUP)


Управление показом системных принтеров Windows в списках диалоговых окон "Печать" и "Параметры листа". Опция действует только на принтеры, настроенные через операционную систему. Используя этот параметр, нельзя скрыть системный принтер Windows, настроенный с помощью Мастера установки плоттеров.


Задание отсчета смещения чертежа относительно печатаемой области.


Задание отсчета смещения чертежа относительно кромок листа бумаги.


Открывает диалоговое окно "Штемпель чертежа".


Открывает диалоговое окно "Таблицы стилей печати".


Вызов диалогового окна "Адаптивное ухудшение и оптимизация параметров".


Отображает список доступных драйверов устройств указания.


Определяет, откуда программа принимает входные данные: от мыши и дигитайзера или только от дигитайзера.


Чертеж регенерируется каждый раз при переходе на другую вкладку.


Для вкладки "Модель" и последнего активного листа список отображения сохраняется в памяти. При переключении между этими двумя вкладками регенерации не происходит. При переходе на какой-либо другой лист его содержимое регенерируется.


Чертеж регенерируется только при первом заходе на каждую из вкладок. Поскольку списки отображения сохраняются в памяти на протяжении всего рабочего сеанса, последующих регенераций при переходе между вкладками уже не требуется.


Сохраняет индекс баз данных внутри файла чертежа. Флажок устанавливается в целях оптимизации производительности в процессе операций выбора по связи. Для уменьшения размера чертежа и ускорения процесса открытия чертежей, содержащих информацию из баз данных, флажок следует сбросить.


Указывает, требуется ли открывать таблицы баз данных в файле только для чтения.


Позволяет открывать чертежи только по одному. Если снять этот флажок, можно открывать несколько чертежей одновременно. Если обрабатывается несколько чертежей одновременно, то флажок не может быть снят до закрытия всех чертежей, кроме одного. (системная переменная SDI)


Отображает диалоговое окно размера текста OLE при вставке объектов OLE в чертежи.


Вызов всех диалоговых окон, содержащих флажок "Больше не выводить это предупреждение". Все диалоговые окна с предупреждениями выводятся, независимо от предыдущей настройки параметра для каждого отдельного диалогового окна.


Включает звуковой сигнал при обнаружении ошибочного ввода данных.


Указывает, требуется ли загружать файл acad.lsp в каждый чертеж. Если флажок не установлен, в чертежи загружается только файл acaddoc.lsp. Чтобы не вызывать LISP-вычислений в определенных чертежах, следует сбросить флажок. (системная переменная ACADLSPASDOC)


Разрешение использования длинных имен для именованных объектов в символьных таблицах чертежей. Имя объекта может содержать до 255 символов. В него могут входить буквы, цифры, пробелы и специальные символы, которые не используются Windows и данной программой в других целях. Длинные имена могут быть заданы для слоев, размерных стилей, блоков, типов линий, текстовых стилей, листов, ПСК, видов и видовых экранов. Параметр хранится в чертеже. (системная переменная EXTNAMES)


Включает/отключает вывод диалогового окна начала работы при запуске программы или создании нового чертежа.


Устанавливает в программе режим поиска адаптеров объектов. С помощью адаптеров объектов можно отображать сторонние объекты и работать с ними, даже если приложение ObjectARX, в котором они были созданы, недоступно.


Выполняет поиск адаптеров объектов на веб-узле Autodesk.


Устанавливает количество попыток для поиска адаптеров объектов.


Определение действия по редактированию, выполняемого при двойном нажатии левой кнопки мыши в области рисования. (системная переменная DBLCLKEDIT)


Задает режим открытия контекстного меню при щелчке правой кнопкой мыши в области рисования. Если флажок снят, нажатие правой кнопки мыши воспринимается как нажатие клавиши ENTER.


Отображает диалоговое окно "Настройка правой кнопки мыши ". В этом диалоговом окне можно задать дополнительные параметры поведения программы по щелчку правой кнопкой мыши. (системная переменная SHORTCUTMENU)


Устанавливает единицы, используемые при вставке объекта в текущий чертеж, если они не заданы в системной переменной INSUNITS. Если выбрано "Не заданы", масштабирование объекта при вставке не выполняется. (системная переменная INSUNITSDEFSOURCE)


Устанавливает единицы, используемые при вставке объекта в текущий чертеж, если они не заданы в системной переменной INSUNITS. (системная переменная INSUNITSDEFTARGET)


Задание параметров для полей.


Поля отображаются на светло сером фоне, не видимом при выводе на печать. Если флажок не установлен, поля отображаются на том же фоне, как и любой другой текст. (системная переменная FIELDDISPLAY)


Отображает диалоговое окно "Настройка обновления полей". (системная переменная FIELDEVAL)


Корректировка введенных с клавиатуры значений координат с учетом текущих режимов объектной привязки. Кроме того, этот параметр можно включить, присвоив системной переменной OSNAPCOORD значение 0.


Использование координат, введенных с клавиатуры (без применения к ним объектной привязки). Кроме того, этот параметр можно включить, присвоив системной переменной OSNAPCOORD значение 1.


Использование координат, введенных с клавиатуры (без применения к ним объектной привязки) во всех случаях, кроме выполнения пакетных файлов. Кроме того, этот параметр можно включить, присвоив системной переменной OSNAPCOORD значение 2.


При выборе этого параметра, создаются ассоциативные размеры, которые автоматически изменяют свое положение, ориентацию и значения величин при редактировании связанных с ними геометрических объектов. (системная переменная DIMASSOC)


Управление свойствами отображения гиперссылок.


Отображение курсора и подсказки при наведении курсора устройства указания на объект, содержащий гиперссылоку. Контекстное меню обеспечивает дополнительные функции, вызываемые щелчком правой кнопки мыши в области рисования после того, как выбран объект с гиперссылкой. Если флажок не установлен, то гиперссылки в чертеже игнорируются. (ГИПЕРСВОЙСТВАкоманда)


 Если установлен этот флажок, последовательные команды масштабирования и панорамирования объединяются в одну операцию при отмене или повторе.


Отображает диалоговое окно "Параметры весов линий". Диалоговое окно используется для задания параметров весов линий (свойства, значение по умолчанию, текущий вес линий).


Отображает диалоговое окно "Изменение списка масштабов". С помощью этого диалогового окна можно работать со списком масштабов, который отображается в нескольких диалоговых окнах, связанных с видовыми экранами листов и печатью.


Отображение маркеров автопривязки на экране. Маркер представляет собой геометрический значок, который появляется при перемещении курсора по точкам привязки объекта. (системная переменная AUTOSNAP)


Включение и отключение магнита автопривязки. Магнит обеспечивает автоматическое перемещение курсора в ближайшую точку привязки. (системная переменная AUTOSNAP)


Управление выводом подсказок для автопривязки. Всплывающая подсказка сообщает о том, к какой части объекта осуществляется привязка. (системная переменная AUTOSNAP)


Управление прицелом автопривязки. Прицел выводится в центре перекрестья при привязке к точке объекта. (системная переменная APBOX)


Вызов диалогового окна "Цвета окон чертежа".


Задание размера маркера автопривязки.


Задание параметров для объектной привязки. (Команда ПРИВЯЗКА)


Задание игнорирования объектной привязкой линий штриховки. (системная переменная OSOPTIONS)


 Указывает, что при объектной привязке игнорируется значение Z положения привязки, а используется значение Z уровня в текущей ПСК.


Если выбрана эта опция, геометрия с отрицательными значениями оси Z игнорируется объектными привязками во время использования динамической ПСК. (системная переменная OSOPTIONS)


Управление параметрами автоотслеживания (AutoTrack™). Автоотслеживание активизируется при включении полярного или объектного отслеживания (см. описание команды РЕЖИМРИС).


При включении полярного отслеживания отображает вектор отслеживания под определенным углом. Полярное отслеживание позволяет рисовать наклонные линии. Полярные углы являются делителями прямого угла, т.е. могут быть равны 45, 30 или 15 градусам.


Управление отображением векторов отслеживания. Векторами отслеживания называются вспомогательные линии для построения объектов, повернутых под определенными углами или определенным образом расположенных относительно других объектов. Если установлен этот флажок, линии объектного отслеживания отображаются в виде бесконечных прямых.


Управление отображением всплывающих подсказок для режимов "Автоотслеживание" и "Орто". Всплывающие подсказки - это метки, отображающие координаты отслеживания. (системная переменная AUTOSNAP)


Векторы отслеживания выводятся автоматически при прохождении прицела через точку привязки.


Векторы отслеживания выводятся при нажатии клавиши SHIFT и наведении прицела на точку привязки.


Задание размера прицела. Прицел автопривязки появляется в перекрестье курсора при выполнении команд построения объектов, если активна опция "Прицел автопривязки" (или если переменная APBOX равна 1). От размера прицела зависит, насколько близко надо подвести курсор к характерной точке объекта, чтобы сработала привязка к ней. Диапазон допустимых значений в пределах от 1 до 50 пикселов. (системная переменная APERTURE)


Управляет цветом, размером и прозрачностью подсказок на чертеже.


Отображает диалоговое окно "Внешний вид подсказок".


Вызов диалогового окна "Вид обозначений источников света".


Вызов диалогового окна "Вид обозначения камеры".


Управляет настройками стиля отображения указателя-перекрестья в 3D операциях.


Управление отображением оси Z в перекрестье.


Управление отображением меток осей в перекрестье.


Отображение меток осей на перекрестье для динамических ПСК, даже если метки осей выключены на вкладке "Метки осей" окна "Стандартные перекрестья".


Позволяет выбрать метки для отображения на перекрестье.


Оси обозначаются X, Y и Z соответственно.


Оси обозначаются N (север), E (восток), Z (уровень) соответственно.


Обозначение осей заданными символами.


Управление отображением знака ПСК на экране.


Отображение знака ПСК в пространстве модели, если текущим установлен визуальный стиль "2D каркас".


Отображение знака ПСК в пространстве модели, если текущим установлен визуальный стиль "3D скрытие", "3D каркас", "Концептуальный" или "Реалистичный", а для стиля проецирования установлен параметр "Параллельно".


Отображение знака ПСК в пространстве модели, если текущим установлен визуальный стиль "3D скрытие", "3D каркас", "Концептуальный" или "Реалистичный", а для стиля проецирования установлен параметр "Перспектива".


Управление отображением полей динамического ввода при задании координат.


Отображение поля координаты Z при динамическом вводе.


Управление параметрами отображения 3D тел и поверхностей.


Позволяет задать визуальный стиль при создании элементарного 3D тела. (системная переменная DRAGVS)


Задание способа удаления определяющей геометрии, которая использовалась в создании тел и поверхностей: автоматически по завершении создания 3D объекта или по запросу. (системная переменная DELOBJ)


Установка изолиний U на поверхностях и сетях. (системная переменная SURFU)


Установка изолиний V на поверхностях и сетях. (системная переменная SURFV)


Установка режимов обхода, облета и анимации для отображения 3D моделей.


Обращение направления зумирования колесиком мыши. (системная переменная ZOOMWHEEL)


Вызов диалогового окна "Параметры обхода и облета".


Вызов диалогового окна "Параметры анимации".


Управляет размером прицела. Прицел выбора появляется в перекрестье курсора при выполнении команд редактирования объектов. (системная переменная PICKBOX)


Выделяет объекты при наведении на них прицела. Системная переменная PREVIEWEFFECT определяет внешний вид выделенных объектов.


Позволяет предварительный просмотр выбранных объектов, только если команда активна и отображается запрос "Выбрать объекты". (системная переменная SELECTIONPREVIEW)


Отображает выбранные элементы для предварительного просмотра, если ни одна команда не активна. (системная переменная SELECTIONPREVIEW)


Отображает диалоговое окно "Параметры визуальных эффектов".


Позволяет выбирать объекты перед вызовом команды. Команда в таком случае работает с объектами текущего набора. (системная переменная PICKFIRST)


Добавление объекта в набор или удаление его из набора посредством выбора объекта с нажатой клавишей SHIFT. Для быстрой очистки набора нужно очертить рамку выбора в не занятой объектами зоне чертежа. (системная переменная PICKADD)


Создает рамку для выбора объектов при выборе точки и перетаскивании устройства указания до второй точки. Если флажок не установлен, для формирования рамки выбора достаточно просто указать две разные точки с помощью устройства указания. (системная переменная PICKDRAG)


Включение режима выбора с помощью рамки при указании точки, не принадлежащей ни одному объекту.


Выбор всей группы после указания одного объекта, принадлежащего этой группе. Для создания и именования набора объектов используется команда GROUP. Включить опцию можно также, присвоив системной переменной PICKSTYLE значение 1.


Определяет, какие объекты должны выбираться при указании ассоциативной штриховки. Если флажок установлен, при выборе ассоциативной штриховки выбирается также и ее контур. Можно также активизировать этот параметр, присвоив системной переменной PICKSTYLE значение 2.


Управляет размером ручек. (системная переменная GRIPSIZE)


Задание цвета для невыбранных ручек. При выборе значения "Выбор цвета" в списке цветов отобразится диалоговое окно "Выбор цвета". Невыбранная ручка отображается в виде маленького закрашенного квадратика. (системная переменная GRIPCOLOR)


Задание цвета для выбранных ручек. При выборе значения "Выбор цвета" в списке цветов отобразится диалоговое окно "Выбор цвета". Выбранная ручка отображается в виде маленького закрашенного квадратика. (системная переменная GRIPHOT)


Задание цвета для ручек при перемещении курсора над ними. При выборе значения "Выбор цвета" в списке цветов отобразится диалоговое окно "Выбор цвета". (системная переменная GRIPHOVER)


Отображение ручек на выбранных объектах. Для редактирования выбранного объекта с помощью ручек можно использовать специальное контекстное меню. Отображение ручек существенно влияет на производительность. В целях оптимизации производительности флажок не устанавливается. (системная переменная GRIPS)


Управление способом показа ручек на выбранных объектах. Если этот флажок установлен, отобразятся все ручки для всех объектов, входящих в блок. Если флажок не установлен, отображается только одна ручка в точке вставки блока. Для редактирования выбранного объекта с помощью ручек можно использовать специальное контекстное меню. (системная переменная GRIPBLOCK)


Вывод подсказки при наведении курсора на ручку пользовательского объекта, поддерживающего подсказки к ручкам. Этот параметр не работает для стандартных объектов. (системная переменная GRIPTIPS)


Подавление ручек в случае, если исходный набор содержит больше объектов, чем задано. Допустимый диапазон значений от 1 до 32767. По умолчанию устанавливается 100. (системная переменная GRIPOBJLIMIT)


Список доступных профилей. Для установки профиля текущим следует выбрать его в списке и нажать кнопку "Установить".


Устанавливает выбранный в списке профиль текущим.


Отображает диалоговое окно "Добавление профиля" для сохранения выбранного профиля под другим именем.


Отображает диалоговое окно "Переименование профиля", где можно изменить имя и описание имеющегося профиля. Данную функцию следует использовать при необходимости изменить имя и описание профиля, оставив без изменения текущие установки.


Удаление выбранного профиля (если он не является текущим).


Экспорт профиля с расширением .arg для совместного использования с другими пользователями. Импортировать полученный файл можно на любом компьютере.


Импорт профиля (файла с расширением .arg), созданного функцией экспорта.


Изменяет установки выбранного в списке профиля на стандартные.


 Выводит список имен всех зарегистрированных шрифтов TrueType и шрифтов SHX папки Fonts. При выборе имени из списка программа читает файл соответствующего шрифта.


Начертание символов шрифта (курсив, полужирный или обычный). Если отсутствует большой шрифт, список получает название "Большой шрифт", и выводит имена всех имеющихся файлов больших шрифтов для азиатских языков.


Включение/отключение сохранения в чертеже изображения для предварительного просмотра. С помощью данного изображения можно ознакомиться с содержимым чертежа в диалоговом окне "Выбор файла" еще до загрузки чертежа. (системная переменная RASTERPREVIEW)


Обновление образцов для просмотра в "Диспетчере подшивок". В операции участвуют образцы на вкладке "Список листов", образцы видов на листах на вкладке "Список видов", а также образцы видов пространства модели на вкладке "Чертежи с ресурсами". (системная переменная UPDATETHUMBNAIL)


Задание значения системной переменной UPDATETHUMBNAIL, которая определяет, когда и какие образцы для просмотра обновляются. Положение указателя на шкале в момент открытия диалогового окна указывает на текущее значение переменной UPDATETHUMBNAIL.


Вывод пояснений для текущего положения указателя на скользящей шкале.


Управление параметрами стилей печати. Стиль печати — это набор свойств объектов, назначаемых им при печати и сохраняемых в таблицах стилей. Изменение стиля печати, используемого по умолчанию, в окне "Настройка" не влияет на текущий чертеж. Он применяется только к новым чертежам или чертежам, созданным в предыдущих версиях AutoCAD, которые не сохранялись в формате AutoCAD 2000 или более поздней версии.


Применяет цветозависимые стили печати как в новых чертежах, так и в чертежах, созданных в AutoCAD Release 14 или более ранних версиях. При использовании цветозависимых стилей печати для создания таблицы стилей печати с файловым расширением .ctb применяются индексы цветов AutoCAD. Задание цвета производится по имени или с помощью числа в диапазоне от 1 до 255. Каждому из цветов можно поставить в соответствие свое перо на перьевом плоттере. Использование различных цветов облегчает идентификацию объектов на чертеже. Опция создает свой стиль печати для каждого цвета. Также для выбора этого параметра можно присвоить системной переменной PSTYLEPOLICY значение 1.


Использует именованные стили печати как в новых чертежах, так и в чертежах, созданных в более ранних версиях AutoCAD. Чертеж выводится на печать в соответствии с установленным для него стилем печати. Стиль печати задается в таблице, назначенной листу. Таблицы именованных стилей печати хранятся в файлах с расширением .stb. Также для выбора этого параметра можно присвоить системной переменной PSTYLEPOLICY значение 0.


Задание таблицы стилей печати по умолчанию для присвоения новым чертежам. Таблица стилей печати представляет собой файл с расширением .ctb или .stb, описывающий стили печати. При использовании цветозависимых стилей печати в списке перечисляются все найденные по заданному пути таблицы цветозависимых стилей печати, включая "Нет". При использовании именованных стилей печати в списке выводятся имена всех таблиц именованных стилей печати.


Задает стиль печати по умолчанию для слоя 0 новых чертежей, а также чертежей, которые были созданы в прежних версиях AutoCAD, но не сохранялись в формате AutoCAD 2000 или более поздней версии. В списке, помимо стиля "Обычный", перечислены в алфавитном порядке все стили печати, описанные в текущей загруженной таблице стилей печати. (системная переменная DEFLPLSTYLE)


Задание стиля печати по умолчанию, назначаемого при создании новых объектов. В списке, кроме стилей ПОСЛОЮ, ПОБЛОКУ и "Обычный", перечислены все стили печати, описанные в загруженной на данный момент таблице стилей печати. (системная переменная DEFPLSTYLE)


 Отображает Диспетчера стилей печати (окно проводника Windows), который позволяет создавать и редактировать таблицы стилей печати.


Управление событиями, происходящими при щелчке правой кнопкой мыши. Кратковременное нажатие правой кнопкой мыши эквивалентно нажатию клавиши ENTER. Более продолжительное нажатие кнопки вызывает контекстное меню. Имеется возможность задания продолжительности долгого нажатия в миллисекундах.


Отключение стандартного контекстного меню. Таким образом, нажатие правой кнопки мыши в области рисования при отсутствии выбранных объектов и выполняющихся команд имитирует нажатие клавиши ENTER, т. е. служит для повторного выполнения последней команды.


Включение стандартного контекстного меню.


Отключение контекстного меню редактирования. Таким образом, нажатие правой кнопки мыши в области рисования, если выбран один или несколько объектов, при отсутствии выполняющихся команд имитирует нажатие клавиши ENTER, т. е. служит для повторного выполнения последней команды.


Включение контекстного меню редактирования.


Отключение контекстного меню команд. Таким образом, нажатие правой кнопки мыши в области рисования в ходе выполнения команды имитирует нажатие клавиши ENTER.


Включение контекстного меню команд.


Позволяет вызывать контекстное меню команд только в том случае, если в текущий момент в командной строке доступны какие-либо опции. В командной строке опции команд заключаются в квадратные скобки. Если в командной строке отсутствуют опции, нажатие правой кнопки мыши соответствует нажатию клавиши ENTER.


Автоматическое обновление полей при открытии файла.


Автоматическое обновление полей при сохранении файла.


Автоматическое обновление полей при печати файла.


Автоматическое обновление полей при пересылке файла с помощью команды ФОРМКОМПЛЕКТ.


Автоматическое обновление полей при регенерации файла.


Отображает результат применения текущих параметров.


Отображает пунктирные линии при наведении прицела на объект. В этом случае предварительный выбор означает, что объект был бы выбран при щелчке на нем. По умолчанию выбранные объекты отображаются пунктирными линиями. (системная переменная PREVIEWEFFECT)


Отображает утолщенные линии при наведении курсора на объект. Такое предварительное утолщение означает, что объект может быть выбран при щелчке на нем. (системная переменная PREVIEWEFFECT)


Отображает утолщенные пунктирные линии при наведении прицела на объект. Такое предварительное утолщение означает, что объект может быть выбран при щелчке на нем. (системная переменная PREVIEWEFFECT)


Отображаетдиалоговое окно "Дополнительные опции просмотра".


Определяет внешний вид областей при предварительном выборе.


Отображает результат применения текущих параметров.


