Copyright: Copyright В© 2005 Autodesk, Inc. [n.z45.1.01] drv_pdf.HLP   Tuesday, March 21, 2006 12:06:37


Диалоговое окно "Свойства документа Adobe PDF [PDF - Драйвер PDF]
Диалоговое окно "Свойства документа Adobe PDF"

 Общие сведения

Задание настраиваемых свойств для печати файлов Adobe PDF.

Для печати и публикации PDF-файлов можно использовать драйвер ePlot "DWG to PDF".  Отркрывать, просматривать и печатать PDF-файлы можно из приложения Adobe Reader 6 или более поздней версии.

Опции:

Разрешение для векторных изображений и градиентов

Разрешение растрового изображения

ПРИМЕЧАНИЕ. При любом упоминании AutoCAD® подразумеваются все продукты AutoCAD, если не указано иное.


Разрешение [PDF - Драйвер PDF]
Диалоговое окно "Свойства документа Adobe PDF

 Разрешение для векторных изображений и градиентов

Определяет разрешение (в точках на дюйм) для векторной графики и градиентов в PDF-файлах.  При выборе большего разрешения файл будет более точно передавать детали, однако размер файла также увеличится.

При создании файла PDF, предназначенного для вывода на печать, необходимо выбрать разрешение векторной графики и градиентов, равное разрешению устройства печати.  Высокие разрешения (более 2400 dpi) предназначены для просмотра. Например, при создании PDF-файлов чертежей с большим числом элементов, таких как топографическая карта большого региона, рекомендуется задавать более высокое разрешение для качественной детализации.  При увеличении значения разрешения увеличивается качество изображения, но уменьшается скорость печати и возрастают требования к объему оперативной памяти.

Векторное - стандартное

Разрешение для векторной графики в PDF-файле (в точках на дюйм).  Значение по умолчанию - 400 dpi.  Максимальное разрешение - 4800 dpi.

Векторное - нестандартное

Определяет нестандартное разрешение для векторной графики в PDF-файле (в точках на дюйм).  Чтобы указать нестандартное разрешение для векторной графики, в разделе "Векторное - стандартное" необходимо выбрать значение "Настройка". Значение по умолчанию - 40000 dpi.

Градиентное разрешение

Определяет разрешение для градиентов в PDF-файле (в точках на дюйм).  Значение по умолчанию - 400 dpi. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.

Настраиваемое градиентное разрешение

Определяет настраиваемое разрешение для градиентов в PDF-файле (в точках на дюйм).  Чтобы указать настраиваемое разрешение для градиентов, необходимо в разделе "Градиентное разрешение" выбрать значение "Настройка".. Значение по умолчанию - 200 dpi. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Разрешение [PDF - Драйвер PDF]
Диалоговое окно "Свойства документа Adobe PDF

 Разрешение растрового изображения

Определяет разрешение (в точках на дюйм) для растровых изображений в PDF-файлах.  При выборе большего разрешения файл будет более точно передавать детали, однако размер файла также увеличится.

При создании файла PDF, предназначенного для вывода на печать, установленное значение разрешения для этого файла должно совпадать с разрешением устройства печати.  Высокие разрешения (более 2400 dpi) предназначены для просмотра чертежей. Например, при создании PDF-файлов чертежей с большим числом элементов, таких как топографическая карта большого региона, рекомендуется задавать более высокое разрешение для качественной детализации.  При увеличении значения разрешения увеличивается качество изображения, но уменьшается скорость печати и возрастают требования к объему оперативной памяти.

Разрешение цветного и полутонового изображения

Задает разрешение цветных и полутоновых растровых изображений в PDF-файле (в точках на дюйм).  Значение по умолчанию - 400 dpi. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.

Настраиваемое разрешение цветного и полутонового изображения

Определяет настраиваемое разрешение для цветных растровых изображений в PDF-файле (в точках на дюйм).  В разделе "Разрешение цветного и полутонового изображения" необходимо выбрать значение "Настройка", чтобы указать настраиваемое разрешение для цветных изображений. Значение по умолчанию - 200 dpi. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.