При выборе рамкой или зачеркивании отмечает область выбора другим фоновым цветом. (системная переменная SELECTIONAREA)


Определяет фон для областей, выбранных с помощью рамки. (системная переменная WINDOWAREACOLOR)


Определяет фон областей, выбранных с помощью зачеркивания. (системная переменная CROSSINGAREACOLOR)


Управление прозрачностью фона для выбранных с помощью рамки областей. (системная переменная SELECTIONAREAOPACITY)


Исключает объекты из области предварительного выбора. (системная переменная PREVIEWFILTER)


Не отображает обозначения предварительного выбора для объектов на заблокированных слоях. Данная опция используется по умолчанию. (системная переменная PREVIEWFILTER)


Исключает объекты внешних ссылок из области предварительного выбора. Данная опция используется по умолчанию. (системная переменная PREVIEWFILTER)


Исключает таблицы из области предварительного выбора. Данная опция используется по умолчанию. (системная переменная PREVIEWFILTER)


Исключает объекты в группах из области предварительного выбора. По умолчанию этот параметр отключен. (системная переменная PREVIEWFILTER)


Исключает объекты многострочного текста из области предварительного выбора. По умолчанию этот параметр отключен. (системная переменная PREVIEWFILTER)


Исключает заштрихованные объекты из области предварительного выбора. По умолчанию этот параметр отключен. (системная переменная PREVIEWFILTER)


Назначает для выбранного профиля новое имя.


Присваивает выбранному профилю новое или обновленное описание.


Выводится список именованных объектов чертежа по категориям Следует выбрать категорию объектов, подлежащих переименованию.


Список именованных объектов, соответствующих выбранной в списке «Типы объектов» категории объектов. Следует выбрать имя, которое требуется изменить.


Текущее имя выбранного объекта. Имя можно выбрать из списка или ввести с клавиатуры. Для переименования групп объектов можно использовать глобальные символы * и ?. Не разрешается переименовывать некоторые из стандартных объектов (например, слой 0 и тип линий CONTINUOUS).


Новое имя, присваиваемое объекту. Имя нужно ввести в текстовое поле и нажать кнопку «Новое имя».


Запись о не соответствующих стандартам объектах в текущем чертеже. Для устранения проблемы выбрать замену в списке "Заменить на" и затем нажать "Исправить".


Список возможных исправлений для текущего несоответствия стандартам. Наиболее предпочтительная замена (если она существует) помечается особым образом. Если предпочтительных замен нет, то в списке "Заменить на" ничего не выделяется.


Указывает свойства нестандартного объекта, которые будут изменяться при выборе текущего замещения из списка "Заменить на".


Исправляет нестандартный объект с использованием элемента из списка "Заменить на". Выбор перемещается на другой нестандартный объект в текущем чертеже. Кнопка недоступна, если нет рекомендуемой замены или выделенных пунктов в списке "Заменить на".


Перемещение к следующему нестандартному объекту в текущем чертеже без исправления предыдущего.


Пометка текущей проблемы как игнорируемой. Если опция "Показывать проигнорированные нарушения" диалогового окна "Параметры нормоконтроля" не установлена, при следующей проверке чертежа ошибки, помеченные как игнорируемые, не отображаются.


Отображает диалоговое окно "Параметры нормоконтроля", в котором задаются дополнительные параметры для диалоговых окон "Нормоконтроль" и "Настройка стандартов".


Закрытие диалогового окна "Нормоконтроль" без исправления несоответствий, показанных в поле "Нарушение".


Перечисляет загруженные в настоящий момент файлы адаптаций.


Задает имя загружаемого файла. Можно ввести имя файла или нажать кнопку "Обзор" для отображения диалогового окна "Выбор файла адаптации" (стандартное диалоговое окно выбора файлов).


Выгружает адаптируемую группу, выбранную в списке "Адаптируемые группы".


Загружает файл, выбранный в текстовом поле "Имя файла".


Отображает диалоговое окно "Выбор файла меню" (стандартное диалоговое окно выбора файлов), в котором можно выбрать файл меню для загрузки.


Каждый раз при включении режимов "Обход" или "Облет" выводится диалоговое окно "Управление навигацией обхода и облета".


В каждом сеансе AutoCAD при первом входе пользователя в режим обхода или облета на экран выводится диалоговое окно "Управление навигацией обхода и облета".


Запрещает вывод диалогового окна "Управление навигацией обхода и облета".


Указывает, будет ли открываться окно "Локатор положения" при включении пользователем режима обхода.


Задает величину каждого шага в единицах чертежа (системная переменная STEPSIZE).


Указывает количество шагов в секунду (системная переменная STEPSPERSEC).


Включает и выключает активный фильтр. Если установлен этот флажок, в списке появляются только слои, соответствующие активному фильтру. При снятии этого флажка отображается полный список слоев. (Этот параметр доступен, только если имеется активный фильтр.) Чтобы включить активный фильтр, в списке фильтров введите символ-заместитель и нажмите клавишу ENTER, или выберите сохраненный фильтр.


Если активен некоторый фильтр, отображается список слоев, заданных в этом фильтре. Если никакой фильтр не активен, отображается список слоев чертежа. Дважды нажмите кнопку мыши на слое, чтобы установить его в режим "Показывать всегда" (слева от слоя отображается звездочка). Нажмите правую кнопку мыши в списке слоев, чтобы отобразить дополнительные опции.


Выбор объекты и их слоев.


Фильтры для списка слоев. Введите символ-заместитель и нажмите клавишу ENTER, чтобы отобразить и выделить только те слои, имена которых соответствуют символу-заместителю. Нажмите правую кнопку мыши, чтобы сохранить и удалить фильтры. В списке фильтров отображаются только сохраненные фильтры.


Если выбранные слои не содержат ссылок, удалите их с чертежа. Чтобы вывести список слоев, которые можно очистить, нажмите правую кнопку мыши в любом месте в списке "Слои" и выберите пункт "Выбрать неиспользуемые". В списке "Слои" будут выделены слои без ссылок. Эти слои можно удалить.


Восстанавливает предыдущее состояние слоев при выходе из диалогового окна. Если этот флажок снят, любые внесенные пользователем изменения сохраняются


Импорт объектов в виде каркасов. Если сбросить этот флажок, объекты импортируются с закрашиванием.


Сохранение относительной ширины линий и рамок при импорте. Если сбросить этот флажок, линии импортируются с нулевой шириной.


Отображение имени текущего словаря.


Отображает проверяемое слово.


Список альтернатив из текущего словаря. Выбрать слово для замены из списка или ввести слово в поле.


Пропуск текущего слова.


Пропуск всех сходных с текущим слов в еще не проверенном тексте.


Замена текущего слова выделенным словом из списка "Варианты".


Замена текущего слова во всех выбранных текстовых объектах.


Добавление текущего слова в текущий вспомогательный словарь. Максимальная длина слова равняется 63 символам.


Получение списка слов, которые близки к слову, выбранному в списке "Варианты".


Вызов диалогового окна "Смена словарей".


Отображает фразу, в которой было обнаружено текущее слово.


Вызов диалогового окна "Выбор вспомогательного словаря" (стандартного окна выбора файлов), в котором можно выбрать другой файл словаря. Выбранный файл словаря используется до тех пор, пока не будет выбран новый файл.


Добавление в словарь слова, введенного в текстовом поле. Максимальная длина слова равняется 63 символам.


Удаление из словаря слова, введенного в текстовом поле или выбранного из списка.


Обеспечивает быстрый доступ к предварительно указанным папкам. Порядок значков в списке хранилищ информации можно менять путем перетаскивания. Чтобы добавить новый значок в список хранилищ информации, перетащите папку из списка. Нажмите правой кнопкой мыши в области хранилищ информации, чтобы отобразить контекстное меню, содержащее параметры для добавления, удаления и изменения значков или восстановления значков по умолчанию, которые были удалены. Значок Autodesk® Buzzsaw® удалить нельзя. Изменения, внесенные в список хранилищ информации, учитываются во всех стандартных диалоговых окнах выбора файла.


Имя текущей папки или диска. Чтобы просмотреть иерархический путь к текущей папке и получить возможность перехода вверх/вниз по структуре папок, а также на другие диски (в том числе сетевые), FTP-серверы и веб-папки (Веб-папки или Мое сетевое окружение, в зависимости от установленной операционной системы), следует нажать расположенную рядом стрелку-треугольник. Веб-папки можно создавать в проводнике Windows. Дополнительную информацию о веб-папках можно получить у администратора или в справке по "Проводнику Windows". Для задания режима запоминания последних использованных путей в диалоговых окнах выбора файлов между сеансами работы служит системная переменная REMEMBERFOLDERS.


Возврат в предыдущую папку.


Переход по структуре папок выше на один уровень вложенности.


Отображает диалоговое окно "Навигация в Интернете", с помощью которого осуществляется доступ к файлам и хранение файлов в Интернете.


Удаление выбранного файла или папки.


Создание в текущей папке новой вложенной папки. Имя создаваемой папки задается пользователем.


Определяет внешний вид списка файлов и папок, а для списка файлов указывает, требуется ли отображать образец для просмотра при выборе файла.


Предоставляет инструменты для выбора файлов и других операций, доступных в диалоговых окнах выбора файлов.


Поиск файла по стандартному пути AutoCAD. Стандартный путь поиска задается на вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка".


Добавление ярлыка текущей или выбранной папки в папку "Избранное". Ярлык размещается в папке "Избранное" профиля текущего пользователя. В дальнейшем для доступа к сохраненному таким образом файлу или папке нужно будет выбрать "Избранное" из списка "Хранилища информации".


Задание пути к системной папке "Избранное".


Здесь отображаются файлы и папки, найденные по текущему пути и соответствующие заданному типу файлов по расширениям. С помощью меню "Вид" можно задать, как представлять содержимое текущей папки — в виде списка или в виде таблицы.


Отображение растрового изображения чертежа при выборе "Виды" » "Предварительный просмотр" в диалоговом окне. Если ни один файл в перечне не выделен, область просмотра пуста. Для того чтобы чертежи сохранялись вместе с образцами для просмотра, необходимо поднять флажок "Создавать образец для просмотра" на вкладке "Открытие/Сохранение" диалогового окна "Настройка".


Здесь отображается имя файла, выделенного в перечне. Если выделено несколько файлов, в поле заносятся все имена, причем каждое заключается в кавычки. Если ввести имя файла непосредственно в поле "Имя файла", отменяется любое выделение. При вводе нескольких имен файлов их следует заключать в кавычки. Для фильтрации файлов, отображаемых в списке, разрешается использовать символы шаблоны.


Фильтрация списка файлов по их типу. При сохранении файла задается формат, в котором файл будет сохранен.


Отображение заданного вида пространства модели при открытии чертежа, если этот чертеж содержит более одного именованного вида.


Здесь отображается текущее значение системной переменной UPDATETHUMBNAIL. Данный параметр временно переопределяет значение переменной. Для того, чтобы сохранить файл без обновления образцов, этот флажок следует сбросить. Для обновления всех образцов, этот флажок следует установить. Этот параметр не меняет текущего значения системной переменной UPDATETHUMBNAIL.


 В зависимости от предназначения определенного диалогового окна выбора файлов, открывает или сохраняет выбранный файл или задает путь к выбранной папке в предыдущем диалоговом окне. В некоторых диалоговых окнах выбора файлов могут присутствовать дополнительные параметры, доступ к которым можно получить, нажав стрелку рядом с кнопкой "Открыть".


Отображает диалоговое окно "Частичное открытие". Пользователь имеет возможность открыть и загрузить только отдельные объекты чертежа, расположенные на заданных слоях или видах. Команду ОТКРЧАСТЬ можно применять только к чертежам в формате последней версии программы.


Полные имена файлов для поиска или их известные фрагменты. Если нужно указать несколько файлов, следует ввести имена одно за другим, заключая каждое из них в кавычки. При выполнении поиска могут применяться следующие глобальные символы-шаблоны:


Типы файлов, учитываемые при поиске. Список ограничен только теми типами, которые поддерживаются текущим стандартным окном выбора файлов.


Папка, в которой выполняется поиск. Имя папки можно ввести с клавиатуры, выбрать из списка или, воспользовавшись кнопкой "Обзор", разыскать в структуре диска. Если указывается несколько папок, каждую из них нужно заключить в кавычки.


Вызов диалогового окна "Обзор папок". В нем можно выбрать папку, в которой должен производиться поиск.


Поиск файлов не только в папке, выбранной в "Где искать", но и во всех папках, вложенных в нее.


Поиск без фильтра даты.


Вовлечение в процесс поиска только тех файлов, которые созданы или изменены за указанный промежуток времени.


Прерывание поиска.


Очистка списков результатов поиска и возврат значений по умолчанию всем критериям поиска.


Все файлы, найденные в ходе поиска. Для сортировки списка по значению какого-либо параметра нужно нажать на заголовке соответствующего столбца. Чтобы передать имя найденного файла в стандартное окно выбора файлов, нужно выделить его в списке и нажать "OK". Если в окне выбора файлов разрешается одновременный выбор нескольких файлов, имена всех их можно передать таким образом за один раз.


Вход на FTP-сервер в качестве анонимного пользователя. Если FTP-сервер не допускает такого способа входа, необходимо перевести переключатель в положение "С именем" и ввести имя.


Вход на FTP-сервер с указанием имени пользователя.


Имя выбранного вида и список доступных видов чертежа. Для загрузки доступны только виды пространства модели. Загрузка объектов пространства листа может быть осуществлена только через слои.


Имя выбранного вида. В чертеж загружаются объекты, одновременно находящиеся на выбранном виде и принадлежащие выбранным слоям.


Все виды пространства модели, доступные в файле чертежа. Если выбран какой-либо вид, программа загружает только объекты, которые находятся в его пределах. По умолчанию предлагается вид "Границы". В чертеж загружаются объекты, одновременно находящиеся на выбранном виде и принадлежащие выбранным слоям. В списке можно одновременно выбрать не более одного вида.


Здесь перечислены все слои, доступные в файле чертежа. В чертеж загружаются объекты, находящиеся на выбранных слоях (как из пространства модели, так и из пространства листа). По умолчанию для загрузки не выбран ни один слой чертежа, нужные слои пользователь должен указать самостоятельно. Если слои для загрузки в чертеж не указаны, то геометрические объекты из выбранных видов в чертеж не загружаются. Слои, зависимые от внешних ссылок, отображаются в списке "Загрузка объектов по слоям", только если при сохранении выбранного чертежа системной переменной VISRETAIN было присвоено значение 1. Слои, созданные во внешнем файле после загрузки ссылки в чертеж, в списке "Загрузка объектов по слоям" не отображаются.


Загрузка в открываемый чертеж геометрии со всех слоев. Загрузить всю геометрию в чертеж можно также с помощью контекстного меню, вызываемого щелчком правой кнопки мыши.


Отмена загрузки в открываемый чертеж любых слоев. Ни один объект, в том числе указанный для загрузки из вида, не загружается. Для отмены загрузки геометрии в чертеж можно воспользоваться контекстным меню.


Индикатор наличия пространственных и/или слоевых индексов в файле чертежа. Системная переменная INDEXCTL управляет сохранением слоевых и пространственных индексов в чертеже.


Управление использованием пространственного индекса в частично открытом чертеже. Пространственный индекс используется при определении загружаемой области чертежа. Это сокращает время, необходимое для открытия чертежа. Если чертеж не имеет пространственного и слоевого индексов, эта опция недоступна.


Показывает наличие или отсутствие в выбранном файле чертежа индекса, который организует объекты в соответствии с их положением в пространстве.


Показывает, есть ли в выбранном файле чертежа список объектов каждого слоя. Слоевой индекс используется при определении загружаемой области чертежа; это сокращает время, необходимое для открытия чертежа.


Выгружает все внешние ссылки при открытии чертежа. При установке флажка сокращается время, требующееся на открытие чертежа. Если частично открывается чертеж, содержащий внешнюю ссылку, то загружается только та ее часть, которая находится в пределах выбранного вида.


Открытие чертежа с загрузкой геометрии, принадлежащей выбранному виду и расположенной на заданных слоях.


Переключение на дерево с отображением именованных объектов, от которых можно очистить текущий чертеж.


Вывод списка элементов, которые не используются в текущем чертеже и могут быть удалены из него. Для того чтобы увидеть перечень доступных для удаления элементов какого-либо типа, нужно развернуть ветвь списка нажатием левой кнопки мыши на знаке "+" или двойным нажатием на имени типа. Для удаления элемента следует выбрать элемент.


Вызов диалогового окна для подтверждения удаления элементов.


Удаление из чертежа всех неиспользуемых именованных объектов, содержащихся внутри других неиспользуемых именованных объектов. Подтвердить или отменить намерение удалить элементы можно в диалоговом окне "Подтвердить очистку".


Переключение на дерево с отображением всех именованных объектов, от которых нельзя очищать текущий чертеж.


Вывод списка именованных объектов, которые не могут быть удалены при очистке чертежа. Чаще всего такие объекты либо используются в чертеже, либо являются стандартными элементами, удаление которых запрещено. Когда выбираются отдельные именованные объекты, под деревом выводится информация, почему нельзя удалить выбранный элемент.


Отображает подробную информацию о том, почему нельзя удалить выбранный элемент.


 Удаляет выбранные элементы.


 Удаляет все выбранные элементы.


Вывод списка рабочих пространств, из которого можно выбрать рабочее пространство, чтобы назначить его кнопке панели "Мое рабочее пространство".


Определение имени рабочего пространства, которое будет отображаться на панели и в меню "Рабочие пространства", порядка следования имен рабочих пространств, а также будет ли добавляться разделительная линия между каждым именем рабочего пространства. Рабочие пространства, отображаемые в этом окне, а также на панели и в меню "Рабочие пространства", включают текущее рабочее пространство (отмеченное флажком на панели и в меню) и рабочее пространство, определенное пользователем с помощью опции "Мое рабочее пространство=", независимо от настроек отображения.


Перемещение имен рабочих пространств вверх в порядке отображения.


Перемещение имен рабочих пространств вниз в порядке отображения.


Добавление разделителя между именами рабочих пространств.


Позволяет не сохранять внесенные в рабочее пространство изменения при переключении на другое рабочее пространство


Сохранение внесенных в рабочее пространство изменений при переключении на другое рабочее пространство


Имя набора параметров, применяемого к текущему листу. Выводится сообщение "Неприменимо" в случаях, когда Диспетчер наборов параметров листов открыт из Диспетчера подшивок, поскольку нельзя применить параметры листа к уже созданной подшивке.


Наборы параметров листов, применимых к текущему листу или при публикации подшивки.


Установка выбранного набора параметров как текущего для листа. Кнопка недоступна, если в списке выбран сам текущий лист. Опция "Установить" недоступна для подшивок.


 Отображает диалоговое окно "Создание набора параметров листа", в котором можно ввести имя нового именованного набора параметров и указать набор, принимаемый за основу.


 Отображает диалоговое окно "Параметры листа", в котором можно редактировать параметры для выбранной страницы.


Отображает диалоговое окно "Загрузка набора параметров листа из файла" (стандартное диалоговое окно выбора файлов), в котором можно выбрать файл чертежа (DWG), файл DWT или файл формата графического обмена (DXF)™, из которого импортируются один или несколько параметров листа. При выборе формата файла DWT в диалоговом окне "Загрузка набора параметров листа из файла" автоматически открывается папка "Шаблон". После нажатия "ОК" открывается диалоговое окно "Импорт наборов параметров листов".


Имя устройства печати, указанное в выбранном на текущий момент наборе параметров листа.


Тип устройства печати, указанный в выбранном на текущий момент наборе параметров листа.


Размер и ориентация носителя для текущего набора параметров листа.


Текстовое пояснение к устройству вывода, указанному в выбранном на текущий момент наборе параметров листа.


 Отображает значок DWG, если диалоговое окно "Параметры страницы" открыто из листа, и значок подшивки, если диалоговое окно "Параметры страницы" открыто из Диспетчер подшивок.


Список доступных PC3-файлов или системных устройств печати, выбираемых для вывода на печать (публикации) текущего листа чертежа или подшивки. Значок спереди имени устройства обозначает его в качестве PC3-файла или системного принтера.


 ОтображаетРедактор параметров плоттера (редактор PC3), в котором можно просмотреть или изменить текущую конфигурацию плоттера, задать параметры портов, устройства и носителя.


Отображение устройства печати, указанного в выбранном на текущий момент наборе параметров листа.


Физическое размещение выбранного устройства печати для текущего набора параметров листа.


Текстовое пояснение к устройству вывода, указанному в выбранном на текущий момент наборе параметров листа. Для редактирования пояснения применяется Редактор параметров плоттера.


Точное отображение действительной области печати, соотносимое с форматом бумаги и печатаемой областью. На образце подписаны размеры формата листа и обозначена область печати.


Печать фрагмента чертежа, ограниченного прямоугольной рамкой. После того как указаны два противоположных угла печатаемой области, становится доступной кнопка "Рамка".


Автоматическое определение смещений по X и Y так, чтобы чертеж оказался в центре чертежа на буиаге. Данная опция не доступна, если в качестве области печати выбран "Лист".


Указывается начальная точка чертежа в направлении X по отношению к точке, определяемой текущим значением опции "Отсчет смещения чертежа".


Указывается начальная точка чертежа в направлении Y по отношению к точке, определяемой текущим значением опции "Отсчет смещения чертежа".


Масштаб чертежа изменяется с целью его вписывания в выбранный размер бумаги и отображается пользовательский масштабный коэффициент в окнах "Масштаб", "Дюйм =" и "Единицы".


Точное значение масштаба печати. Пользовательский является нестандартным масштабом. Он задается путем ввода количества дюймов (или миллиметров), приравниваемого числу единиц чертежа.


Определяет количество дюймов, миллиметров или пикселов, приравниваемое указанному числу единиц чертежа.


 Задание дюймов или мм для отображения единиц в диалоговом окне "Печать". Значение по умолчанию зависит от формата листа и изменяется при каждом выборе нового формата. Значение в пикселах доступно только при выборе растрового вывода.


Определяет соответствие единиц чертежа установленному числу единиц чертежа в дюймах, миллиметрах или пикселах.


Масштабирование весов линий пропорционально масштабу печати. Веса линий, как правило, обозначают ширину линий объектов чертежа, и печать для них выполняется с шириной линий, не зависимой от масштаба печати.


Таблица стилей печати, назначенная текущей вкладке "Модель" или вкладке листа, и список доступных на текущий момент таблиц стилей печати.


Вызов диалогового окна Редактор таблиц стилей печати, где производится просмотр и редактирование стилей, входящих в назначенную таблицу стилей печати.


Определяет, отображаются ли на экране свойства стилей печати, назначенных объектам.


Способ вывода видов на печать. Для того чтобы задать этот параметр для видового экрана во вкладке листа, нужно выбрать видовой экран, а затем из меню "Сервис" выбрать "Свойства".


Задание разрешения для печати раскрашенных и тонированных видовых экранов.


Задание разрешения (т/дюйм) для печати раскрашенных и тонированных видов. Задаваемое пользователем разрешение не может быть больше текущего разрешения устройства печати. Данное поле доступно для редактирования, только если в списке "Качество" выбрано "Пользовательское".


Определяет, учитываются ли при печати веса линий, назначенные объектам и слоям. Данная опция недоступна, если выбрана опция "Учитывать стили печати".


Определяет, учитываются ли при печати стили печати, применяемые к объектам и слоям. При выборе данной опции автоматически активизируется также опция "Учитывать веса линий".


Печать объектов пространства модели в первую очередь. Геометрия пространства листа обычно печатается перед геометрией пространства модели.


Определяет, применяется ли операция СКРЫТЬ к объектам на видовых экранах листа. Доступно только для вкладок-листов. Эффект от данной настройки проявляется в образце для предварительного просмотра, но не в листе.


Чертеж ориентируется таким образом, что при печати верх страницы соответствует короткой стороне листа.


Чертеж ориентируется таким образом, что при печати верх страницы соответствует длинной стороне листа..


Поворот чертежа на 180 градусов.


 Указывает ориентацию выбранной бумаги, и задает ориентацию чертежа на странице в виде, совпадающем с расположением букв на бумаге.


Имя устройства печати, указанное в выбранном на текущий момент наборе параметров листа.


Тип устройства печати, указанный в выбранном на текущий момент наборе параметров листа.


Размер и ориентация носителя для текущего набора параметров листа.


Физическое размещение выбранного устройства печати для текущего набора параметров листа.


Текстовое пояснение к устройству печати для текущего набора параметров листа.


Выбор блоков и объектов, запись их в файл и задание точек вставки.


Выбор блока для записи в файл. Имя нужного блока выбирается из списка.


Выбор текущего чертежа в качестве блока.


Задание базовой точки для блока. По умолчанию используется значение 0,0,0.


Задание базовой точки для блока. По умолчанию используется значение 0,0,0.


Временное закрытие диалогового окна для указания базовой точки вставки на текущем чертеже.


Значение координаты X базовой точки.


Значение координаты Y базовой точки.


Значение координаты Z базовой точки.


Сохранение выбранных объектов текущего чертежа без изменений после записи их в файл.


Преобразование выбранных объектов текущего чертежа в блок после записи их в файл. Блоку присваивается имя, заданное в поле "Имя файла".


Удаление выбранных объектов из текущего чертежа после записи их в файл.


Позволяет временно закрыть диалоговое окно для выбора одного или нескольких объектов, которые требуется записать в файл.


Служит для вызова диалогового окна "Быстрый выбор", в котором можно отфильтровать набор объектов.


Вывод информации о количестве выбранных объектов.


Задание нового имени и расположения файла, а также указание единиц измерения, используемых при вставке блока.


Имя и путь к файлу, в который требуется сохранить блок или объекты.


Вызов стандартного диалогового окна выбора файлов.


Задание единиц измерения, которые будут использоваться для автоматического масштабирования при перетаскивании нового файла из Центра управления (DesignCenter™) или вставке его в качестве блока в чертеж с другими единицами. Если выбрано значение "Безразмерный", блок вставляется в чертеж без масштабирования. См. описание системной переменной INSUNITS.


Имя и путь к файлу, информация о подписи которого просматривается.


Отображает значок действительной цифровой подписи, если цифровая подпись действительна. Для недействительной цифровой подписи отображается значок недействительной цифровой подписи.


Информация о статусе подписанного файла.


Вызов диалогового окна "Свойства цифровой подписи". Эта опция доступна, только если цифровая подпись действительна и файл не изменялся со времени подписания.


Содержит подробные сведения о внешних ссылках в подписанных файлах.


Вывод списка чертежей внешних ссылок, содержащихся в файле исходного чертежа.


Содержит список чертежей внешних ссылок в подписанном файле. Отображаются имя, папка и статус внешней ссылки. Список доступен только в случае, если текущий файл содержит внешние ссылки и отмечена опция "Просмотр чертежей внешних ссылок".


Вызов диалогового окна "Свойства цифровой подписи" для выбранной внешней ссылки. Кнопка доступна только для действительных подписей внешних ссылок.


Имя и путь к файлу, информация о подписи которого просматривается.


Информация о статусе цифровой подписи.


Имя лица или название организации, добавившей цифровую подпись к данному файлу.


Отображаются тема, поставщик, начальная дата срока действия, конечная дата срока действия или серийный номер в окне "Значения".


Сведения о подписи, отображаемые в зависимости от того, какой элемент выбран в списке "Другие поля".


Примечания, введенные пользователем для цифровой подписи данного файла.


Дата и время добавления цифровой подписи к файлу чертежа. Дата и время основываются на показаниях службы определения времени, которая использовалась на момент добавления подписи.


Служба определения времени, которая использовалась при датировании файла.


Определяет, будет ли вызываться диалоговое окно "Свойства цифровой подписи" для внешних ссылок. Этот флажок появляется только при открытии подписанного чертежа.


Имя текущего набора параметров.


 Отображает диалоговое окно "Добавление набора параметров листа", позволяющего сохранить выбранные параметры текущего листа в диалоговом окне "Печать" для именованного набора параметров. Параметры страницы можно изменить через "Диспетчер наборов параметров листов".


Список доступных PC3 файлов или системных принтеров, выбираемых для вывода на печать текущего листа. Устройство идентифицируется в качестве PC3-файла или системного принтера по значку, стоящему перед его именем.


 ОтображаетРедактор параметров плоттера (редактор PC3), в котором можно просмотреть или изменить текущую конфигурацию плоттера, задать параметры портов, устройства и носителя.


Устройство печати для текущего набора параметров листа.


Физическое размещение выбранного устройства печати для текущего набора параметров листа.


Текстовое пояснение к устройству печати для текущего набора параметров листа. Для редактирования пояснения применяется Редактор параметров плоттера.


Вывод в файл (а не на плоттер или принтер). Путь для размещения файлов чертежей по умолчанию задается в диалоговом окне "Настройка" (вкладка "Печать/Публикация"), в поле "Расположение файлов чертежей по умолчанию".


Точное отображение действительной области печати, соотносимое с форматом бумаги и печатаемой областью. На образце указан формат листа и обозначена печатаемая область.


Список стандартных форматов, разрешенных для применения на выбранном устройстве. Если плоттер еще не выбран, в списке перечислены все поддерживаемые форматы.


Определяет количество выводимых на печать экземпляров. Опция не доступна при печати в файл.


Задание выводимой на печать части чертежа. Опция "Что печатать" определяет, какая часть чертежа будет напечатана.


Вывод фрагмента чертежа, указанного пользователем. После выбора рамки кнопка "Рамка" становится доступной. Нажав кнопку "Рамка", пользователь либо указывает два противоположных угла на экране, либо вводит их координаты.


Автоматическое определение смещений по X и Y так, чтобы чертеж оказался в центре листа. Данная опция недоступна, если в качестве области печати указан "Лист".


Указывается начальная точка чертежа в направлении X по отношению к точке, определяемой текущим значением опции "Отсчет смещения чертежа".


Указывается начальная точка чертежа в направлении Y по отношению к точке, определяемой текущим значением опции "Отсчет смещения чертежа".


Печатаемая область масштабируется для вписывания в указанный формат листа; пользовательский масштабный коэффициент отображается в полях "Масштаб", "дюйм =" и "единицы".


Точное значение масштаба печати. Пользовательский является нестандартным масштабом. Он задается путем указания соответствия между дюймами (миллиметрами) на чертеже и единицами чертежа.


Определяет соответствие установленного числа единиц чертежа в дюймах, миллиметрах или пикселах единицам чертежа.


 Задание дюймов или мм для отображения единиц в диалоговом окне "Печать". Значение по умолчанию зависит от формата листа и изменяется при каждом выборе нового формата. Значение в пикселах доступно только при выборе растрового вывода.


Определяет соответствие единиц чертежа указанному количеству дюймов, миллиметров или пикселов.


Масштабирование весов линий пропорционально масштабу печати. Веса линий, как правило, обозначают ширину линий на готовом чертеже, используемую при печати независимо от масштаба печати.


При выполнении команды ПРЕДВАР чертеж отображается в таком виде, как при распечатке на бумаге. Для выхода из режима предварительного просмотра и возврата в диалоговое окно "Печать" нажать ESC или ENTER, либо нажать правую кнопку и выбрать из контекстного меню пункт "Выход".


Сохранение настроек печати для текущего листа.


 Управляет отображением дополнительных параметров в диалоговом окне "Печать".


Список таблиц стилей печати, назначенных текущей вкладке "Модель" или вкладке листа, и список доступных на данный момент таблиц стилей печати.


Вызов диалогового окна Редактор таблиц стилей печати, где производится просмотр и редактирование стилей, входящих в назначенную таблицу стилей печати.


Способ вывода видов на печать. Для того чтобы задать этот параметр для видового экрана на листе, нужно выбрать видовой экран, а затем из меню "Сервис" выбрать "Свойства".


Задание разрешения для печати раскрашенных и тонированных видовых экранов.


Задание разрешения (т/дюйм) для печати раскрашенных и тонированных видов. Задаваемое пользователем разрешение не может быть больше текущего разрешения устройства печати. Данное поле доступно для редактирования, только если в списке "Качество" выбрано "Пользовательское".


Указывает, что печать идет в фоновом режиме (системная переменная BACKGROUNDPLOT).


Печать с учетом весов линий, назначенных объектам и слоям. Данная опция недоступна при выбранном параметре "Учитывать стили печати".


Определяет, учитываются ли во время печати стили печати, применяемые к объектам и слоям. При выборе данной опции автоматически активизируется также опция "Учитывать веса линий".


Печать объектов пространства модели в первую очередь. При положительном ответе первыми выводятся объекты пространства листа.


Применение команды СКРЫТЬ к объектам на видовых экранах листа. Доступно только для вкладок-листов. Эффект от данной опции проявляется в просмотровом образце печати, но не на листе.


Включение режима нанесения штемпелей. Наносит штемпель в определенном углу каждого чертежа и/или записывает соответствующую информацию в файл журнала.


 Отображает диалоговое окно "Штемпель чертежа", если в диалоговом окне "Печать" выбрана опция "Штемпель вкл".


Сохранение всех изменений параметров, внесенных в диалоговое окно "Печать", на листе.


Чертеж ориентируется таким образом, что при печати верх страницы соответствует короткой стороне листа.


Чертеж ориентируется таким образом, что при печати верх страницы соответствует длинной стороне листа.


Поворот чертежа на 180 градусов.


 Указывает ориентацию, выбранной бумаги и задает ориентацию чертежа на странице, совпадающую с расположением букв на бумаге.


Имя нового набора параметров листа. Дальнейшее изменение набора параметра листа производится в Диспетчере параметров листов.


Изменения параметров в PC3-файле действуют только для выполняемого чертежа и не сохраняются в PC3-файле.


Путь к измененному PC3-файлу. Если нужно сохранить неизменным исходный PC3-файл, здесь следует ввести новое имя.


Имя настроенного на текущий лист устройства, указанное в PC3-файле.


Список доступных плоттеров, принтеров и PC3-файлов. Здесь необходимо выбрать плоттер, принтер или PC3-файл, который будет использоваться для замены не найденного в PC3-файле принтера. Если замена не требуется, следует выбрать "Нет".


Информация о выбранном плоттере, принтере или PC3-файле.


Отображение имени PC3-файла, в который внесены изменения для текущего листа. Если нажать кнопку "ОК", не изменив перед этим имя PC3-файла, замена принтера производится в существующем PC3-файле. Если же перед нажатием "ОК" изменить имя PC3-файла, сохраняется его копия с внесенными изменениями.


Вставка плоского представления в текущий чертеж в качестве блока.


Замена существующего в чертеже блока на вновь созданный блок.


Временное закрытие диалогового окна при выборе блока чертежа для замены. После выбора блока нажмите ENTER для повторного открытия диалогового окна "Плоский снимок".


Показывает, выбран ли блок.


Сохранение блока во внешний файл.


Содержит средства установки цвета и типа линий переднего плана в плоском виде.


Установка цвета линий переднего плана в плоском виде.


Установка типа линий переднего плана в виде.


Определяет, будут ли отображаться присутствующие на чертеже линии заднего плана в плоском виде и позволяет установить цвет и тип этих линий.


Управляет плоским представлением линий заднего плана. В случае выбора 2D плоского представления линии, скрытые другими объектами, отображаются.


Установка цвета линий, расположенных под объектами геометрии в плоском виде.


Установка типа линий, расположенных под объектами геометрии в плоском виде.


Задание имени группы. Задание имени папки хранения листов для этой группы листов, если установлен флажок "Создавать папки относительно родительской папки хранилища поднабора".


Папка для сохранения в ней новых файлов чертежей (DWG), содержащих листы, относящиеся к данной группе. Кнопка "Обзор" вызывает стандартное диалоговое окно выбора файлов.


Задание файла шаблона чертежей (DWT) и имени листа в нем, на основе которого создаются новые файлы чертежей для данной группы. Кнопка "Обзор" служит для вызова диалогового окна "Выбор шаблона для листа подшивки".


Если данная опция включена, AutoCAD запрашивает имя файла шаблона при создании в подшивке новых листов.


Задание пути к файлу шаблона чертежа и имени файла для создания новых листов. Кнопка "Обзор" служит для вызова диалогового окна "Выбор чертежа" (стандартное диалоговое окно выбора файлов).


Задание имени вкладки-листа в шаблоне чертежа для создания в подшивке новых листов.


Задание номера листа. При создании листа в первый раз не рекомендуется вводить номер листа. По умолчанию имя файла чертежа и имя листа представляют собой номер листа и его название. При создании нового листа из имени файла можно удалить номер листа, но он все еще будет присутствовать в имени листа.


Задание имени листа, соответствующее вкладке-листу в новом чертеже с таким же именем.


Задание имени для нового файла чертежа. По умолчанию имя файла чертежа представляет собой номер листа, объединенный с названием листа. Предложенное имя файла можно изменить.


Папка, в которую по умолчанию помещается новый файл чертежа.


Имя файла шаблона листа для нового файла чертежа, принятое по умолчанию.


Задание номера выбранного листа.


Задание названия выбранного листа.


Отображает имя файла чертежа, соответствующего выбранному листу.


Путь к папке, содержащей файл чертежа.


Если флажок установлен, файлу присваивается имя, соответствующее названию листа.


Если флажок установлен, файлу чертежа присваивается новое имя, полученное при добавлении номера листа к началу названия листа.


Загрузка данных о следующем листе в диалоговое окно. Данная кнопка облегчает операцию задания нового названия и номера сразу нескольким листам.


Загружает данные о предыдущем листе в диалоговое окно.


Задание номера выбранного вида.


Задание названия выбранного вида.


Загружает данные о предыдущем виде в диалоговое окно. Данная кнопка облегчает операцию задания нового имени и номера сразу нескольким видам.


Загрузка данных о следующем виде в данное диалоговое окно. Данная кнопка облегчает операцию задания нового имени и номера сразу нескольким видам.


Вызов стандартного диалогового окна выбора файлов "Выбор чертежа".


Список листов, содержащихся в выбранном файле чертежа. Установить флажок для выбора листа.


Если данная опция выбрана, то к началу названия листа прибавляется имя файла чертежа.


Импортирует лист из списка, только если флажок установлен.


Задание имени стиля таблиц для ведомости. Кнопка "Обзор" служит для вызова диалогового окна "Стиль таблиц".


Отображение внешнего вида выбранного стиля таблиц для ведомости.


Если выбрана данная опция, ведомость листов разделяется на секции в соответствии с существующими группами листов.


Задание наименования для ведомости листов.


Список свойств граф ведомости листов. Каждая строка в списке соответствует одной графе. В ведомости графы следуют в том же порядке (слева направо), что и записи о них в данном диалоговом окне.


Список отображается после выбора описаний столбцов и нажатия на ячейку в столбце "Тип данных". В этом списке можно изменить тип информации, отображаемой в столбцах таблицы списков листов.


Позволяет изменять заголовки столбцов в таблице списков листов.


Добавление графы номеров листов в ведомость.


Исключение выбранной графы из ведомости листов. Если столбец удален случайно, можно добавить новый столбец "Номер листа", а затем изменить его тип данных в списке типов данных.


Перемещение выбранной графы вверх по списку (т.е. влево в ведомости листов).


Перемещение выбранной графы вниз по списку (т.е. вправо в ведомости листов).


Задание имени стиля таблиц для ведомости. Кнопка "Обзор" служит для вызова диалогового окна "Стиль таблиц".


Отображение внешнего вида выбранного стиля таблиц для ведомости.


Если выбрана данная опция, ведомость листов разделяется на секции в соответствии с существующими группами листов.


Задание наименования для ведомости листов.


Список свойств граф ведомости листов. Каждая строка в списке соответствует одной графе. В ведомости графы следуют в том же порядке (слева направо), что и записи о них в данном диалоговом окне.


Список отображается после выбора описаний столбцов и нажатия на ячейку в столбце "Тип данных". В этом списке можно изменить тип информации, отображаемой в столбцах таблицы списка листов.


Позволяет изменять заголовки столбцов в таблице списков листов.


Добавление графы номеров листов в ведомость.


Исключение выбранной графы из ведомости листов. Если столбец удален случайно, можно добавить новый столбец "Номер листа", а затем изменить его тип данных в списке типов данных.


Перемещение выбранной графы вверх по списку (т.е. влево в ведомости листов).


Перемещение выбранной графы вниз по списку (т.е. вправо в ведомости листов).


Отображение информации, касающейся выбранной подшивки. Можно нажать кнопку мыши на каждом поле, чтобы отобразить описание поля в нижней части диалогового окна.


Вызов диалогового окна "Дополнительные свойства".


Выводит список определяемых пользователем свойств текущей подшивки.


Вызов диалогового окна "Новое дополнительное свойство".


Удаление выбранного дополнительного свойства из подшивки.


Задание имени нового дополнительного свойства.


Задание значения дополнительного свойства.


Присвоение дополнительного свойства подшивке или листу.


Отображение папок, доступных для текущей подшивки. Для управления тем, какие файлы чертежей связаны с текущей подшивкой, папки из этого списка можно удалять и добавлять новые.


Вызов стандартного диалогового окна выбора файлов, в котором можно добавить новую папку.


Удаление выделенной папки из списка.


Свойства выбранного листа. Здесь также отображаются дополнительные свойства. Значение любого свойства можно изменять. В поле "Ожидаемый лист чертежа" отображается путь к файлу и имя файла, где был сохранен лист. В поле "Реальный лист чертежа" отображается путь к файлу и имя файла, где был найден лист. Если пути не совпадают, то путь можно изменить в поле "Ожидаемый лист чертежа". Данная операция восстанавливает нарушенную связь листа с подшивкой.


Задание имени для дальнейшего обращения к выбранным листам.


Определение набора листов, который нужно переименовать или удалить.


Переименование выбранного набора листов.


Удаление выбранного набора листов. При этом происходит только удаление набора из списка определенных. Сами листы остаются нетронутыми.


Задание имени для новой категории видов.


Блоки-идентификаторы для использования в категории


Отображает диалоговое окно "Список блоков".


Список блоков, доступных для работы в текущей подшивке.


Вызов диалогового окна "Выбор блока".


Удаление выбранного блока из списка блоков-идентификаторов.


Задание имени и пути к файлу чертежа (DWG) или имени и пути к файлу шаблона чертежа (DWT), используемых в качестве источника описания блока. Кнопка "Обзор" служит для вызова диалогового окна "Выбор чертежа" (стандартное окно выбора файлов).


Использование всего выбранного файла чертежа или файла шаблона чертежа в качестве описания блока.


Использование выбранных описаний блоков из заданного файла чертежа или файла шаблона чертежа. Если задаются блоки-идентификаторы, можно, используя клавиши SHIFT или CTRL, выбрать несколько блоков одновременно.


Выводит образец для предварительного просмотра при выборе одного блока.