Разрешение черно-белого изображения

Определяет настраиваемое разрешение для черно-белых растровых изображений в PDF-файле (в точках на дюйм).  Значение по умолчанию - 400 dpi. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.

Настраиваемое разрешение черно-белого изображения

Определяет настраиваемое разрешение для черно-белых растровых изображений в PDF-файле (в точках на дюйм).  Чтобы задать настраиваемое разрешение для черно-белых фотографий, необходимо в разделе "Разрешение черно-белого изображения" выбрать значение "Настройка". Значение по умолчанию - 400 dpi. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


awt_pdf


Стандартные кнопки (OK, ОТМЕНА, СПРАВКА):HIDOK
Закрытие диалогового окна с сохранением всех внесенных изменений.


Стандартные кнопки (OK, ОТМЕНА, СПРАВКА):HIDCANCEL
Закрытие диалогового окна без сохранения внесенных изменений.


# # Стандартные кнопки (OK, ОТМЕНА, СПРАВКА):HID_HELP HIDHELP HIDABORT
Отображение дополнительной информации об этом диалоговом окне.


ПЕЧАТЬ:Диалоговое окно "Свойства документа PDF":HIDC_BINARY_R
Печать файлов PDF в несжатом двоичном формате (рекомендуется) или в сжатом формате закодированного 2D ASCII-потока (текстовый файл).  Для развертывания файлов из архива можно использовать программу WinZip.


ПЕЧАТЬ:Диалоговое окно "Свойства документа PDF":HIDC_FONT_HANDLING_G
Включение и обработка шрифтов в файлах PDF.

Размер файла PDF зависит от параметров обработки шрифтов, объема текста, количества и типа используемых шрифтов.  Если размер файла слишком велик, рекомендуется изменить параметры обработки шрифтов.


ПЕЧАТЬ: Диалоговое окно "Свойства документа PDF":HIDC_CAPTURE_NONE_R
Шрифты не включаются в файл PDF.

Шрифты, использованные при создании исходного чертежа для файла PDF, должны быть установлены на компьютере, где производится просмотр файла PDF.  В противном случае производится подстановка других шрифтов.


ПЕЧАТЬ: Диалоговое окно "Свойства документа PDF":HIDC_CAPTURE_SOME_R
Устанавливает, что шрифты исходного чертежа, выбранные в диалоговом окне «Шрифты True Type», будут включены в файл PDF.

Даже если этих шрифтов нет на компьютере, где осуществляется просмотр файла PDF, никаких искажений не возникает.


ПЕЧАТЬ: Диалоговое окно "Свойства документа PDF":HIDC_EDIT_LIST_B
Вызов диалогового окна «Шрифты True Type». В этом окне можно отредактировать список шрифтов, которые будут включены в PDF-файл.

Даже если этих шрифтов нет на компьютере, где осуществляется просмотр файла PDF, никаких искажений не возникает.

Настройки, выбранные в диалоговом окне «Шрифты True Type», сохраняются в системном реестре, а не в файле PC3. Они влияют на все файлы PDF.


ПЕЧАТЬ: Диалоговое окно "Свойства документа PDF":HIDC_RESTORE_DEFAULTS_B
Восстановление значения по умолчанию для списка и выбор всех шрифтов, кроме установленных вместе с AutoCAD и Windows.

Данное действие вступает в силу до нажатия кнопки "ОК". Отменить его невозможно.


ПЕЧАТЬ: Диалоговое окно "Свойства документа PDF":HIDC_CHECK_ALL_B
Выбор всех шрифтов в списке.


ПЕЧАТЬ: Диалоговое окно "Свойства документа PDF":HIDC_UNCHECK_ALL_B
Отмена выбора всех шрифтов в списке.


ПЕЧАТЬ: Диалоговое окно "Свойства документа PDF":HIDC_CAPTURE_ALL_R
Включение в PDF-файл всех шрифтов, используемых в чертеже.

ПРИМЕЧАНИЕ: При этом возможно увеличение размера PDF-файла.


ПЕЧАТЬ: Диалоговое окно "Свойства документа PDF":HIDC_ALL_AS_GEOMETRY_C
Включение в PDF-файл всех шрифтов, используемых в чертеже. Шрифты включаются в виде линий.  При выборе этой опции чертеж необходимо печатать в масштабе 1:1 для получения высокого качества.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Установка флажка «Включить все» или «В виде линий (наибольший размер файла)» могут привести к увеличению размера PDF-файла.


# # ПЕЧАТЬ: Диалоговое окно "Свойства документа PDF":HIDC_BGCOLOR_T HIDC_BGCOLOR_CB
Задание цвета фона PDF-файла.

Для Интернета в качестве фонового лучше использовать белый цвет.


# ПЕЧАТЬ: Диалоговое окно "Свойства документа PDF":HIDC_EDIT_PEN_PATTERNS_B
Открытие диалогового окна «Редактирование набора перьев». Окно предназначено для редактирования набора перьев и образцов в файле настроек плоттера (PC3). В Редакторе параметров плоттера в узле "Векторная графика" необходимо выбрать значение «255 виртуальных перьев» из списка «Глубина цветности».  При выборе этого значения игнорируются все настройки таблицы стилей печати, связанной с чертежом, за исключением номера виртуального пера и типа линии стиля печати. Диалоговое окно «Редактирование набора перьев» позволяет изменить настройки виртуальных перьев. Эти настройки сохраняются в редактируемом файле настроек плоттера (PC3).

ПРИМЕЧАНИЕ  Если для глубины цвета выбрано значение "255 виртуальных перьев", изменение разрешения PDF-файла приводит к изменению толщины линий. Для компенсации этого эффекта необходимо изменить толщину линий в наборе перьев.

Набор перьев сохраняется в редактируемом файле PC3 при нажатии кнопки «OK» в диалоговом окне "Редактирование набора перьев". Нажатие кнопки «Стандартные» восстанавливает стандартные параметры настройки набора. С помощью кнопки "Импорт" можно импортировать набор перьев из файла с расширением PEN.


ПЕЧАТЬ: Диалоговое окно "Свойства документа PDF":HIDC_LAYER_C
Управление включением в PDF-файл информации о слоях чертежа.  Если этот флажок установлен, то в созданном PDF-файле сохраняется информация обо всех включенных и размороженных слоях чертежа, обеспечивая тем самым возможность использования слоев при просмотре файла.  Если этот флажок снять, информация о слоях не добавляется в PDF-файл.


ПЕЧАТЬ: Диалоговое окно "Свойства документа PDF":HIDC_SHOW_PAPER_BOUNDARIES_C
Управление включением в PDF-файл информации о границах листа, чтобы этот файл выглядел так же, как и на вкладке "Лист".


ПЕЧАТЬ: Диалоговое окно "Свойства документа PDF":HIDC_CONVERTTODWF_C
Преобразование всех расширений гиперссылок .dwg в .pdf  в созданных PDF-файлах.


ПЕЧАТЬ: Диалоговое окно "Свойства документа PDF":HIDC_PREVIEW_C
Управление созданием образца для предварительного просмотра в файле PDF.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Небольшое по размерам изображение файла PDF сохраняется всегда.  Поэтому данный флажок необходимо использовать лишь в том случае, когда получатель для доступа к образцу будет использовать Buzzsaw.com.


ПЕЧАТЬ: Диалоговое окно "Свойства документа PDF":HIDC_CST_VEC HIDC_CST_VEC_TAG HIDC_CST_VEC_DPI
Определяет нестандартное разрешение для векторной графики в PDF-файле (в точках на дюйм).  Чтобы указать нестандартное разрешение для векторной графики, в разделе "Векторное - стандартное" необходимо выбрать значение "Настройка". Значение по умолчанию - 40000 dpi.