Указывает что тело или поверхность является линейчатым (прямым) между поперечными сечениями и имеет острые кромки на поперечных сечениях. (Системная переменная LOFTNORMALS)


Указывает, что между поперечными сечениями расположено гладкое тело или поверхность, имеющее острые кромки на начальном и конечном поперечных сечениях. (Системная переменная LOFTNORMALS)


Управляет нормалью к телу или поверхности, в местах где она проходит через поперечные сечения. (Системная переменная LOFTNORMALS)


Управляет углом и величиной конусных ограничений первого и последнего поперечных сечений тела или поверхности, построенных по сечениям. "Конусные ограничения" указывают начальное направление поверхности. 0 находится снаружи от плоскости кривой. (Системная переменная LOFTNORMALS)


Указывает "конусное ограничение" для начального поперечного сечения. (Системная переменная LOFTANG1)


Управляет относительным расстоянием поверхности от начального поперечного сечения в направлении "конусного ограничения" до начала изгиба поверхности к следующему поперечному сечению. (Системная переменная LOFTMAG1)


Указывает "конусное ограничение" для конечного поперечного сечения. (Системная переменная LOFTANG2)


Управляет относительным расстоянием поверхности от конечного поперечного сечения в направлении "конусное ограничение" до начала изгиба поверхности к предыдущему поперечному сечению. (Системная переменная LOFTMAG2)


Замыкает или размыкает поверхность или тело. При использовании этой опции поперечные сечения должны образовать тор, чтобы получаемая по сечениям поверхность или тело образовали замкнутую трубу. (Системная переменная LOFTPARAM)


Применяет текущие настройки к получаемой по сечениям поверхности или телу и отображает предварительный вид изменений в области чертежа.


Имя текущего стиля печати.


Список стилей печати, доступных для назначения объектам. Среди них стандартный стиль ОБЫЧНЫЙ. Стиль печати представляет собой совокупность переопределений для цвета, размывания, оттенков серого, присвоений перьев, интенсивности, типа и веса линий, торцов и соединений, способа заливки.


Таблица стилей печати, назначенная текущему листу. В таблице хранятся описания стилей печати.


 Отображает Редактор таблиц стилей печати, в котором можно изменять стили печати, входящие в таблицу стилей печати.


Имя вкладки (модель или лист), которой назначена таблица стилей печати.


Список доступных стилей печати, включая стандартный стиль - ОБЫЧНЫЙ. Стилем печати называется набор свойств объектов, назначаемых им при печати.


Стиль печати, изначально назначенный объекту.


Новый стиль, назначаемый объекту.


Таблица стилей печати, назначенная текущему чертежу. Таблица содержит определения стилей печати.


Открывается диалоговое окно Редактор таблиц стилей печати.


Имя вкладки (модель или лист), которой назначена таблица стилей печати.


Список листов чертежа, которые предназначены для публикации. Для внесения изменений в параметры страницы следует нажать на них левую кнопку мыши. Используйте контекстное меню для добавления листов или внесите другие изменения в список.


Вызов команды ПРЕДВАР для предварительного просмотра чертежа на экране в таком виде, в каком он появится на бумаге. Для выхода из режима предварительного просмотра и возврата в диалоговое окно "Публикация" нажать ESC или ENTER, либо нажать правую кнопку мыши и выбрать из контекстного меню пункт "Выход".


 Отображает диалоговое окно "Выбор чертежей" (стандартное окно выбора файлов), в котором можно выбрать файл для добавления его листов в список. Из выбранных файлов чертежей извлекаются имена вкладок, и к списку листов для публикации добавляется по одному листу для каждой вкладки-листа и один лист для модели.


Исключение выбранного листа из списка.


Перемещение выбранного листа в списке на одну позицию вверх.


Перемещение выбранного листа в списке на одну позицию вниз.


 Отображает диалоговое окно "Загрузка списка листов" (стандартное окно выбора файлов), в котором можно выбрать для загрузки DSD-файл или BP3-файл (список пакетной печати). Если в диалоговом окне "Публикация" уже присутствует список листов, появляется диалоговое окно "Замена или добавление". С помощью данного диалогового окна можно либо заменить имеющийся список листов, либо добавить новые листы в конец списка.


 Отображает диалоговое окно "Сохранение списка листов" (стандартное окно выбора файлов), в котором можно сохранить текущий список как DSD-файл. DSD-файлы используются для описания файлов чертежей, входящих в набор для публикации, а также выбранных вкладок этих чертежей.


 Отображает диалоговое окно "Штемпель чертежа", в котором можно задать информацию, проставляемую на штемпеле, например, имя чертежа, дату и время, масштаб печати и т.д.


Нанесение штемпеля в определенном углу каждого чертежа и запись соответствующей информации в файл журнала Информация, включаемая в штемпель, задается в диалоговом окне "Штемпель чертежа".


Определяет количество выводимых на печать экземпляров. При выборе опции "В DWF файл", параметр "Количество экземпляров" становится равным 1 и не может быть изменен. Если в параметрах листа задана его печать в файл, создается только один файл чертежа независимо от настройки данной опции.


 При выборе отправляет публикации в обратном порядке по умолчанию. Этот параметр доступен, только если выбран параметр "Плоттер, заданный в параметрах страницы".


Направление вывода публикуемых листов. Листы могут публиковаться в многолистовом DWF-файле (электронном наборе чертежей) или выводиться на плоттер, заданный в параметрах листа (на бумагу или в файлы печати).


Задается публикация с использованием устройства печати, указанного в параметрах листов для каждого чертежа. Если данный переключатель включен, публикуются все записи, не относящиеся к формату 3D DWF. Записи, для которых задан формат 3D DWF, помечаются предупредительным сообщением в столбце "Статус" списка публикуемых листов.


Список листов публикуется в DWF файл.


Определяет, включаются ли вкладки модели и листов чертежа в список публикуемых листов. Хотя бы один флажок в этой группе должен быть активен.


Если эта опция активна, то при добавлении листов чертежа в список включается вкладка модели.


Если эта опция активна, то при добавлении листов чертежа в список включаются все вкладки листов.


 Открывает диалоговое окно "Параметры публикации", в котором можно указать параметры для публикации.


 Отображает и скрывает области "Сведения о выделенном листе" и "Сведения о выделенном наборе параметров".


 Отображает следующие сведения о выделенном листе: исходный чертеж, расположение чертежа и имя листа.


 Отображает следующие сведения о выделенном наборе параметров: устройство печати, размер чертежа на печати, масштаб печати и подробности.


Запуск процесса публикации. При этом либо генерируется однолистовой или многолистовой DWF-файл, либо набор листов выводится на плоттер или в файл; все зависит от состояния переключателя "Вывод при публикации" и параметров, заданных в диалоговом окне "Параметры публикации".


 Отображает имя текущего шаблона блока.


 Отображает все исходные чертежи блока, которые были загружены в диалоговое окно "Публикация шаблона блока".


 Добавляет чертежи в список исходных чертежей блока.


 Удаляет выбранные чертежи из списка исходных чертежей блока.


 Выполняет поиск исходных чертежей для уникальных описаний блоков и их свойств и атрибутов.


 Отображает данные блока для публикации.


 Отображает уникальные блоки, расположенные в исходных чертежах блока.


 Отображает все отсканированные блоки, расположенные в исходных чертежах блока.


 Исключает блоки без определенных атрибутов.


 Отображает свойства выбранных блоков, расположенных в исходных чертежах блока.


 Отображает набор свойств текущего выбора блоков.


 Исключает все общие свойства блока из списка.


 Открывает диалоговое окно "Параметры шаблона блока", где можно указать дополнительные параметры.


 Сохраняет файл шаблона блока.


 Указывает дополнительные параметры для включения блоков в блоках и во внешних ссылках в публикуемый файл DWF.


Изменения, внесенные пользователем в файл PC3, используются в текущей операции публикации, но не сохраняются в файле PC3.


Изменения в настройках параметров печати сохраняются в PC3-файле для формата вывода в DWF.


Отображает диалоговое окно "Настройка". Переход из диалогового окна "Режимы рисования" в окно "Настройка" невозможен, если команда РЕЖИМРИС выполняется прозрачно.


Включает и отключает режим "Шаг". Режим шаговой привязки также можно включать и выключать путем нажатия кнопки "Шаг" в строке состояния, клавиши F9 или с помощью системной переменной SNAPMODE.


Задает интервал шаговой привязки по X. Значение должно быть положительным вещественным числом. (Системная переменная SNAPUNIT)


Задает интервал шаговой привязки по Y. Значение должно быть положительным вещественным числом. (Системная переменная SNAPUNIT)


Приводит величины интервалов шаговой привязки и шага сетки по осям X и Y к одному и тому же значению. Интервалы шаговой привязки могут отличаться от интервалов шага сетки.


Шаг привязки в случае, когда установлен ее полярный тип. Нулевое значение указывает, что шаг полярной привязки равен интервалу шаговой привязки по X. Значение шага полярной привязки работает совместно с функциями полярного и/или объектного отслеживания. Если ни то, ни другое не включено, полярная привязка не действует. (Системная переменная POLARDIST)


Установка шагового типа привязки. При задании точек перемещение курсора привязывается к горизонтальным и вертикальным точкам сетки. (Системная переменная SNAPTYPE)


Ортогональная: Установка обычного (ортогонального) стиля привязки. При шаговом типе и ортогональном стиле привязки курсор перемещается по узлам прямоугольной структуры. (Системная переменная SNAPSTYL)


Изометрическая: установка изометрического стиля привязки. При шаговом типе и изометрическом стиле привязки курсор перемещается по узлам изометрической структуры. (Системная переменная SNAPSTYL)


Установка полярного типа привязки. При полярном типе привязки и включенном полярном отслеживании движение курсора может происходить по воображаемым линиям, проведенным от базовой точки отслеживания под углами, заданными на вкладке "Отслеживание". (Системная переменная SNAPTYPE)


Включает и отключает сетку. Также можно включать и выключать режим сетки, нажав кнопку "Сетка" в строке состояния, клавишу F7 или с помощью системой переменной GRIDMODE.


Задает величину шага сетки в направлении оси X. Нулевое значение указывает, что шаг сетки равен шагу привязки. (Системная переменная GRIDUNIT)


Задает величину шага сетки в направлении оси Y. Нулевое значение указывает, что шаг сетки равен шагу привязки. (Системная переменная GRIDUNIT)


Определяет частоту показа главных линий сетки по сравнению с второстепенными. Предпочтителен вывод на экран линий сетки, а не точек, если переменная ТЕКВИЗСТИЛЬ установлена для всех стилей отображения, кроме стиля "2D каркас". (Системная переменная GRIDMAJOR)


Определяет вид линий сетки, которые отображаются, если переменная ТЕКВИЗСТИЛЬ установлена для всех стилей отображения, кроме стиля "2D каркас".


Ограничивает предельную плотность ячеек сетки при уменьшении масштаба. (Системная переменная GRIDDISPLAY)


При укрупнении масштаба формирует дополнительные линии сетки с уменьшенным интервалом расположения. Частоту отображения этих дополнительных линий определяет опция частоты показа главных линий сетки. (Системные переменные GRIDDISPLAY и GRIDMAJOR)


Показ сетки за пределами области, заданной с помощью команды ЛИМИТЫ. (Системная переменная GRIDDISPLAY)


Приводит плоскость сетки в соответствие с плоскостью XY динамической ПСК. (Системная переменная GRISDDISPLAY)


Включение и отключение режима полярного отслеживания. Включать и выключать полярное отслеживание можно также нажатием клавиши F10 или с помощью системной переменной AUTOSNAP.


Задание углов выравнивания линий полярного отслеживания. (Системная переменная POLARANG)


Задание шага (приращения) углов, используемых для генерации линий полярного отслеживания. Можно ввести любое значение угла или выбрать из списка значение угла 90, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10 или 5 градусов. (Системная переменная POLARANG)


Здесь можно задать отдельные значения углов полярного отслеживания, не подчиняющиеся правилу шага. Состояние флажка "Дополнительные углы" контролируется также с помощью системной переменной POLARMODE, а содержимое списка углов с помощью системной переменной POLARADDANG.


При выборе параметра "Дополнительные углы" выводится список доступных значений дополнительных углов. Для добавления новых значений углов выбрать "Новый". Для удаления существующих значений углов выбрать "Удалить". (Системная переменная POLARADDANG)


Добавление нового угла в список (всего до 10 значений).


Удаление выбранных дополнительных углов.


Управление объектным отслеживанием.


В процессе объектной привязки линии отслеживания рисуются только в ортогональных направлениях (т.е. горизонтально и вертикально). (Системная переменная POLARMODE)


 Применение параметров полярного отслеживания к объектному отслеживанию. При использовании полярного отслеживания перемещение курсора происходит от точки объектной привязки под углами выравнивания. (Системная переменная POLARMODE)


От нулевого направления текущей ПСК.


От направления, определяемого последним построенным сегментом.


Включение и отключение текущих режимов объектной привязки. Режимы, заданные в основной группе данной вкладки, действуют, только если объектная привязка включена. (Системная переменная OSMODE)


Включение и отключение объектного отслеживания. Используя его, можно указывать курсором точки, которые определенным образом расположены на линиях отслеживания, проведенных от характерных точек других объектов. Для объектного отслеживания необходимо, чтобы действовал хотя бы один режим объектной привязки. (Системная переменная AUTOSNAP)


Вывод списка режимов объектных привязок, которые можно установить в качестве текущих.


Привязка к ближайшей конечной точке дуги, эллиптической дуги, отрезка, мультилинии, сегмента полилинии, сплайна, области или луча или к ближайшему углу полосы, фигуры или 3D грани.


Привязка к середине дуги, эллипса, эллиптической дуги, отрезка, мультилинии, сегмента полилинии, области, фигуры, сплайна или прямой.


Привязка к центру дуги, эллиптической дуги, эллипса или круга.


Привязка к объекту-точке, определяющей точке размера или начальной точке размерного текста.


Привязка к точке квадранта дуги, эллиптической дуги, эллипса или круга.


Привязка к пересечению дуг, окружностей, эллипсов, эллиптических дуг, отрезков, мультилиний, полилиний, лучей, границ областей, сплайнов или прямых. "Расширенное пересечение" как отдельный режим установить нельзя.


Создание временной вспомогательной линии, являющейся продолжением объекта, над конечной точкой которого проходит курсор.


Привязка к точке вставки текста, блока, формы или атрибута.


Привязка к месту пересечения нормали с дугой, окружностью, эллипсом, эллиптической дугой, отрезком, мультилинией, полилинией, лучом, границей области, фигурой, сплайном или прямой. Если для создаваемого объекта требуется более одной точки привязки в режиме "Нормаль", автоматически включается режим привязки "Задержанная нормаль". В качестве второго объекта (от которого строится нормаль) можно использовать отрезок, дугу, окружность, полилинию, луч, прямую, мультилинию или ребро 3D тела. Режим "Задержанная нормаль" может применяться для построения линий, перпендикулярных одновременно любым двум из перечисленных выше объектов. При наведении прицела на точку возможной привязки в режиме "Задержанная нормаль" выводится маркер и подсказка для автопривязки.


Привязка к месту пересечения касательной с дугой, эллиптической дугой, эллипсом, окружностью или сплайном. Если для создаваемого объекта требуется более одной точки привязки в режиме "Касательная", автоматически включается режим привязки "Задержанная касательная". Например, с помощью режима привязки "Задержанная касательная" можно построить отрезок, касательный одновременно к двум из следующих объектов: дуги, дуговые сегменты полилиний, окружности. При наведении прицела на точку возможной привязки в режиме "Задержанная нормаль" выводится маркер и подсказка для автопривязки.


Привязка к ближайшей точке дуги, окружности, эллипса, эллиптической дуги, отрезка, мультилинии, объекта-точки, полилинии, луча, сплайна или прямой.


Привязка к кажущемуся пересечению двух объектов, которые не лежат в одной плоскости, но выглядят пересекающимися на текущем виде. "Кажущееся пересечение продолжений" как отдельный режим установить нельзя. В режимах "Кажущееся пересечение" и "Кажущееся пересечение продолжений" не осуществляется привязка к ребрам или углам 3D тел.


При запросе на указание второй точки строится временная линия, параллельная другому объекту. После того как указана первая точка, если пользователь проводит курсор над каким-либо прямолинейным сегментом, направление этого сегмента запоминается и при создании объекта генерируется параллельная линия привязки. Таким образом, можно строить на чертеже параллельные объекты.


Включает все режимы объектной привязки.


Отключает все режимы объектной привязки.


Включается ввода с помощью мыши. Если одновременно включены ввод с помощью мыши и динамический ввода, динамический ввод имеет более высокий приоритет. (Системная переменная DYNMODE)


Положение курсоров в форме перекрестия отображается в виде значений координат в подсказке возле курсора. В ответ на запросы ввода координат их значения можно вводить в окне подсказки, а не в командной строке.


Пример ввода с помощью мыши.


Отображает диалоговое окно "Параметры ввода с помощью мыши".


Включается динамический ввод. Динамический ввод не доступен для некоторых команд, запрашивающих вторую точку. (Системная переменная DYNMODE)


В ответ на запрос второй точки или расстояния в подсказке выводятся линейные и угловые значения. Значения в размерных подсказках изменяются по мере перемещения курсора. Значения можно вводить в окне подсказки, а не в командной строке.


Пример ввода размеров.


Отображает диалоговое окно "Параметры ввода размеров".


Отображает подсказки, необходимые для завершения выполнения команды, в контекстном окне около курсора. Значения можно вводить в окне подсказки, а не в командной строке.


Пример динамической подсказки.


Отображает подсказки динамического ввода. (Системная переменная DYNPROMPT)


Отображает диалоговое окно "Внешний вид подсказок".


Отображает подсказку для второй или следующей точки в формате полярных координат. Чтобы перейти к декартовым координатам, необходимо ввести запятую (,). (Системная переменная DYNPIFORMAT)


Отображает подсказку для второй или следующей точки в декартовом формате. Для перехода к полярным координатам, необходимо ввести символ (<). (Системная переменная DYNPIFORMAT)


Отображает подсказку для второй или следующей точки в формате относительных координат. Чтобы перейти к абсолютным координатам, необходимо ввести решетку (#). (Системная переменная DYNPICOORDS)


Отображает подсказку для второй или следующей точки в формате абсолютных координат. Чтобы перейти к относительным координатам, необходимо ввести знак "собачка" (@). При выборе этого параметра метод "направление-расстояние" будет недоступен. (Системная переменная DYNPICOORDS)


Когда ввод с помощью мыши включен, подсказки отображаются только в момент начала ввода координатных данных. (Системная переменная DYNPIVIS)


Когда ввод с помощью мыши включен, подсказки отображаются, если команда запрашивает точку. (Системная переменная DYNPIVIS)


Подсказки отображаются всегда, когда ввод с помощью мыши включен. (Системная переменная DYNPIVIS)


Выбор подсказок, отображаемых при растягивании ручек, когда ввод размеров включен. (Системная переменная DYNDIVIS)


 Когда для растягивания объекта используется редактирование с помощью ручек, отображается только подсказка ввода значений размеров для изменения длины. (Системная переменная DYNDIVIS)


Когда для растягивания объекта используется редактирование с помощью ручек, отображается только подсказки ввода результирующих значений размеров и значений для изменения длины. (Системная переменная DYNDIVIS)


Когда для растягивания объекта используется редактирование с помощью ручек, отображаются выбранные ниже подсказки ввода размеров. (Системные переменные DYNDIVIS и DYNDIGRIP)


Отображает подсказку, относящуюся к длине, которая обновляется при перемещении ручки.


Отображает значение изменения длины при перемещении ручки.


Отображает подсказку, относящуюся к углу, которая обновляется при перемещении ручки.


Отображает значение изменения угла при перемещении ручки.


Отображает значение радиуса дуги, которое обновляется при перемещении ручки.


Пример текущих параметров внешнего вида подсказки.


Выводит на экран диалоговое окно "Цвета окна чертежа", в котором пользователь имеет возможность задать цвет всплывающих при построениях подсказок и изменение цвета их фона в определенном контексте.


Задание размера подсказки. Значение по умолчанию - 0. Использовать указатель для увеличения или уменьшения подсказки.


Управление прозрачностью подсказок. Чем меньше значение настройки, тем прозрачнее подсказка. При значении, равном 100 единицам, подсказка становится непрозрачной.


Указывает, применять параметры ко всем подсказкам на чертеже или только к подсказкам динамического ввода. (Системная переменная DYNTOOLTIPS)


Настройки применяются ко всем подсказкам; при этом настройки в операционной системе отменяются.


Настройки применяются только к подсказкам на чертеже, используемым в динамическом вводе.


Устанавливает разрешение по ширине для выходного изображения в пикселах.


Устанавливает разрешение по высоте для выходного изображения в пикселах.


Устанавливает пропорцию тонируемого изображения как отношение ширины к высоте.


Блокирует пропорцию при задании пользовательского выходного разрешения.


Устанавливает одно из четырех наиболее часто используемых выходных разрешений.


Отображает имя текущего размерного стиля. По умолчанию применяется размерный стиль СТАНДАРТ. Текущий стиль применяется к наносимым размерам.


Вывод списка размерных стилей чертежа. Текущий стиль выделен. Нажатием правой кнопкой мыши в списке вызывается контекстное меню, с помощью которого можно устанавливать текущий стиль, переименовывать и удалять стили. Стиль, который является текущим или используется в текущем чертеже, невозможно удалить.


 Управление отображением стилей в списке "Стили". Если необходимо, чтобы на чертеже отображались все размерные стили, следует выбрать "Все стили". Если необходимо, чтобы на чертеже отображались размерные стили только нанесенных размеров, следует выбрать "Задействованные стили".


Если эта опция включена, в чертежах, на которые есть внешние ссылки, не используются стили из списка "Стили".


Графическое представление стиля, выбранного в списке "Стили".


Описание стиля, выбранного в списке "Стили", по отношению к текущему стилю. Если описание не помещается в окне, необходимо нажать на панели и с помощью клавиш со стрелкой прокрутить текст вниз.


Установка текущим размерного стиля, выделенного в списке "Стили". Текущий стиль применяется к наносимым размерам.


Отображает диалоговое окно "Создание нового размерного стиля", в котором можно задать параметры нового размерного стиля.


Отображает диалоговое окно "Изменение размерного стиля", в котором производится модификация параметров стиля. Опции этого окна аналогичны опциям диалогового окна "Новый размерный стиль".


Отображает диалоговое окно "Переопределение текущего стиля", в котором можно временно переопределить параметры стиля. Опции этого окна аналогичны опциям диалогового окна "Новый размерный стиль". Переопределения отображаются в списке "Стили" как стили с несохраненными изменениями.


Отображает диалоговое окно "Сравнение размерных стилей", в котором можно сравнить два размерных стиля или вывести список всех свойств одного размерного стиля.


Присвоение размерному стилю нового имени.


Стиль, на основе которого создается новый стиль. Использование существующего стиля в качестве основы позволяет создать новый стиль с минимумом усилий, т.к. на практике большинство стилей отличается друг от друга всего лишь несколькими установками переменных.


Создание размерного субстиля, применимого только к отдельным типам размеров. Например, можно создать модификацию размерного стиля СТАНДАРТ, используемую только для размеров диаметра.


Отображает диалоговое окно "Новый размерный стиль", в котором можно задать свойства нового размерного стиля.


Свойства размерных линий.


Отображает и устанавливает цвет размерных линий. При выборе значения "Выбор цвета" (оно находится в конце списка) открывается диалоговое окно "Выбор цвета". Можно также ввести название цвета или его номер. (Системная переменная SNAPSTYL)


 Установка типа размерных линий. (Системная переменная DIMLTYPE)


Установка веса для размерных линий. (Системная переменная DIMLWD)


Если в качестве размерных стрелок используются засечки, с помощью данной опции можно указать, на какое расстояние размерная линия должна продолжаться за пределами выносных линий. (Системная переменная DIMDLE)


Задает расстояние между размерными линиями в размерах от общей базы. Расстояние вводится в текстовом поле. Подробнее о базовых размерах см. описание команды РЗМБАЗОВЫЙ. (Системная переменная DIMDLI.)


Подавляет вывод размерных линий, если они выходят за пределы выносных линий. Опция "Разм линия 1" действует на первую размерную линию; опция "Разм линия 2" - на вторую. (Системные переменные DIMSD1 и DIMSD2)


Свойства выносных линий.


Устанавливает цвет выносных линий. При выборе значения "Выбор цвета" (оно находится в конце списка) открывается диалоговое окно "Выбор цвета". Можно также ввести название цвета или его номер. (Системная переменная DIMCLRE.)


Установка типа первой выносной линии. (Системная переменная DIMLTEX1)


Установка типа второй выносной линии. (Системная переменная DIMLTEX2)


Установка веса для выносных линий. (Системная переменная DIMLWE)


Подавляет вывод выносных линий. Опция "Вын линия 1" действует на первую выносную линию; опция "Вын линия 2" - на вторую. (Системные переменные DIMSE1 и DIMSE2)


Указывает расстояние, на которое выносные линии должны выступать за размерную. (Системная переменная DIMEXE)


Указывает расстояние, на которое выносные линии отступают от точек объекта. (Системная переменная DIMEXO)


Активизирует функцию выносных линий фиксированной длины. (Системная переменная DIMFXLON)


Установка полной длины выносных линий от размерной линии до исходной точки размера. (Системная переменная DIMFXL)


Отображает на экран образцы размерных изображений, отображающих результат изменения параметров размерного стиля.


Управляет видом размерных стрелок.


Стрелка для первой размерной линии. При изменении типа первой стрелки автоматически изменяется и тип второй. (Системная переменная DIMBLK1)


Стрелка для второй размерной линии. (Системная переменная DIMBLK2)


Задание формата стрелки для выноски. (Системная переменная DIMLDRBLK)


Отображает и задает размер стрелок. (Системная переменная DIMASZ)


Управляет простановкой маркеров центра и центровых линий при нанесении диаметров и радиусов. С маркерами центра и центровыми линиями работают команды РЗМЦЕНТР, РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС. В командах РЗМДИАМЕТР и РЗМРАДИУС можно нарисовать маркеры центра только в том случае, если размерная линия размещается за границами круга или дуги.


Не создает ни маркера центра, ни центровых линий. В системной переменной DIMCEN данное значение сохраняется равным 0.


Создает маркер центра. Величина маркера центра запоминается в переменной DIMCEN в виде положительного числа.


Создает центровые линии. Размер центровых линий запоминается в переменной DIMCEN в виде отрицательного числа.


Отображает и задает размер маркера центра или центровой линии. (Системная переменная DIMCEN)


Вставка символов длины дуги перед текстом размера. (Системная переменная DIMARCSYM)


Вставка символов длины дуги над текстом размера. (Системная переменная DIMARCSYM)


Запрет отображения символов длины дуги. (Системная переменная DIMARCSYM)


Определяет угол пересекающегося сегмента размерной линии, представляющей собой ломаную линию размера радиуса. (Системная переменная DIMJOGANG)


Отображает на экран образцы размерных изображений, отображающих результат изменения параметров размерного стиля.


Отображает и устанавливает текущий стиль размерного текста. Стиль выбирается из списка "Стиль". Для создания и модификации текстовых стилей служит расположенная справа от списка кнопка с многоточием. (Системная переменная DIMTXSTY)


Отображает диалоговое окно "Текстовые стили", в котором можно создать новый стиль или отредактировать существующий.


Устанавливает цвет размерного текста. При выборе значения "Выбор цвета" (оно находится в конце списка) открывается диалоговое окно "Выбор цвета". Также можно ввести название цвета или его номер. (Системная переменная DIMCLRT)


Задание цвета фона текста в размерах. При выборе значения "Выбор цвета" (оно находится в конце списка) открывается диалоговое окно "Выбор цвета". Также можно ввести название цвета или его номер. (Системные переменные DIMTFILL и DIMTFILLCLR)


Устанавливает текущую высоту размерного текста. Ввести значение в текстовом поле. Если в текстовом стиле задана фиксированная высота (т.е. значение высоты в стиле не равно 0), то введенная здесь высота игнорируется. Поэтому, чтобы пользователь имел возможность изменять высоту с помощью вкладки "Текст", высота в описании используемого текстового стиля должна быть равна 0. (Системная переменная DIMTXT)


Задает масштаб дробных значений относительно остального текста. Эта опция доступна, только если для параметра "Формат единиц" вкладки "Основные единицы" задано значение "Дробные". Высота дробных текстов определяется путем умножения высоты обычного текста на данный коэффициент. (Системная переменная DIMTFAC)


Когда выбран этот параметр, размерный текст заключается в рамку. При включении данной опции знак переменной DIMGAP меняется на отрицательный.


Управляет положением размерного текста по вертикали относительно размерной линии. (Системная переменная DIMTAD)


Управление положением размерного текста по горизонтали вдоль размерной линии относительно выносных линий. (Системная переменная DIMJUST)


Устанавливает текущий зазор текста ширину пустого пространства вокруг текста, расположенного в разрыве размерной линии.


Размещает текст горизонтально.


Текст размещается вдоль размерной линии.


Размерный текст располагается вдоль размерной линии, если находится внутри выносных линий, или горизонтально, если находится снаружи.


Отображает на экран образцы размерных изображений, отображающих результат изменения параметров размерного стиля.


Перемещает либо текст, либо стрелки за пределы выносных линий в зависимости от того, какое расположение наиболее оптимально (системная переменная DIMATFIT).


Сначала перемещает стрелки за пределы выносных линий, затем текст (системная переменная DIMATFIT).


Сначала перемещает текст за пределы выносных линий, затем стрелки (системная переменная DIMATFIT).


Если для текста и стрелок места недостаточно, то и текст, и стрелки располагаются вне выносных линий (системная переменная DIMATFIT).


Текст всегда размещается между выносными линиями. (Системная переменная DIMTIX)


Если для стрелок недостаточно места между выносными линиями, они подавляются. (Системная переменная DIMSOXD)


Если выбрана эта опция, размерная линия перемещается при перемещении размерного текста. (Системная переменная DIMTMOVE)


Если выбрана эта опция, размерные линии не перемещаются при перемещении размерного текста. Если текст удален от размерной линии, строится выноска, соединяющая их. Выноска не строится, если текст находится слишком близко к размерной линии. (Системная переменная DIMTMOVE)


Если выбрана эта опция, размерные линии не перемещаются при перемещении размерного текста. Никаких соединений текста и размерной линии не производится. (Системная переменная DIMTMOVE)


Коэффициент масштаба для всех параметров размерного стиля, задающих размеры, расстояния и отступы, включая высоту текста и величину стрелок. На измеренные значения размеров этот параметр не влияет. (Системная переменная DIMSCALE)


Задает масштабный коэффициент, основанный на отношении единиц измерения на текущем видовом экране пространства модели и в пространстве листа. (Системная переменная DIMSCALE)


Дополнительные опции для размещения размерного текста.


Если данная опция включена, игнорируются все режимы размещения по горизонтали и размер помещается в точку, указанную в ответ на запрос "Положение размерной линии". (Системная переменная DIMUPT)


Размерная линия рисуется между образмеренными точками, даже если размерные стрелки размещаются вне этих точек. (Системная переменная DIMTOFL)


Отображает на экран образцы размерных изображений, отображающих результат изменения параметров размерного стиля.


Формат и точность для линейных размеров.


Устанавливает формат единиц для всех типов размеров, кроме угловых. (Системная переменная DIMLUNIT)


Отображает и определяет число десятичных знаков в размерном тексте. (Системная переменная DIMDEC)


Задает формат для дробных текстов. (Системная переменная DIMFRAC)


Задает разделитель для размеров, выраженных в десятичных единицах. (Системная переменная DIMDSEP)


Устанавливает правила округления значений для всех типов размеров, кроме угловых. Если задать точность 0.25, все измеренные расстояния округляются до ближайшего значения, кратного 0.25. При вводе значения 1.0 все измеренные расстояния округляются до ближайшего целого значения. Число цифр в дробных частях расстояний зависит от точности, заданной в поле "Точность". (Системная переменная DIMRND)


Определение префикса размерного текста. Для отображения специальных символов можно ввести их или использовать управляющие коды. Например, управляющий код %%c соответствует символу диаметра. Префикс, заданный явно, имеет приоритет перед префиксами по умолчанию, например, используемыми в диаметрах и радиусах. (Системная переменная DIMPOST)


Определение префикса размерного текста. Для отображения специальных символов можно ввести их или использовать управляющие коды. Например, ввод суффикса мм приводит к результату, изображенному на чертеже. Введенный здесь суффикс имеет приоритет перед суффиксами по умолчанию. (Системная переменная DIMPOST)


Задание линейных параметров масштаба. Применяется в первую очередь к чертежам, созданным в предыдущих версиях программы.


Масштаб: масштабный коэффициент для линейных размеров. Рекомендуется не изменять значение по умолчанию 1.00. Например, при вводе значения 2 для размера в 1 мм проставляется значение 2 мм. Коэффициент не оказывает влияния на угловые размеры, точность округления, положительный и отрицательный допуски. (Системная переменная DIMLFAC)


Только для размеров на листе: масштабный коэффициент единиц измерения применяется только к размерам, сформированным на видовых экранах листа. Данная установка должна оставаться неотмеченной, кроме случаев использования неассоциативных размеров. (Системная переменная DIMLFAC)


Управление подавлением ведущих и замыкающих нулей, а также нулевых значений футов и дюймов. (Системная переменная DIMZIN)


Ведущие: Подавление ведущих нулей во всех десятичных размерах. Например, 0,5000 записывается как ,5000.


Замыкающие: Подавление замыкающих нулей во всех десятичных размерах. Например, 12,5000 представляется как 12,5, а 30,0000 — как 30.


0 футов: подавление вывода значения футов в размере формата футы-дюймы, если расстояние меньше одного фута. Например, 0'-6 1/2" представляется как 6 1/2".


0 дюймов: подавление вывода значения дюймов в размере формата футы-дюймы, если расстояние равно целому числу футов. Например, 1'-0" представляется как 1'.


Отображает и устанавливает текущий формат углов для угловых размеров.


Единицы измерения для угловых размеров. (Системная переменная DIMAUNIT)


Устанавливает число десятичных знаков в угловых размерах. DIMADEC - системная переменная


Управление подавлением ведущих и замыкающих нулей. (Системная переменная DIMAZIN)


Ведущие: подавление ведущих нулей во всех десятичных размерах. Например, 0,5000 записывается как ,5000.


Замыкающие: подавление замыкающих нулей во всех угловых десятичных размерах. Например, 12,5000 представляется как 12,5, а 30,0000 — как 30.


Отображает на экран образцы размерных изображений, отображающих результат изменения параметров размерного стиля.


Разрешает использование альтернативных размерных единиц. Присвоение системной переменной DIMALT значения 1.


Отображает и определяет формат единиц для всех типов размеров, кроме угловых.


Определение формата альтернативных единиц. (Системная переменная DIMALTU)


Установка числа знаков после запятой для альтернативных единиц. (Системная переменная DIMALTD)


Определение коэффициента пересчета из основных единиц в альтернативные. Например, для преобразования дюймов в миллиметры ввести 25,4. Значение не оказывает влияния на угловые размеры и не применяется для точности округления или положительных и отрицательных допусков. (Системная переменная DIMALTF)


Устанавливает правила округления значений для всех типов размеров, кроме угловых. Если задать точность 0,25, все измеренные расстояния округляются до ближайшего значения, кратного 0,25. При вводе значения 1,0 все измеренные расстояния округляются до ближайшего целого значения. Число цифр в дробных частях расстояний зависит от точности, заданной в поле "Точность". (Системная переменная DIMALTRND)


Определение префикса альтернативного размерного текста. Для отображения специальных символов можно ввести их или использовать управляющие коды. Например, управляющий код %%c соответствует символу диаметра. (Системная переменная DIMAPOST)


Определение суффикса альтернативного размерного текста. Для отображения специальных символов можно ввести их или использовать управляющие коды. Например, ввод суффикса cm приводит к результату, изображенному на чертеже. Введенный здесь суффикс имеет приоритет перед суффиксами по умолчанию. (Системная переменная DIMAPOST)


Управление подавлением ведущих и замыкающих нулей, а также нулевых значений футов и дюймов. (Системная переменная DIMALTZ)


Подавляет ведущие нули во всех десятичных размерах. Например, 0,5000 записывается как ,5000.


Подавляет замыкающие нули во всех десятичных размерах. Например, 12,5000 представляется как 12,5, а 30,0000 — как 30.


Подавляет вывод значения футов в размере формата футы-дюймы, если расстояние меньше 1 фута. Например, 0'-6 1/2" представляется как 6 1/2".


Подавляет вывод значения дюймов в размере формата футы-дюймы, если расстояние равно целому числу футов. Например, 1'-0" представляется как 1'.


Управление положением альтернативных единиц в размерном тексте. (Системная переменная DIMAPOST)


Значение в альтернативных единицах записывается в размерном тексте сразу же за значением в основных.


Значение в альтернативных единицах записывается в размерном тексте под значением в основных.


Отображает на экран образцы размерных изображений, отображающих результат изменения параметров размерного стиля.


Управление отображением и форматом допусков в размерном тексте.


Способ определения допусков. (Системная переменная DIMTOL)


Устанавливает число десятичных знаков. (Системная переменная DIMTDEC)


Устанавливает значение верхнего предельного отклонения. При включении опции "Симметрично" обоим отклонениям присваивается это значение. (Системная переменная DIMTP)


Устанавливает значение нижнего предельного отклонения. (Системная переменная DIMTM)


Устанавливает текущую высоту текста для отклонений. Вычисленное отношение высоты текста отклонения к высоте номинального размера сохраняется в переменной DIMTFAC.


Управляет выравниванием текстов отклонений.


Управление подавлением ведущих и замыкающих нулей, а также нулевых значений футов и дюймов. (Системная переменная DIMTZIN)


Подавляет ведущие нули во всех десятичных размерах. Например, 0,5000 записывается как ,5000.


Подавляет замыкающие нули во всех десятичных размерах. Например, 12,5000 представляется как 12,5, а 30,0000 — как 30.


Подавляет вывод значения футов в размере формата футы-дюймы, если расстояние меньше 1 фута. Например, 0'-6 1/2" представляется как 6 1/2".


Подавляет вывод значения дюймов в размере формата футы-дюймы, если расстояние равно целому числу футов. Например, 1'-0" представляется как 1'.


Форматирование допусков альтернативных единиц.


 Отображает и определяет число десятичных знаков после запятой. (Системная переменная DIMALTTD)


Управление подавлением ведущих и замыкающих нулей, а также нулевых значений футов и дюймов. (Системная переменная DIMALTTZ)


Подавляет ведущие нули во всех десятичных размерах. Например, 0,5000 записывается как ,5000.


Подавляет замыкающие нули во всех десятичных размерах. Например, 12,5000 представляется как 12,5, а 30,0000 — как 30.


Подавляет вывод значения футов в размере формата футы-дюймы, если расстояние меньше 1 фута. Например, 0'-6 1/2" представляется как 6 1/2".


Подавляет вывод значения дюймов в размере формата футы-дюймы, если расстояние равно целому числу футов. Например, 1'-0" представляется как 1'.


Отображает на экран образцы размерных изображений, отображающих результат изменения параметров размерного стиля.


Выбор первого размерного стиля для сравнения.


Выбор второго размерного стиля для сравнения. Если в качестве второго стиля выбрать <нет> или тот же стиль, что и первый, отобразятся все свойства этого размерного стиля.


Отображает результат сравнения размерных стилей. При сравнении двух стилей отображаются различающиеся свойства. Если в качестве второго стиля выбрать <нет> или тот же стиль, что и первый, отобразятся все свойства этого размерного стиля.


Копирование результатов сравнения в буфер обмена. Скопированные данные можно вставлять в другие приложения Windows, такие как текстовые редакторы и электронные таблицы.


Значение веса линий для отображаемых границ ячеек. При использовании широких линий следует соответствующим образом увеличить размер ячейки.


Цвет для отображаемых границ ячеек. Если выбрать из списка значение "Выбор цвета", открывается диалоговое окно "Выбор цвета".


Параметры границ применяются ко всем границам выбранных ячеек таблицы.


Параметры границ применяются к наружным границам выбранных ячеек таблицы.


Параметры границ применяются для внутренних границ выбранных ячеек таблицы.


Параметры границ не применяются ни к одной из границ выбранных ячеек таблицы.


 Указывает значения (разделенные запятыми) для добавления к набору значений.


 Перечисляет расстояния или углы, определенные для набора значений.


 Добавляет значения, указанные в диалоговом окне "Расстояния или угол для добавления".


 Удаляет выбранное значение.


Ярлык файла и имя, под которым он хранится.


Информация о типе файла, положении в структуре папок и размере.


Информация об имени файла для системы MS-DOS, дате создания, последней модификации и последнего открытия файла.


Атрибуты файлов, заданные на системном уровне. Для изменения атрибутов следует воспользоваться Проводником Windows.


Показывает, что файл не может быть перезаписан, что предохраняет от случайных изменений или удаления.


Индикатор, обозначающий, что файл подлежит архивации. Этот параметр используется при выборе файлов для резервного копирования.


Файл с таким атрибутом не выводится в списках и может быть открыт только путем явного ввода имени.


Файл является системным. У чертежа нет набора системных атрибутов.


Название, которое должно использоваться при поиске чертежа. Оно может отличаться от имени файла чертежа.


Тема чертежа. Одну и ту же тему обычно назначают чертежам, объединенным в одном проекте или его составной части.


Автор чертежа. Имя автора вводит и изменяет сам пользователь. Для изменения имени автора необходимо удалить существующее имя и задать новое.


Ключевые слова, которые впоследствии могут использоваться для поиска чертежа.


Место для сохранения замечаний и предложений по чертежу.


Базовый адрес, используемый для всех относительных гиперссылок в чертеже. Здесь можно задать Интернет-адрес (например, http://www.autodesk.com или путь к папке на сетевом диске.


Дата и время создания чертежа. Это значение хранится в системной переменной TDCREATE.


Дата и время последнего изменения чертежа. Это значение хранится в системной переменной TDUPDATE.


Имя пользователя, который последним внес в файл изменения. Это имя запоминается в системной переменной LOGINNAME.


Порядковый номер редакции чертежа.


Суммарное количество времени, затраченное на редактирование чертежа. Эти сведения хранятся в системной переменной TDINDWG.


Список заданных пользователем имен и значений свойств текущего чертежа.


Отображает диалоговое окно "Новое свойство", в котором можно задать имя и значение нового пользовательского свойства. Имя должно быть уникальным. Значение задавать не обязательно.


Удаление выбранного в списке свойства.


Присвоение свойству уникального имени. Имя должно иметь длину не более 255 символов. Не допускается использование следующих символов: звездочки (*), знака равенства (=), знаков больше или меньше (< >), косой черты (/), обратной косой черты (\), кавычек ("), апострофа (`), вертикальной черты (|), двоеточия (:) и точки с запятой (;).


Значение свойства. Значение задавать не обязательно.


Задание способа отображения 2D сечения после его создания из 3D объекта.


Задание способа отображения 3D объекта после его создания.


Задание способа отображения рассекаемых объектов чертежа при включенном режиме псевдоразреза.


Включение режима псевдоразреза для выбранного объекта-сечения.


При установке флажка параметры применяются ко всем объектам-сечениям чертежа. При снятии флажка параметры применяются только к текущему объекту-сечению.


Восстановление значений по умолчанию для всех параметров диалогового окна.


Создание 2D сечения.


Создание 3D сечения.


Включение всех 3D объектов (3D тел, поверхностей и областей) в чертеж, в том числе объектов ссылок и блоков.


Позволяет вручную выбрать 3D объекты чертежа (3D тела, поверхности и области), из которых требуется создать сечение.