# #ПЕЧАТЬ: Диалоговое окно "Свойства документа PDF":HIDC_VECTOR_RES HIDC_VECTOR_RES_TAG
Задает разрешение для векторной графики в PDF-файле (в точках на дюйм).  Значение по умолчанию - 1200 dpi. Выберите "Настройка", чтобы ввести нестандартное разрешение для векторной графики.


Задает разрешение цветных и полутоновых растровых изображений в PDF-файле (в точках на дюйм).  Значение по умолчанию - 200 dpi. Выберите "Настройка", чтобы ввести настраиваемое разрешение для цветных и полутоновых изображений. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Задает разрешение цветных и полутоновых растровых изображений в PDF-файле (в точках на дюйм).  Значение по умолчанию - 200 dpi.  Выберите "Настройка", чтобы ввести настраиваемое разрешение для цветных и полутоновых изображений.  Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Определяет настраиваемое разрешение для цветных растровых изображений в PDF-файле (в точках на дюйм).  В разделе "Разрешение цветного и полутонового изображения" необходимо выбрать значение "Настройка", чтобы указать настраиваемое разрешение для цветных изображений. Значение по умолчанию - 200 dpi. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Определяет настраиваемое разрешение для цветных растровых изображений в PDF-файле (в точках на дюйм).  В разделе "Разрешение цветного и полутонового изображения" необходимо выбрать значение "Настройка", чтобы указать настраиваемое разрешение для цветных изображений. Значение по умолчанию - 200 dpi. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Определяет настраиваемое разрешение для черно-белых растровых изображений для PDF-файла (в точках на дюйм).  Чтобы задать настраиваемое разрешение для черно-белых растровых изображений, необходимо в разделе "Разрешение черно-белого изображения" выбрать значение "Настройка". Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Определяет настраиваемое разрешение для черно-белых растровых изображений для PDF-файла (в точках на дюйм).  Чтобы задать настраиваемое разрешение для черно-белых фотографий, необходимо в разделе "Разрешение черно-белого изображения" выбрать значение "Настройка". Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Определяет настраиваемое разрешение для градиентов в PDF-файле (в точках на дюйм).  Чтобы указать настраиваемое разрешение для градиентов, необходимо в разделе "Градиентное разрешение" выбрать значение "Настройка". Значение по умолчанию - 200 dpi. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Определяет настраиваемое разрешение для градиентов в PDF-файле (в точках на дюйм).  Чтобы указать настраиваемое разрешение для градиентов, необходимо в разделе "Градиентное разрешение" выбрать значение "Настройка". Значение по умолчанию - 200 dpi. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Определяет настраиваемое разрешение для черно-белых растровых изображений для PDF-файла (в точках на дюйм).  Значение по умолчанию - 400 dpi. Выберите значение "Настройка", чтобы ввести настраиваемое разрешение для черно-белых изображений.  Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Определяет настраиваемое разрешение для черно-белых растровых изображений для PDF-файла (в точках на дюйм).  Значение по умолчанию - 400 dpi. Выберите значение "Настройка", чтобы ввести настраиваемое разрешение для черно-белых изображений. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Определяет разрешение для градиентов в PDF-файле (в точках на дюйм).  Значение по умолчанию - 200 dpi.  Выберите "Настройка", чтобы ввести настраиваемое разрешение для градиентов. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Определяет разрешение для градиентов в PDF-файле (в точках на дюйм).  Значение по умолчанию - 200 dpi.  Выберите "Настройка", чтобы ввести настраиваемое разрешение для градиентов. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.


Задает дополнительные параметры создания PDF-файлов.


Определяет разрешение (в точках на дюйм) для растровых изображений в PDF-файлах.  При выборе большего разрешения файл будет более точно передавать детали, однако размер файла также увеличится.


Определяет разрешение (в точках на дюйм) для векторной графики и градиентов в PDF-файлах.  При выборе большего разрешения файл будет более точно передавать детали, однако размер файла также увеличится.