Временное закрытие диалогового окна с целью выбора объектов для создания сечения. Для возврата к диалоговому окну "Создание сечения/уровня" по завершении выбора объектов следует нажать ENTER.


Вывод информации о количестве выбранных объектов.


Вставка созданного сечения в текущий чертеж в качестве блока.


Замена существующего в чертеже блока на вновь созданное сечение.


Замена существующего в чертеже блока на вновь созданное сечение.


Временное закрытие диалогового окна для выбора сечения в чертеже. Для возврата к диалоговому окну "Создание сечения/уровня" по завершении выбора объектов следует нажать ENTER.


Задание полного пути к файлу, в котором требуется сохранить сечение.


Открытие Диалоговое окно "Параметры сечения".


Создание сечения.


 Отображает диалоговое окно "Свойства фильтра слоев", в котором можно создать фильтр слоев на основе одного или более свойств слоев.


Создание фильтра, содержащего слои, которые выбираются вручную пользователем.


 Отображает Диспетчер конфигураций слоевдиалоговое окно, в котором можно сохранить текущие настройки свойств слоев в именованной конфигурации, а позднее восстановить эти настройки.


Создание нового слоя. В списке отображается слой с именем СЛОЙ1. При этом происходит выделение имени, чтобы пользователь мог сразу же ввести новое имя слоя. Новый слой наследует свойства выделенного в списке при нажатии кнопки (цвет, состояние включенности и т.д.).


Постановка выделенных слоев в очередь на удаление. Физически слои удаляются при нажатии кнопок «Применить» или «OK». Можно удалять только неиспользуемые слои. Невозможно удалить слои 0 и DEFPOINTS, слои с объектами (включая объекты в определениях блоков), текущий слой, а также слои, зависимые от внешних ссылок.


Установка выбранного слоя текущим. Создаваемые пользователем объекты прорисовываются на текущем слое. (системная переменная CLAYER)


Отображает имя текущего слоя.


Осуществление фильтрации списка по имени сразу же при вводе символов. Данный фильтр не сохраняется при закрытии Диспетчера свойств слоев.


Показывает имя текущего фильтра, число отображаемых в списке слоев и число слоев в чертеже.


Отображение всех слоев, не удовлетворяющих критериям выбранного фильтра свойств слоев.


 Отображает список значков, чтобы показать используются ли слои. Для чертежа со множеством слоев следует отключить этот параметр с целью повышения производительности. (системная переменная SHOWLAYERUSAGE)


Управление отображением слоев в списке слоев, находящемся в панели слоев, с помощью текущего фильтра слоев.


Отображение иерархического списка слоев и фильтров чертежа. Самый верхний узел («Все») отображает все слои чертежа. Фильтры перечисляются в алфавитном порядке. Фильтр «Все используемые слои» не может быть изменен пользователем.


Отображение слоев и фильтров слоев вместе с их свойствами и описаниями. Если в области структуры выбран фильтр слоев, то в списке будут отображены только слои, удовлетворяющие этому фильтру. Фильтр «Все» в области структуры отображает все слои и фильтры слоев чертежа. Если выбран фильтр свойств, но не существует слоев, которые соответствуют его определениям, то список будет пуст. Пользователь может использовать стандартные методы выбора с помощью клавиатуры. Чтобы модифицировать свойство выбранного слоя или всех слоев в выбранном фильтре, необходимо щелкнуть мышью на значке данного свойства. Если для фильтра слоев отображается смешанный значок или значок “Разные“, то данное свойство не является одинаковым для всех слоев в фильтре.


Место для ввода имени фильтра свойств слоя.


 Отображает примеры применения фильтров по свойствам из раздела Примеры фильтров слоев.


Отображение свойств слоев. Пользователь может использовать для определения фильтра одно или более свойств. Например, можно определить фильтр для отображения всех слоев, которые либо красные, либо голубые и при этом используются объектами. Для включения более чем одного цвета, типа линий или веса линий необходимо продублировать фильтр на следующей строке и выбрать другую настройку.


Отображение результата фильтрации при текущих параметрах фильтра. Образец показывает, какие слои будут отображаться в списке Диспетчера свойств слоев при выборе данного фильтра.


Список именованных конфигураций слоев, которые были сохранены в чертеже, пространство, где они были сохранены и необязательное описание.


Вывод диалогового окна «Сохранение новой конфигурации слоев», где пользователь может определить имя и описание для новой именованной конфигурации слоев.


Удаление выделенной именованной конфигурации слоев.


Вызов стандартного окна выбора файлов, предназначенного для указания ранее экспортированного LAS-файла конфигураций слоев, который загружается в текущий чертеж. Возможно, после этого в чертеже будут созданы новые слои.


Вызов стандартного окна выбора файлов, предназначенного для сохранения конфигурации слоев в LAS-файле.


Определение настроек свойств слоев, которые должны восстанавливаться при восстановлении выделенной именованной конфигурации слоев. При сохранении именованной конфигурации слоев на вкладке «Модель» опции «Зам/Разм на текущем ВЭкране» и «Зам/Разм на новых ВЭкранах» недоступны.


Выделение всех настроек.


Снятие выделения со всех настроек.


При восстановлении именованной конфигурации слоев происходит отключение слоев, созданных после сохранения конфигурации. чертеж выглядит так же, как он выглядел при сохранении именованной конфигурации слоев.


Восстановление состояний и свойств слоев, ранее сохраненных в конфигурации. Восстанавливаются только те состояния и свойства, которые были выбраны при сохранении именованной конфигурации.


Закрытие Диспетчера конфигураций слоев и сохранение изменений.


Задание имени для новой сохраняемой конфигурации слоев.


Необязательное текстовое пояснение к конфигурации слоев, которое отображается в Диспетчере конфигураций слоев.


Список типов линий, загруженных в текущий чертеж.


 Отображает диалоговое окно "Загрузка/перезагрузка типов линий", с помощью которого производится добавление новых типов линий в список доступных.


 Отображает список имеющихся весов линий, которые могут быть применены для слоя. Здесь перечислены фиксированные значения весов линий, наиболее часто используемые в чертежах. Выбрать нужный вес линий для применения.


 Отображает предыдущий вес линий. При создании слою по умолчанию присваивается вес линий ОБЫЧНЫЙ (на печать выводится с шириной 0,01 дюйма, или 0,25 миллиметра). (системная переменная LWDEFAULT)


Новый вес линий, присвоенный слою.


Задание слоев текущего чертежа для преобразования. Выбрать слои для преобразования можно как непосредственно в списке «Исходные слои», так и с помощью фильтра.


Использование фильтра для выбора слоев из списка исходных. В фильтре можно использовать символы-шаблоны. Список символов-шаблонов приведен в таблице раздела Фильтрация и сортировка слоев в спискеРуководства пользователя. Слои, удовлетворяющие условиям фильтра, добавляются к списку выбранных явным указанием.


Выбор слоев из числа отфильтрованных.


Сопоставление слоев из списка исходных и слоев назначения.


Сопоставление слоев из обоих списков, имеющих одинаковые имена.


Список слоев, в которые можно преобразовать слои текущего чертежа.


Загрузка слоев в список слоев назначения из чертежа, шаблона или файла стандартов по выбору пользователя. Если в выбранном файле уже содержится таблица сопоставлений слоев, то эта информация отображается в окне Транслятора слоев.


Добавление нового слоя в список слоев назначения. Если до нажатия кнопки "Новый" выбрать какой-либо слой в списке "Слои назначения", свойства этого слоя будут использованы по умолчанию для нового слоя. Запрещено использовать имя уже существующего слоя при создании нового слоя.


Вывод списка слоев, предназначенных для преобразования, и списка свойств, которые они при этом получат. У каждого слоя эти свойства можно отредактировать с помощью кнопки «Изменить».


 Открывает диалоговое окно "Редактирование слоя", где можно изменить выбранное соответствие слоев. Здесь можно изменить цвет, тип и вес линий слоя. Если во всех чертежах, участвующих в преобразовании слоев, используются именованные стили печати, стиль печати также можно изменять.


Удаление выбранного сопоставления слоев из таблицы.


Сохранение текущей таблицы сопоставлений слоев в отдельном файле для использования в дальнейшем.


 Открывает диалоговое окно "Параметры", где можно настроить преобразование слоев.


Запуск процесса преобразования слоев на основе заданных сопоставлений.


Поведение цветов объектов при преобразовании слоев остаются без изменений или принимают присвоенный этому слою цвет. Если опция включена, то объекты получают текущий для слоя назначения цвет. Если опция отключена, то объекты сохраняют свой оригинальный цвет.


Поведение типов линий объектов при преобразовании слоев: остаются без изменений или принимают присвоенный этому слою тип. Если опция включена, то объекты получают текущий для слоя назначения тип линий. Если опция отключена, то объекты сохраняют свой оригинальный тип линий.


Установка режима преобразования объектов внутри блоков. Если опция включена, то объекты внутри блоков также преобразуются. Если опция отключена, то такие объекты остаются без изменений.


Включение/отключение режима записи результатов процесса преобразования слоев в файл журнала. Если опция включена, то в папке, где находится исходный чертеж, создается файл журнала. Этот файл имеет одинаковое с чертежом имя, его расширение .log. Если опция отключена, файл журнала не создается.


Выбор слоев, отображаемых в области рисования. Если опция включена, то в области рисования отображаются только те слои, которые выбраны в диалоговом окне Транслятора слоев. Если опция отключена, отображаются все слои.


Имя слоя.


Тип линий слоя.


Цвет слоя.


Вес линий слоя.


Стиль печати слоя. Изменение стиля печати возможно, только если во всех чертежах используются именованные стили печати.


Задание параметров нового чертежа. С помощью параметра "С самого начала" можно создать новый чертеж с использованием британской или метрической системы единиц по умолчанию. С помощью параметра "По шаблону" можно создать новый чертеж с использованием настроек, заданных в выбранном шаблоне чертежа. С помощью параметра "Вызов Мастера" можно создать новый чертеж с использованием настроек, заданных в окне мастера быстрой подготовки или мастера детальной подготовки. (первый параметр - "Открытие чертежа" - недоступен при использовании команды СОЗДАТЬ. Для открытия чертежа служит команда ОТКРЫТЬ.)


Отображает описание используемых параметров единиц измерения.


Вывод списка всех существующих DWT-файлов, находящихся в папке, которая задана в диалоговом окне "Настройка". Выбрать файл в качестве основы для создания нового чертежа.


Отображает образец для просмотра выбранного файла.


Вызов диалогового окна "Выбор файла шаблона" (стандартное диалоговое окно выбора файлов), в котором можно указать шаблон, не попавший в список выбора шаблонов.


Отображает описание выбранного шаблона. При создании собственного шаблона можно использовать диалоговое окно "Описание шаблона" для ввода текста описания шаблона. См. команду СОХРАНИТЬКАК.


Пошаговые инструкции для задания параметров нового чертежа. Существует две разновидности мастеров: мастер быстрой подготовки и мастер детальной подготовки.


Отображает описание выбранного мастера.


Позволяет ввести описание шаблона чертежа. Описание отображается при выборе шаблона в диалоговом окне "Начало работы" или в диалоговом окне "Создание нового чертежа".


Задание британских или метрических единиц измерения для шаблона чертежа.


При сохранении файла чертежа в формате прежних версий или чертежа, в котором содержатся сторонние объекты (объекты от других приложений), для записи в файл объектов-заместителей сторонних объектов следует установить флажок "Сохранять объекты-заместители". Если флажок не установлен, в файле чертежа сохраняются только контуры сторонних объектов. (системная переменная PROXYGRAPHICS)


Задание формата создаваемого файла (ASCII или двоичный). DXF-файлы формата ASCII могут загружаться в текстовые редакторы; они совместимы с более широким спектром приложений. DXF-файлы двоичного формата содержат те же данные, что и файлы формата ASCII, но в более компактном виде. Скорость записи и чтения двоичных файлов выше.


Позволяет определить, какие объекты записываются в DXF-файл: только выбранные объекты или все объекты чертежа. Если флажок установлен, в выходной файл выводится информация только о выбранных объектах и частичных вхождениях включенных блоков. Таблицы описаний блоков не включаются в выходной файл.


Включение/отключение предварительного просмотра изображения чертежа в области просмотра диалогового окна "Выбор файла". Данная опция также контролируется системной переменной RASTERPREVIEW.


Сохранение файла с заданием количества двоичных разрядов точности. В большинстве случаев достаточно использовать значение по умолчанию; однако для некоторых чертежей и приложений требуется повышенная точность. Если при загрузке созданных DXF-файлов возникают неполадки, следует увеличить точность. Единственный недостаток использования повышенной точности - увеличение размера сохраняемых файлов. Низкую точность рекомендуется применять только в специальных случаях.


Отображение имени внешней ссылки в списке после ее вставки в чертеж. При выборе имени внешней ссылки в списке путь доступа к файлу соответствующего чертежа отображается в поле "Путь".


Вызов диалогового окна "Выбор файла внешней ссылки" (стандартного диалогового окна выбора файлов), в котором выбираются новые внешние ссылки для текущего чертежа.


Отображение пути, по которому найдена внешняя ссылка.


Отображение сохраненного пути доступа к внешней ссылке. Сохраненный путь может быть абсолютным (полностью заданным), относительным (частично заданным) или не заданным.


Задание типа внешней ссылки — вставленная или наложенная. Наложенная внешняя ссылка отличается от вставленной тем, что она игнорируется при вставке содержащего ее чертежа в другой чертеж в качестве внешней ссылки.


Выбор типа сохраненного пути доступа к внешней ссылке - "Полный путь", "Относительный путь" или "Путь не задан". Перед установкой значения "Относительный путь" необходимо сохранить текущий чертеж. Для вложенной внешней ссылки относительный путь всегда указывает на расположение ее главного чертежа, который не обязательно является текущим.


Задание точки вставки для выбранной внешней ссылки.


Отображение подсказок в командной строке и отключение опций "X", "Y" и "Z". Описания опций, выводимых в командной строке, совпадают с описаниями соответствующих опций в группе "Точка вставки" команды ВСТАВИТЬ.


Задание координаты X точки текущего чертежа, в которую требуется вставить вхождение внешней ссылки. Точка вставки, заданная командой БАЗА в файле внешней ссылки, совмещается с точкой вставки в текущем чертеже.


Задание координаты Y точки текущего чертежа, в которую требуется вставить вхождение внешней ссылки. Точка вставки, заданная в системной переменной BASE в файле внешней ссылки, совмещается с точкой вставки в текущем чертеже.


Задание координаты Z точки текущего чертежа, в которую требуется вставить вхождение внешней ссылки. Точка вставки, заданная в системной переменной BASE в файле внешней ссылки, совмещается с точкой вставки в текущем чертеже.


Задание масштаба для выбранной внешней ссылки.


Отображение подсказок в командной строке и отключение опций "Масштаб по X", "Масштаб по Y" и "Масштаб по Z". Описания опций, выводимых в командной строке, совпадают с описаниями соответствующих опций в группе "Точка вставки" команды ВСТАВИТЬ.


Масштаб по оси X для вхождения внешней ссылки.


Масштаб по оси Y для вхождения внешней ссылки.


Масштаб по оси Z для вхождения внешней ссылки.


Обеспечивает задание масштабных коэффициентов по осям Y и Z, равных масштабному коэффициенту по оси X.


Задание угла поворота для вхождения внешней ссылки.


Отображение подсказок в командной строке и отключение опции "Угол". Появляется запрос угла поворота, аналогичный запросу для команды ВСТАВИТЬ.


Задание угла поворота, под которым вхождение внешней ссылки вставляется в текущий чертеж.


Отображение информации о единицах блока.


Отображение значения системной переменной INSUNITS для вставленного блока.


Отображение масштабного коэффициента, который вычисляется на основе значения системной переменной INSUNITS блока и единиц чертежа.


Преобразование внешних ссылок на файлы чертежа в стандартные описания локальных блоков. После внедрения внешней ссылки в текущий чертеж эта ссылка и все зависимые от нее именованные объекты становятся частью текущего чертежа. Для добавления в таблицу описаний текущего чертежа отдельных зависимых от внешней ссылки именованных объектов, таких как блоки, текстовые стили, размерные стили, слои или типы линий, служит команда ВНЕДРИТЬ. Существует два способа внедрения внешних ссылок в текущий чертеж — внедрение и вставка. При внедрении имена таблицы описаний внешней ссылки изменяются. При вставке имена таблицы описаний внешней ссылки не изменяются. Для внедрения вложенной внешней ссылки требуется также внедрить ее родительскую ссылку.


Опция внедряет элементы выбранной внешней ссылки в текущий чертеж. Имена символов внешней ссылки изменяются с имя_блока|имя_символа на имя_блока$n$имя_символа. Таким образом, для всех символов вставляемой внешней ссылки в символьной таблице текущего чертежа создаются уникальные имена.


Внедрение внешней ссылки способом, который эквивалентен удалению внешней ссылки и последующей вставке чертежа внешней ссылки в текущий чертеж. Имена зависимых от внешней ссылки объектов не преобразуются в формат имя_блока$n$имя_символа. Как и при вставке чертежей, если имя внедряемого именованного объекта совпадает с именем уже существующим в текущем чертеже именем, переопределение имени существующего объекта не производится. Внедренный именованный объект, зависимый от внешней ссылки, наследует свойства существующего в текущем чертеже именованного объекта.


Вхождение, выбранное для редактирования, и все его вложенные элементы (внешние ссылки и т.д.).


Здесь отображается образец для быстрого просмотра содержимого текущего выбранного вхождения.


Расположение файла, в котором хранится чертеж ссылки. Если выбрано вхождение блока, путь не отображается.


Включение и отключение автоматического выбора вложенных объектов для редактирования.


Включение и отключение выбора вложенных объектов для редактирования пользователем.


Задает уникальность имен слоев и других именованных объектов, полученных из выбранного вхождения.


Управление извлечением и отображением описаний переменных атрибутов при редактировании вхождений блоков.


Блокирование объектов, не входящих в рабочий набор. Данная опция служит для предотвращения случайного выбора и редактирования объектов исходного чертежа в режиме редактирования вхождения.


Вызов диалогового окна "Нормоконтроль".


Вызов диалогового окна "Параметры нормоконтроля", в котором задаются дополнительные параметры для диалоговых окон "Нормоконтроль" и "Настройка стандартов".


Список всех файлов стандартов (DWS-файлов), подключенных к текущему чертежу. Для подключения к чертежу дополнительного файла стандартов следует нажать кнопку "Добавить файл стандартов". Для отключения от чертежа выбранного в списке файла стандартов следует нажать кнопку "Отключить файл стандартов". При возникновении конфликтов между файлами стандартов (например если в двух стандартах задан слой с одним и тем же именем, но разными свойствами) приоритетом обладает файл стандартов, который расположен в списке ближе к началу. Для перемещения файла стандартов вверх или вниз по списку следует выбрать этот файл в списке и нажать кнопку "Вверх" или кнопку "Вниз".


Подключение к текущему чертежу AutoCAD дополнительного файла стандартов.


Отключение выбранного в списке файла стандартов от чертежа. Отключение файла стандартов не влечет за собой удаление этого файла. При отключении производится разрыв связи текущего чертежа с файлом стандартов.


Перемещение выбранного файла стандартов вверх по списку.


Перемещение выбранного файла стандартов вниз по списку.


Краткая информация о выбранном в списке файле стандартов. Можно добавить комментарии и заголовок к описанию путем открытия файла DWS и использования команды СВОЙСТВАРИС. В диалоговом окне "Свойства чертежа" выберите вкладку "Документ".


Список надстроек, установленных в системе. Можно указать, какая надстройка будет использоваться для проверки чертежа, отметив ее в списке.


Краткая информация о выбранной в списке надстройке.


Здесь задаются параметры уведомлений о нарушениях стандартов.


Выбор этой опции отключает уведомления о нарушениях стандартов и об отсутствии файлов стандартов.


Выбор этой опции включает уведомления о нарушениях стандартов в текущем чертеже. При нарушении стандарта отображается предупреждение, в котором сообщается, сколько нестандартных объектов было создано или отредактировано во время работы с чертежом. После вывода предупреждения можно исправить нарушение стандарта или проигнорировать его. Если в чертеже используются пакетные файлы или LISP-процедуры, предупреждение не выводится до тех пор, пока пакет или процедура не будут выполнены (системная переменная STANDARDSVIOLATION).


Если выбрана эта опция, при открытии файла, связанного с файлом стандартов, а также при создании и редактировании нестандартных объектов в строке состояния отображается значок стандарта (системная переменная STANDARDSVIOLATION).


Здесь задаются параметры исправления нестандартных свойств или игнорирования нарушений.


Управляет режимом автоматического исправления не соответствующих стандартам объектов, если существует наиболее предпочтительная замена. Автоматическая замена происходит только в случаях, когда нестандартный объект имеет имя, совпадающее с именем обладающего другими свойствами стандартного объекта. В этом случае свойства стандартного объекта назначаются объекту, который не соответствовал стандартам. После проверки чертежа количество исправленных нарушений стандартов отображается в окне предупреждения.


Управление режимом отображения ошибок, помеченных как игнорируемые. Если эта опция активна, нарушения стандартов, помеченные как игнорируемые, все равно отображаются на экране при проверке текущего чертежа.


Перечень файлов стандартов, на основе которых по умолчанию выбирается рекомендуемое исправление в списке "Заменить на" диалогового окна "Нормоконтроль". Если имеется рекомендуемое исправление (помеченное "галочкой"), по умолчанию выбирается именно рекомендуемое исправление, независимо от выбранного в этом поле файла. Если рекомендуемое исправление не найдено, и выбран файл стандартов (DWS), выбирается первое исправление из выбранного файла стандартов. Если для данной опции выбрано значение "Нет" и рекомендуемое исправление отсутствует, для замены ничего не выбирается.


Список имен имеющихся текстовых стилей. Создание новых стилей, переименование и удаление имеющихся. Выделенный в списке стиль является текущим. Для изменения текущего стиля нужно либо выбрать другой стиль из списка, либо создать стиль с помощью кнопки "Новый".


Вызов диалогового окна "Новый текстовый стиль" и автоматическое создание нового стиля с именем “стильn“ (где n - порядковый номер нового стиля). Можно либо принять это имя, либо ввести вместо него другое; затем необходимо нажать "OK".


Вызов диалогового окна "Переименование текстового стиля". Для переименования текстового стиля необходимо ввести новое имя и нажать "OK".


Удаление текстового стиля. Перед нажатием кнопки "Удалить" необходимо сделать удаляемый стиль текущим в списке.


Изменение шрифта стиля.


Выводит список имен всех зарегистрированных шрифтов TrueType и SHX-шрифтов, находящихся в папке Fonts. При выборе имени из списка программа читает файл соответствующего шрифта. Загрузка описаний символов файла выполняется автоматически (если только этот файл не используется другим текстовым стилем). Один и тот же шрифт может использоваться различными текстовыми стилями. См. раздел Назначение шрифтов в Руководстве пользователя.


Начертание символов шрифта (курсив, полужирный или обычный). Если установлен флажок "Использовать большой шрифт", данная опция заменяется опцией "Большой шрифт", которая используется для выбора имени файла большого шрифта.


Высота символов текста. Если ввести 0.0, программа запрашивает высоту при создании текстового объекта с использованием данного текстового стиля. Задание величины, большей чем 0.0, устанавливает фиксированную высоту. При одной и той же высоте символы шрифтов TrueType могут выглядеть несколько меньшими по сравнению с символами SHX-шрифтов. См. раздел Задание высоты символов в Руководстве пользователя.


Использование файла большого шрифта (для азиатских языков). Опция доступна, только если основным является SHX-шрифт. Большие шрифты могут быть созданы только на базе файлов SHX-шрифтов.


Отображение символов перевернутыми.


Отображение символов справа налево.


Написание текста сверху вниз. Вертикальное направление может быть выбрано, только если оно поддерживается используемым шрифтом. Для шрифтов TrueType оно недопустимо.


Степень сжатия/растяжения символов. Задание значения, меньшего 1.0, вызывает сжатие. Задание значения, большего 1.0, вызывает растяжение.


Угол наклона символов текста. Значение угла наклона текста может лежать в диапазоне от -85 до 85 градусов.


Образец текста, динамически изменяющийся при смене шрифтов и задании эффектов. Для изменения текста, показываемого в качестве образца, служит текстовое поле в нижней части группы.


Обеспечивает предварительный просмотр текста, выводимого на печать.


Обновление образца текста в области предварительного просмотра изображений символов с учетом всех изменений, внесенных в диалоговом окне.


Задание параметров выравнивания блока в ячейке таблицы. Относительно верхней и нижней границы ячейки блок можно выравнивать по середине, по верхнему краю или по нижнему краю. Относительно левой и правой границы ячейки блок можно выравнивать по центру, по левому краю или по правому краю.


Задание масштаба для вхождения блока. Для автоматического масштабирования блока по размеру ячейки следует ввести значение масштаба или выбрать "Вписать".


Задание угла поворота блока.


Задание имени стиля таблиц. По умолчанию используется стиль STANDARD.


Отображение высоты текста, заданной в текущем стиле таблиц для строк данных (только для чтения).


Отображение образца текущего стиля таблиц.


Задание расположения левого верхнего угла таблицы. Расположение точек задается с помощью мыши или посредством ввода координат в командной строке. Если в стиле таблицы определено направление построения таблицы снизу вверх, точка вставки соответствует левому нижнему углу таблицы.


Задание размера и расположения таблицы. Расположение точек задается с помощью мыши или посредством ввода координат в командной строке. При выборе этой опции число столбцов и строк, а также ширина столбцов и высота строк зависят от размера рамки и параметров столбцов и строк.


Обозначение столбцов


Обозначение строк.


Задание количества столбцов. При выборе опции "Запрос занимаемой области" и задании ширины столбцов включается опция "Авто", и число столбцов вычисляется в соответствии с шириной таблицы.


Задание ширины столбцов в таблице. При выборе опции "Запрос занимаемой области" и задании числа столбцов включается опция "Авто", и ширина столбцов вычисляется в соответствии с шириной таблицы. Минимальная ширина столбцов — один печатный символ.


Задание количества строк. При выборе опции "Запрос занимаемой области" и задании высоты строк включается опция "Авто", и число строк вычисляется в соответствии с высотой таблицы. Стиль таблиц со строкой названия и строкой заголовка определяет таблицу, содержащую как минимум три строки. Минимальная высота строк — одна строка текста.


Задание высоты строки в строках текста. Высота строки текста зависит от высоты текста и отступов от границ ячеек; эти параметры задаются в стиле таблиц. При выборе опции "Запрос занимаемой области" и задании числа строк включается опция "Авто", и высота строк вычисляется в соответствии с высотой таблицы.


Отображение имени стиля, который назначается создаваемым в чертежах таблицам. По умолчанию используется стиль STANDARD.


Отображение списка стилей таблиц. Текущий стиль подсвечивается.


Управление элементами списка "Стили".


Предварительный просмотр стиля, выбранного в списке "Стили.


Установка текущим стиля, выбранного в списке "Стили". Все новые таблицы создаются на основе этого стиля.


Вызов диалогового окна "Создание нового стиля таблиц", в котором можно создавать новые стили таблиц.


Вызов диалогового окна "Изменение стиля таблиц", в котором можно изменять стили таблиц.


Удаление стиля таблиц из списка "Стили". Стили, используемые в чертеже, не могут быть удалены.


Задание имени нового стиля таблиц.


Задание существующего стиля таблиц, параметры которого наследует новый стиль таблиц.


Применение текущих настроек ко всем строкам данных (только для вкладки "Данные").


Добавление строки заголовка таблицы (только для вкладки "Заголовок таблицы") или строки заголовков столбцов (только для вкладки "Заголовки столбцов"). Если убрать этот флажок, параметры свойств ячеек становятся недоступны.


Вывод списка всех текстовых стилей текущего чертежа. Кнопка "[...]" служит для вызова диалогового окна "Текстовые стили", в котором можно создать новый текстовый стиль.


Задание высоты текста. По умолчанию высота текста для данных и ячеек заголовков столбцов равна 0,1800. Высота текста по умолчанию для названия таблицы равна 0,25.


Задание цвета текста.


Задание цвета фона для ячеек. По умолчанию используется значение "Нет".


Задание выравнивания текста в ячейках таблицы. Относительно верхней и нижней границы ячейки текст можно выравнивать по середине, по верхнему краю или по нижнему краю. Относительно правой и левой границы ячейки текст можно выравнивать по центру, по правому краю или по левому краю. Описание всех девяти видов выравнивания приведено в разделе Выравнивание многострочного текстаРуководства пользователя.


Задание типа данных и формата следующих ячеек таблицы: "Данные", "Заголовок столбца" и "Заголовок таблицы".


Применение заданных свойств границ ко всем границам ячеек данных, ячеек заголовков столбцов или ячейки заголовка таблицы, в зависимости от того, какая вкладка выбрана.


Применение заданных свойств границ к внешним границам ячеек данных, ячеек заголовков столбцов или ячейки заголовка таблицы, в зависимости от того, какая вкладка выбрана.


Применение заданных свойств границ к внутренним границам ячеек данных или ячеек заголовков столбцов, в зависимости от того, какая вкладка выбрана. Этот параметр не применим к ячейке заголовка таблицы.


Скрытие границ ячеек данных, ячеек заголовков столбцов или ячейки заголовка таблицы, в зависимости от того, какая вкладка выбрана.


Применение заданных свойств границ к нижним границам ячеек данных, ячеек заголовков столбцов или ячейки заголовка таблицы, в зависимости от того, какая вкладка выбрана.


Назначение веса линий границам, которые задаются с помощью кнопки "Граница". При использовании широких линий может потребоваться увеличить отступы от границ ячеек.


Назначение цвета границам, которые задаются с помощью кнопки "Граница".


Отображение образца таблицы с настройками текущего стиля.


Задание направления построения таблицы.


Задание расстояния между текстом/блоком и левой и правой границами ячеек.


Задание расстояния между текстом/блоком и верхней и нижней границами ячеек.


Задание типа содержимого точек загрузки по умолчанию, допустимого для текущего приложения Autodesk. Список содержит типы, доступные для установленных продуктов Autodesk, поддерживающих функцию точек загрузки.


Отображение URL-адреса исходного файла, имени файла журнала и имени файла содержимого точки загрузки, вставляемого в чертеж в текущий момент. Также позволяет выбрать связанные файлы данных для вставки и задать папку для них.


Отображение URL-адреса исходного файла содержимого точки загрузки, вставляемого в чертеж в текущий момент.


Отображение имени файла журнала для содержимого точки загрузки, вставляемого в чертеж в текущий момент.


Отображение имени файла содержимого точки загрузки, вставляемого в чертеж в текущий момент.


Выбор связанных файлов данных, вставляемых в чертеж вместе с содержимым точки загрузки в текущий момент.


Задание пути к папке назначения для всех связанных файлов данных, вставляемых в чертеж вместе с содержимым точки загрузки в текущий момент.


Определяет, какие типы линий выводятся в списке. Можно, например, отфильтровать типы линий, зависимые от ссылок, а также используемые в объектах или не используемые в них.


Отбор типов линий, не удовлетворяющих условию установленного фильтра. Отобранные типы линий выводятся в списке.


Отображаетдиалоговое окно "Загрузка/перезагрузка типов линий", с помощью которого производится загрузка выбранных типов линий из файла acad.lin и добавление их в список доступных.


Устанавливает выбранный тип линий текущим. Установка текущего типа линий ПОСЛОЮ означает, что создаваемые объекты принимают тот тип линий, который назначен их слою. Установка типа линий ПОБЛОКУ означает, что объекты принимают тип линий CONTINUOUS, пока не будут объединены в блок. При вставке блока все его объекты наследуют тип линий этого блока. Имя типа линий запоминается в системной переменной CELTYPE.


 Удаляет выбранные типы линий из чертежа. Можно удалить только неиспользуемые типы линий. Типы линий ПОСЛОЮ, ПОБЛОКУ и CONTINUOUS нельзя удалить.


Управление выводом группы опций «Подробности» в Диспетчере типов линий.


 Отображает имя текущего типа линий.


Вывод имен загруженных типов линий с учетом установленного фильтра. Для быстрого выделения сразу всех типов линий нажать правую кнопку мыши на списке и из контекстного меню выбрать «Выбрать все».


Предоставление альтернативного доступа к свойствам и дополнительным настройкам.


Отображает и позволяет редактировать имя выбранного типа линий. Имя типа линий может содержать не более 255 символов. Имя типа линии может состоять из букв, цифр, пробелов и специальных символов: знаков доллара ($), дефиса (-) и подчеркивания (_). В именах типов линий нельзя использовать следующие специальные символы: запятую (,), двоеточие (:), знак равенства (=), знак вопроса (?), звездочку (*), знаки меньше и больше (> <), обычную и обратную косую черту (/ \), вертикальную черту (|), кавычки (") и апостроф (`).


Отображает и позволяет редактировать текстовое пояснение для выбранного типа линий.


Задание идентичного масштабирования типов линий в пространствах листа и модели. Опция полезна при одновременном использовании нескольких видовых экранов. (системная переменная PSLTSCALE)


Значение глобального масштабного коэффициента для всех типов линий. (системная переменная LTSCALE)


Масштаб типа линий для вновь создаваемых объектов. Результирующий масштаб равен произведению значений глобального масштаба и текущего масштаба объекта. (системная переменная CELTSCALE)


Присвоение масштабу типа линий одного из стандартных значений по ISO. Результирующий масштаб равен произведению значений глобального масштаба и текущего масштаба объекта.


 Отображает диалоговое окно "Выбор файла типов линий", в котором можно выбрать различные файлы типов линий (LIN).


Отображает имя LIN-файла текущей библиотеки типов линий. Можно ввести имя другого файла LIN или нажать кнопку "Файл", чтобы выбрать файл в диалоговом окне "Выбор файла типов линий".


Здесь перечисляются доступные для загрузки типы линий. Для выделения сразу всех имеющихся типов линий нажать правую кнопку мыши на списке и из контекстного меню выбрать «Выбрать все».


Перечисляет все листы, которые будут включены в комплект, в соответствии с иерархией. На этой вкладке можно создать комплект из подшивки, группы листов или одного листа. Для вызова функции необходимо открыть подшивку в Диспетчере подшивок, нажать правую кнопку мыши на подшивке, группе листов или одиночном листе и выбрать из контекстного меню пункт "Сформировать комплект".


Перечисляет все файлы, которые будут включены в комплект, в виде иерархического дерева. По умолчанию сюда заносятся все файлы, на которые ссылается текущий чертеж (внешние ссылки, стили печати, шрифты и др.). Пользователь может добавлять и исключать файлы из комплекта. В комплект не включаются файлы, ссылки на которые установлены с помощью URL.


Отображает файлы для включения в комплект в табличном формате. По умолчанию сюда заносятся все файлы, на которые ссылается текущий чертеж (внешние ссылки, стили печати, шрифты и др.). Пользователь может добавлять и исключать файлы из комплекта. В комплект не включаются файлы, ссылки на которые установлены с помощью URL.


Открывает стандартное диалоговое окно выбора файлов, в котором можно выбрать дополнительный файл для включения в комплект файлов. Эта опция доступна как на вкладке "Дерево файлов", так и на вкладке "Таблица файлов".


Здесь можно ввести текстовые примечания к формируемому комплекту файлов. Примечания также включаются в отчет о работе процедуры. Для того, чтобы получить возможность использования шаблона примечаний, нужно создать текстовый файл etransmit.txt и занести в него стандартный текст примечания. Файл необходимо сохранить в одной из папок пути доступа к вспомогательным файлам, заданного на вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка".


Список ранее сохраненных наборов параметров. Принятый по умолчанию набор параметров комплекта называется СТАНДАРТ. Для выбора другого параметра комплекта нужно нажать кнопку мыши. Для создания новых наборов параметров и изменения существующих служит кнопка "Наборы параметров". При нажатии правой кнопки появляется контекстное меню.


Отображает диалоговое окно "Наборы параметров комплектов", в котором можно создавать, изменять и удалять наборы параметров комплектов файлов.


Отображение отчетных сведений о комплекте файлов. К их числу относятся заданные примечания к комплекту и автоматически сгенерированные сопроводительные примечания, информирующие о том, как правильно использовать файлы комплекта. Например, если шрифты SHX обнаружены в одном из чертежей комплекта, указывается папка, в которую следует скопировать эти файлы, чтобы их можно было найти в системе, в которой установлен комплект файлов. В отчет также включается текст пользовательских примечаний к комплекту.


Список параметров комплекта файлов.


Создание нового набора параметров.


Переименование выделенного набора параметров комплекта файлов.


Отображает диалоговое окно "Изменение набора параметров комплекта", в котором можно изменять настройки комплекта файлов.


Удаление выделенного набора параметров комплекта файлов.


Список параметров комплекта. Выбрать параметры для импорта в текущую подшивку.


Отображение дополнительного описания, сохраненного вместе с выбранным параметром комплекта.


Отображение места хранения текущей подшивки.


Если выбран этот параметр, места хранения импортируемых подшивок заменяются на места хранения текущих подшивок.


Импорт параметров комплекта в список с пометками.


Тип формируемого комплекта файлов.


Указывает формат, в который преобразовываются все включаемые в комплект файлы. В раскрывающемся списке можно выбрать формат файла чертежа.


Задание расположения создаваемого комплекта файлов. В списке представлены последние девять использовавшихся для этого папок. Чтобы задать новую папку, следует нажать кнопку "Обзор" и разыскать папку в структуре диска.


Вызов стандартного диалогового окна выбора файлов. В нем следует перейти в папку, в которую должен быть записан формируемый комплект.


Выбор метода для задания имени комплекта файлов. Под этим полем отображается имя, присваиваемое комплекту по умолчанию. Опция недоступна, если комплект имеет тип "Папка с файлами".


Дублирует структуру папок для файлов формируемого комплекта. Корневой папкой является папка верхнего уровня в иерархическом дереве папок.


Определяет корневую папку для относительных путей зависимых от чертежей файлов, таких как внешние ссылки.


Вызов стандартного диалогового окна выбора файлов, в котором пользователь может определить корневую папку.


При создании комплекта все файлы собираются в одной папке.


В комплекте сохраняется структура папок всех файлов. Это упрощает процесс их переноса на другие компьютеры. Эта опция недоступна, если комплект сохраняется где-либо в Интернете.


Включает в комплект файлов все ассоциированные файлы шрифтов (TTF и SHX).


Позволяет отнести текстуры к материалам, присоединяемым к объектам или граням.


Запуск используемой по умолчанию программы работы с электронной почтой при создании комплекта файлов, чтобы отправить сообщение с комплектом файлов в качестве приложения.


Замена настроенного принтера/плоттера для комплекта файлов на пустое устройство. Локальный принтер/плоттер, как правило, не совпадает с установленным у адресата.


Внедрение всех внешних ссылок в файлы, в которые они вставлены.


Вызов диалогового окна "Комплект файлов задание пароля", предназначенного для защиты комплекта файлов с помощью пароля.


Включение в комплект файла данных подшивки (DST), файлов чертежей блоков марок и идентификаторов (DWG), а также файлов шаблонов чертежей (DWT).


Здесь вводится текст пояснения к набору. Пояснение к текущему набору отображается в окне "Формирование комплекта файлов" под списком наборов параметров. Для получения описания любого параметра комплекта можно выбрать этот параметр в списке.


Отображение имени текущего набора параметров комплекта файлов.


Задание цвета для с помощью Индекса цветов AutoCAD. При наведении курсора на цвет ниже палитры отображается его номер, а также значения красного, зеленого и голубого. Нажать кнопку мыши на цвете для его выбора или ввести в поле "Цвет" его имя или числовое значение.


Во вторую палитру входят цвета с номерами от 1 до 9. У этих цветов помимо номеров имеются также и имена.


В третью палитру входят цвета с номерами от 250 до 255; эти цвета представляют собой оттенки серого.


Указывает, что новым объектам присваивается цвет, назначенный слою, на котором они создаются. При выборе команды ПОСЛОЮ цвет текущего слоя отображается в образцах старого и нового цветов.


Указывает, что новые объекты имеют цвет по умолчанию (белый или черный, в зависимости от конфигурации) до тех пор, пока они не будут объединены в блок. При вставке блока в чертеж все его объекты принимают цвет блока.


Задает имя цвета, цвет ПОСЛОЮ или ПОБЛОКУ или номер индекса цвета AutoCAD (ACI) от 1 до 255. Последний выбранный цвет отображается на образце нового цвета.


Отображает последний выбранный цвет.


Отображает цвет, выбранный в настоящий момент.


Задание цвета из полной палитры цветов (True Color, 24-битные цвета). Цвет выбирается с помощью цветовой модели HSL (оттенок, насыщенность, яркость) или RGB (красный, зеленый, синий). Полная палитра содержит более 16 миллионов цветов. В зависимости от выбранной цветовой модели на вкладке "Вся палитра" доступны различные опции.


Значение оттенка цвета. Оттенок представляет собой определенную длину волны света внутри видимого спектра. Чтобы задать оттенок, используйте цветовой спектр или ввести значение в поле "Оттенок". Изменение этого значения влияет на значение цвета в модели RGB. Допустимые значения оттенка лежат в пределах от 0 до 360 градусов.


Значение чистоты цвета. При высокой насыщенности цвет выглядит более чистым, в то время как при низкой насыщенности цвет выглядит "полинявшим". Чтобы задать насыщенность цвета, используйте цветовой спектр или ввести значение в поле "Насыщенность". Изменение этого значения влияет на значение цвета в модели RGB. Допустимые значения насыщенности лежат в пределах от 0 до 100%.


Значение яркости цвета. Чтобы задать яркость цвета, используйте указатель или ввести значение в поле "Яркость". Допустимые значения яркости лежат в пределах от 0 до 100%. При значении яркости 0% цвет становится черным, 100% белым. Оптимальное значение яркости цвета 50%. Изменение этого значения также влияет на значение цвета в модели RGB.


Указывает оттенок и чистоту цвета. Чтобы задать оттенок, переместите перекрестие из стороны в сторону над цветовым спектром. Чтобы задать насыщенность цвета, нужно переместить перекрестие сверху вниз над цветовым спектром.


Значение яркости цвета. Чтобы задать яркость цвета, нужно переместить указатель или ввести значение в соответствующее поле.


Задание красной составляющей цвета. Значение задается перемещением ползунка или путем ввода числа от 1 до 255 в соответствующее поле. Изменение значения зеленой составляющей цвета отражается на значениях компонентов цветовой модели HSL.


Задание зеленой составляющей цвета. Значение задается перемещением ползунка или путем ввода числа от 1 до 255 в соответствующее поле. Изменение значения зеленой составляющей цвета отражается на значениях компонентов цветовой модели HSL.


Задание синей составляющей цвета. Значение задается перемещением ползунка или путем ввода числа от 1 до 255 в соответствующее поле. Изменение значения зеленой составляющей цвета отражается на значениях компонентов цветовой модели HSL.


Значение цвета в модели RGB. Данное значение обновляется при изменении значения любого компонента моделей HSL и RGB. Значение цвета в модели RGB можно редактировать напрямую, используя следующий формат: 000,000,000.


Отображает последний выбранный цвет.


Отображает цвет, выбранный в настоящий момент.


Выбор альбома цветов, который будет использоваться для задания цвета. В список включены все альбомы цветов, которые были найдены в папках для альбомов цветов, заданных в диалоговом окне "Параметры" вкладки "Файлы".


Отображает страницы выбранного альбома цветов, а также цвета и имена цветов на каждой странице. Поддерживаются альбомы цветов, содержащие до десяти цветов на страницу. Если страницы альбома цветов не пронумерованы, отображается по семь цветов на странице. Для просмотра содержимого альбома следует выбрать нужную цветовую область на шкале цветов или перемещаться по страницам альбома с помощью кнопок со стрелками.


Имя выбранного в настоящий момент цвета из альбома. Можно выполнить поиск определенного цвета в альбоме цветов посредством ввода номера образца цвета и нажатия клавиши TAB. При этом значение в поле нового образца цветов меняется на указанное. Если указанный цвет не найден в альбоме цветов, отображается ближайший к нему по номеру.


Отображает последний выбранный цвет.


Отображает цвет, выбранный в настоящий момент.


Тип содержимого для поиска. От типа содержимого, выбранного в списке "Что искать", зависит набор вкладок и полей поиска, отображаемых в диалоговом окне поиска. Вкладки "Дата изменения" и "Дополнительно" присутствуют в окне только в том случае, когда производится поиск файлов (чертежей, образцов штриховки и т.п.)


Задает имя пути поиска. Можно задать несколько путей, разделяя их точками с запятой. Для выбора пути с помощью диалогового окна следует воспользоваться кнопкой "Обзор".


Вызов диалогового окна "Обзор папок", в котором можно выбрать папку для поиска.


Поиск осуществляется также во вложенных в выбранную папку папках.


Начало выполнения поиска.


Останов поиска. Элементы, найденные до останова, отображаются на панели результатов.


Очистка поля "Искать слова" и установка курсора в это поле.


 Отображает результаты поиска в столбцах в нижней части окна, ширину которых можно изменять. Чтобы загрузить элемент в DesignCenter, следует дважды нажать на нем кнопку мыши.


 Отображают поля задания критериев поиска, соответствующие типу содержимого, выбранному из списка "Что искать". Тип содержимого отображается в имени вкладки. При задании критериев поиска можно использовать глобальные символы.


Текстовая строка, поиск которой будет осуществлен. Чтобы расширить границы поиска, можно использовать символы-шаблоны - звездочку и знак вопроса.


Поля, в которых должен производиться поиск. Для чертежей все значения дополнительных полей (т.е. всех, кроме поля "Имя файла") извлекаются из свойств чертежа с помощью команды ОПЦИИМТФ.


Здесь задается имя чертежа, блока, слоя, внешней ссылки или другого элемента содержимого для поиска.


Поиск файлов, созданных или измененных в промежутке между двумя указанными датами.


Поиск файлов, созданных или измененных за последние несколько месяцев (количество месяцев задается пользователем).


Поиск файлов, созданных или измененных за последние несколько дней (количество дней задается пользователем).


Тип содержимого чертежа, текст которого должен являться дополнительным критерием поиска. Например, можно осуществить поиск по значениям атрибутов блоков (кодам изготовителей и т.п.).


Задание текстовой строки для поиска.


Минимальный или максимальный размер файла. Следует задать способ сравнения ("Не менее" или "Не более"), а затем ввести пороговое значение размера (в Кб).


Включение в штемпель информации об имени чертежа и пути к нему.


Включение имени листа в информацию о штемпеле чертежа


Включение в штемпель информации о дате и времени.


Включение в информацию о штемпеле имени пользователя Windows.


Включение в штемпель информации об имени текущего устройства печати.


Включение в штемпель информации о формате листа для текущего сконфигурированного устройства печати.


Включение в штемпель информации о масштабе выводимого чертежа.


Наглядное изображение расположения образца штемпеля на чертеже, исходя из значений расположения и поворота, заданных в диалоговом окне "Дополнительные опции". Никаким другим способом просмотреть штемпель перед печатью нельзя. Внутреннее содержимое штемпеля здесь не просматривается.


Задание текста, который можно проставить на чертеже и/или занести в журнал при выводе чертежа на печать. Выводится значение, выбираемое в любом пользовательском списке. Например, в одном списке можно разместить типы носителей или цены, а в другом указать названия заданий. Если пользователем выбрано значение <нет>, то дополнительная информация не проставляется.


 Отображает диалоговое окно "Пользовательские поля", в котором можно добавлять, редактировать и удалять задаваемые пользователем поля.


 Указывает местоположение файла параметра штемпеля.


Вызов диалогового окна "Имя файла параметров штемпеля" (стандартного окна выбора файлов), в котором можно указать местоположение файла параметров для использования.


Сохранение текущих параметров штемпеля в новом файле параметров.


 Отображает диалоговое окно "Дополнительные опции", в котором можно задать расположение, свойства текста и единицы для штемпеля. Можно также создать файл журнала и указать его расположение.


 Перечень имеющихся пользовательских полей.


Добавление редактируемого пользовательского поля в конец списка.


Редактирование выбранного пользовательского поля.


Удаление выбранного пользовательского поля.


Задание области для расположения штемпеля. Возможны варианты "Вверху слева", "Внизу слева" (по умолчанию), "Внизу справа" и "Вверху справа". Расположение штемпеля определяется относительно расположения чертежа на странице.


Поворот штемпеля чертежа относительно указанной страницы. Возможны опции "Горизонтально" и "Вертикально" для каждого из вариантов расположения (например, вверху слева горизонтально или вверху слева вертикально).


Штемпель чертежа переворачивается на 180 градусов по вертикали.


Задание значения отступа по X от угла печатаемой области либо от угла листа, в зависимости от пользовательских настроек. При выборе опции "Отступ относительно границ листа" отступ вычисляется так, чтобы штемпель помещался на выбранном формате листа. Текст штемпеля, не умещающийся (по причине смещения) в рамках области печати, обрезается.


Задание значения отступа по Y от угла печатаемой области либо от угла листа, в зависимости от сделанного выбора. При выборе опции "Отступ относительно границ листа" отступ вычисляется так, чтобы штемпель помещался на выбранном формате листа. Текст штемпеля, не умещающийся (по причине смещения) в рамках области печати, обрезается.


Вычисляются значения указываемого пользователем отступа от угла печатаемой области (а не от угла листа).


Вычисляются значения указываемого пользователем отступа от угла листа (а не от угла печатаемой области).


Задание шрифта TrueType, применяемого к тексту информации в штемпеле.


Задание высоты шрифта, применяемой к информации в штемпеле.


Если выбрана данная опция, информация штемпеля располагается в одной строке текста. Информация штемпеля может содержать до двух строк текста, однако его расположение и значения отступов, задаваемые пользователем, должны обеспечивать перенос строк и требуемую высоту текста. Если штемпель содержит текст, длина которого не умещается в печатаемой зоне, текст штемпеля усекается. Если данный флажок сброшен, информация, расположенная после третьего поля, переносится во вторую строку.


Задание единиц, используемых для измерения отступов по X и Y, а также высоты. В качестве единиц можно выбрать миллиметры, дюймы или пикселы.


Запись информации штемпеля в файл журнала. По умолчанию журнал ведется в файле plot.log, расположенном в основной папке приложения. Можно задать другое имя и путь для файла. После создания исходного файла plot.log информация штемпелей для каждого последующего печатаемого чертежа добавляется в этот файл. Информация штемпеля для каждого чертежа занимает в файле одну строку. Файл журнала штемпеля может быть размещен в сети и использоваться одновременно несколькими пользователями. Информация о штемпеле, проставляемом каждым из пользователей, добавляется в конец файла plot.log.


Задание имени для создаваемого файла журнала. Если требуется имя файла, отличное от имени по умолчанию (plot.log), следует ввести новое имя..


Здесь перечислены все сохраненные на текущий момент файлы журнала штемпеля. Текущую информацию штемпеля можно записать поверх информации в имеющемся файле журнала штемпеля и затем сохранить данный файл.


Создает контур из существующих объектов, образующих замкнутую область вокруг указанной точки. Диалоговое окно временно будет закрыто, и появится запрос для задания точки.


Создает контур из выбранных объектов, образующих замкнутую область. Диалоговое окно будет временно закрыто, и появится запрос для выбора объектов.


Удаляет ранее добавленные внутрь контура объекты.


Создает полилинию или область вокруг указанной штриховки или заливки и, дополнительно, связывает с ней объект штриховки.


Временно закрывает диалоговое окно и отображает созданные контуры при текущих значениях параметров штриховки или заливки. Опция не доступна, если еще не указаны точки или не выбраны объекты.


Управляет ассоциативностью штриховки или заливки. Ассоциативная штриховка или заливка обновляется при изменении ее контуров. (системная переменная HPASSOC)


Определяет количество создаваемых заштрихованных объектов (один или несколько), если выделено несколько отдельных замкнутых контуров. (системная переменная HPSEPARATE)


Задает порядок прорисовки штриховки или заливки. Штриховку и заливку можно расположить за всеми объектами, перед всеми объектами, за контуром штриховки или перед контуром штриховки. (системная переменная HPDRAWORDER )


Выполняет штриховку или заливку указанных контуров с учетом свойств штриховки или заливки выделенного объекта штриховки. HPINHERIT определяет способ указания исходной точки полученной штриховки: с помощью системной переменной HPORIGIN или по исходному объекту. После выбора объекта штриховки, свойства которого будут наследоваться при штриховании, чтобы создать контуры, можно нажать правую кнопку мыши в области рисования и воспользоваться контекстным меню для переключения между параметрами "Выбрать объекты" и "Указать внутреннюю точку".


Выход из диалогового окна и показ контуров, которые будут участвовать в штриховании или закрашивании при текущих значениях параметров. Для возвращения в диалоговое окно следует нажать левую кнопку мыши на чертеже или нажать ESC. Чтобы принять полученную штриховку или заливку, следует нажать правую кнопку мыши или нажать ENTER. Опция не доступна, если еще не указаны точки или не выбраны объекты.


Увеличивает размеры диалогового окна для отображения дополнительных параметров.


Определяет тип и образец штриховки.


Задает тип образца штриховки. Образцы, определяемые пользователем, строятся с учетом текущего типа линий чертежа. Образец пользователя - это образец, описанный в файле PAT, расположенном пользователем по стандартному пути поиска. Угол поворота и масштаб образца задаются пользователем.


Список имеющихся стандартных образцов. В верхней части списка перечислены шесть образцов штриховки, использованных последними. Команда ШТРИХ хранит выбранный образец в системной переменной HPNAME. Опция "Образец" доступна только для стандартного типа штриховки.


Отображает диалоговое окно "Палитра образцов штриховки", в котором по наглядным изображениям можно выбрать один из стандартных образцов.


Слайд, на котором изображена графическая структура выбранного образца. Нажатие левой кнопки мыши на этом слайде открывает диалоговое окно "Палитра образцов штриховки". Если выбран образец СПЛОШНАЯ, нажатие кнопки со стрелкой позволяет отобразить список цветов или Диалоговое окно "Выбор цвета"диалоговое окно "Выбор цвета".


Список имеющихся пользовательских образцов. В верхней части списка перечислены шесть образцов штриховки, использованных последними. Имя выбранного образца хранится в системной переменной HPNAME. Опция "Образец пользователя" доступна только для пользовательского типа штриховки.


Отображает диалоговое окно "Палитра образцов штриховки", в котором по наглядным изображениям можно выбрать один из стандартных образцов.


Задает угол и масштаб для выбранного образца штриховки.


Угол поворота штриховки относительно оси X текущей ПСК. Команда ШТРИХ хранит значение угла штриховки в системной переменной HPANG.


Степень растяжения (сжатия) стандартного или пользовательского образца штриховки. Команда ШТРИХ хранит значение масштаба штриховки в системной переменной HPSCALE. Опция доступна только для стандартного и пользовательского типов штриховки.


Для образцов, определенных пользователем, наносит вторую штриховку, повернутую относительно первой на 90 градусов, создавая штриховку крест-накрест. Эта опция доступна, только если на вкладке "Штриховка" выбран тип "Пользовательская". (системная переменная HPDOUBLE )


Масштабирование образца штриховки относительно единиц пространства листа. Опция позволяет достичь приемлемого вида заштрихованных объектов на листах. Опция доступна только на вкладках "Лист".


Расстояние между линиями в штриховках, созданных из линий. Команда ШТРИХ хранит значение интервала штриховки в системной переменной HPSPACE. Опция доступна только для штриховки, создаваемой из линий.


Масштабирование стандартного образца ISO на основании выбранной толщины пера. Опция доступна, только если установлен стандартный тип штриховки, а в качестве образца выбран один из образцов ISO.


Определяет начальную точку для создания штриховки. Некоторые образцы штриховки (например, штриховку в виде кирпичей) необходимо выровнять относительно определенной точки на контуре штриховки. По умолчанию, все исходные точки штриховки соответствуют текущей исходной точке ПСК.


Использует настройку, хранящуюся в системной переменной HPORIGINMODE. По умолчанию исходная точка имеет координаты 0;0.


Указывает новою исходную точку штриховки. Нажмите левую кнопку мыши на этом параметре, чтобы сделать доступными следующие параметры.


Указание новой исходной точки штриховки непосредственно на чертеже.


Вычисление нового начала на основе прямоугольных границ контура для объекта штриховки. Следует указать все четыре угла прямоугольника и его центр. (системная переменная HPORIGINMODE)


Сохраняет значение новой исходной точки штриховки в системной переменной HPORIGIN.


Показывает текущее положение исходной точки.


Задает заливку, в которой используется плавный переход от более темных к более светлым оттенкам одного цвета. При выборе параметра "Один цвет" с помощью команды ШТРИХ можно отобразить образец цвета с кнопкой "Обзор" и указателем шкалы "Тень" и "Оттенок".


Задает заливку, в которой используется плавный переход от одного цвета к другому. При выборе параметра "Два цвета", с помощью команды ШТРИХ можно отобразить образец цвета с кнопкой "Обзор" отдельно для цвета 1 и цвета 2.


Задает цвет для градиентной заливки. Нажмите кнопку "Обзор" [...], чтобы отобразить диалоговое окно "Выбор цвета", где можно выбрать цвет в соответствии с индексом цвета AutoCAD (ИЦА), из всей палитры или воспользовавшись альбомами цветов. По умолчанию отображается текущий цвет чертежа.


Задает оттенок (выбранный цвет смешивается с белым) или тень (выбранный цвет смешивается с черным) для градиентной заливки из одного цвета.


Задает симметричный переход. Если параметр не выбран, градиентная заливка смещается вверх и влево, создавая таким образом иллюзию источника света, расположенного слева от объекта.


Угол градиентной заливки. Угол задается относительно текущей ПСК. Угол градиентной заливки задается независимо от угла поворота штриховки.


Указывает, нужно ли считать контурами замкнутые объекты, лежащие внутри внешнего контура штриховки/заливки. Если таких объектов нет, опция не влияет на процесс штрихования. Часто наилучшим оказывается стиль "Нормальный", т.к. в этом случае пользователь может задать точный набор контуров.


Определяет, выполняется ли поиск внутренних замкнутых контуров, называемых островками.


Штриховка или заливка наносятся вовнутрь, начиная от внешнего контура. Если при выполнении команды ШТРИХ обнаруживается внутренний островок, штрихование или заливка прекращаются до обнаружения внутри него другого островка. Установить стиль "Нормальный" можно также, добавив в системную переменную HPNAME после имени образца последовательность символов ,Н.


Штриховка или заливка наносятся вовнутрь, начиная от внешнего контура. Команда ШТРИХ отключает штриховку или заливку при обнаружении внутреннего островка. Эта опция позволяет штриховать или закрашивать только область между наружным и первым из внутренних контурами, а вся остальная часть остается незаполненной. Установить стиль "Внешний" можно также, добавив в системную переменную HPNAME после имени образца последовательность символов ,В.


Штриховка или заливка наносится с игнорированием всех внутренних объектов (то есть поверх них). Кроме того, установить стиль "Игнорирующий" можно, добавив в системную переменную HPNAME последовательность символов, И.


Указывает, нужно ли сохранять контуры как объекты, и определяет присваиваемый им тип объектов.


Создает объекты контура из временных контуров штриховки и добавляет их в чертеж.


Определяет тип объекта для нового контура. Полученный объект контура может представлять собой область или полилинию. Эта опция доступна, если установлен флажок "Сохранение контуров".


Определяет набор объектов, анализируемых при создании контура от заданной точки. Заданный набор не оказывает никакого действия, если контур штриховки определяется путем указания объектов.


Переход к выбору объектов, которые должны учитываться при создании набора контуров.


Задает максимально допустимую величину зазора между объектами, образующими контур штриховки. Установленное по умолчанию значение 0 означает, что между объектами, описывающими область, не должно быть зазора.


При создании штриховки с помощью параметра "Копирование свойств" исходная точка штриховки определяется в соответствии с наследуемыми параметрами.


Здесь представлены графические изображения стандартных и пользовательских образцов штриховки. Образцы распределены по четырем вкладкам; внутри вкладок они отсортированы по алфавиту. Для того чтобы выбрать образец, нужно выделить его изображение и нажать "OK".


Отображает все образцы стандарта ANSI, поставляемые с продуктом.


Отображает список пользовательских файлов PAT, добавленных в путь поиска, который задается на вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка".


Отображает изображение для предварительного просмотра выбранного пользовательского образца.


Отображение области уведомлений со значками служб в правой части строки состояния. Если этот флажок снят, область уведомлений не отображается.


Отображение уведомлений от служб. Если снят флажок "Показывать значки служб", данный параметр не доступен.


Задание времени (в секундах), в течение которого отображаются уведомления.


Отображение уведомления до тех пор, пока не будет нажата кнопка "Закрыть".


Если флажок сброшен, диалоговое окно защиты от макровирусов AutoCAD больше не выводится. Впоследствии защиту можно восстановить с помощью диалогового окна "Настройка", вызываемого в команде VBARUN.


Загрузка файла чертежа или проекта с отключением макросов. Опцию "Отключить макросы" следует использовать, если заведомо известно, что чертеж/проект не содержит полезных макросов или имеются сомнения в надежности источника.


Загрузка файла чертежа или проекта с включением макросов. Опцию «Включить макросы» следует использовать, если чертеж/проект содержит полезные макросы, или известно, что файлы получены из надежного источника.


Если загружается файл проекта, процесс прерывается и загрузки не происходит. Если открывается чертеж AutoCAD с внедренным проектом, макросы в чертеже отключены.


Задает активный чертеж. В списке представлены все чертежи, открытые в текущем сеансе работы.


Имя встроенного проекта для чертежа. Если в чертеже нет встроенного проекта, отображается “(нет)”.


Перемещение встроенного проекта из чертежа в глобальный файл проекта. Если проект не был сохранен ни разу, отобразится запрос на его сохранение.


Встраивание выбранного проекта в указанный чертеж. В чертеже может присутствовать только один встроенный проект. Встраивание добавочных проектов не разрешено.


Создается новый проект с именем по умолчанию “Глобальныйn,”, где n является порядковым номером проекта в рамках сеанса.


Сохранение глобального проекта. Данная опция доступна только при выборе несохраненного глобального проекта.


 Отобразится диалоговое окно "Открытие проекта VBA" (см. VBALOAD), с помощью которого можно загрузить имеющийся проект в текущий сеанс работы.


Выгрузка выбранного глобального проекта.


 Отображает диалоговое окно "Макросы", в котором можно выполнять, редактировать и удалять макросы VBA.


Вызов Редактора Visual Basic, который позволяет редактировать проекты VBA (модули, формы, ссылки), хранящиеся в открытом чертеже или загруженные в AutoCAD. Кроме того, с помощью редактора Visual Basic можно запускать и отлаживать проекты VBA.


Имя макроса для выполнения, редактирования, удаления или создания. Его можно выбрать из списка или ввести самому.


Список всех макросов, которые найдены в источнике, заданном опцией «Макросы из». Для запуска макроса на выполнение можно дважды щелкнуть на его имени.


Задает проект или чертеж, макросы которого присутствуют в списке. Можно выбрать отображение списка макросов во всех чертежах и проектах, во всех чертежах, во всех проектах, в любом текущем загруженном чертеже или в любом текущем загруженном проекте. Если пользовательский проект или чертеж не указан в списке, следует нажать левой кнопкой мыши на "Диспетчер VBA" для загрузки проекта или чертежа.


Текстовое пояснение к выбранному макросу. Пользователь может изменять его по своему усмотрению. Пояснение сохраняется при переходе в другое поле диалогового окна.


Выполнение выбранного макроса.


Открывает Редактор Visual Basic с загрузкой выбранного макроса. Процедура приостанавливается на первой исполняемой строке программного кода.


Открывает Редактор Visual Basic с загрузкой выбранного макроса.


Создание макроса с именем, заданным в поле «Имя», и вызов Редактора Visual Basic с пустым телом для макроса.


Удаление выбранного макроса.


Открывается диалоговое окно Диспетчер VBA.


 Отображает диалоговое окно "Настройка".


Автоматическое создание встроенных проектов VBA для всех чертежей при их открытии.


Позволяет VBA переходить в режим останова при обнаружении ошибок. Режим останова — это временное состояние программы, выполняемой в среде разработки. Находясь в этом режиме, можно проверять состояние переменных, отлаживать программу, выполнять повторный запуск, проходить в пошаговом режиме и запускать программу на выполнение.


Включение механизма защиты от вирусов для макросов VBA. Этот механизм отвечает за выдачу предупреждения при открытии чертежей, которые потенциально могут содержать макровирусы.