ПЛАНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТ В РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ.

    Прием и передача СВЧ сигналов на радиорелейной станции производится на различных частотах во избежание возникновения паразитных связей между входом приемника и выходом передатчика и между приемными и передающими антеннами. Следовательно, для передачи сигналов по одному радиостволу в одном направлении связи необходимо использовать две частоты. Для передачи  сигналов в обратном  направлении могут  быть использованы либо те же две частоты (двухчастотная система), либо две другие частоты (четырехчастотная система).

    Двухчастотная система (рис.1) экономична с точки зрения использования полосы частот, выделенной для радиорелейной связи в данном диапазоне, но требует высоких защитных свойств антенн от приема сигналов с обратного направления. При  двухчастотной системе используются рупорно-параболические, высококачественные осесимметричные антенны и другие типы антенн, имеющие защитное действие 60-70 дБ.

     Четырехчастотная система (рис.2) допускает использование более простых и дешевых антенных систем. Однако количество дуплексных радиостволов, которое может быть образовано в данной полосе частот при четырехчастотной системе, в 2 раза меньше, чем при двухчастотной системе. Как правило, в современной радиорелейной аппаратуре применяется двухчастотная система. Четырехчастотная система обычно использовалась на РРЛ с перископическими антеннами в диапазоне 2 ГГц.

     Частоты приема и передачи в одном радиостволе РРЛ чередуются от станции к станции. Станции, на которых прием осуществляется на более низкой частоте, а передача на более высокой частоте, обозначаются символом “НВ”,  а станции

на которых прием производится на более высокой частоте, а передача на более низкой, обозначается “ВН”. Повторение через интервал РРЛ одних и тех же частот допустимо, так как в диапазонах дециметровых и сантиметровых волн при отсутствии прямой видимости между антеннами радиорелейных станций, расположенных через три интервала, ослабление сигнала, как правило, достаточно велико. Однако при некоторых условиях распространения радиоволн, например при повышенной рефракции, возможен прием сигнала от станции, отстоящей на три интервала (минуя две станции), что приводит к значительным искажениям передаваемых сигналов. Во  избежание этого станции РРЛ должны располагаться по ломаной линии с тем, чтобы паразитный сигнал дополнительно ослаблялся за счет направленных свойств антенн (рис.3).

      Планы распределения частот для многоствольных РРЛ разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму интерференционные помехи, возникающие при одновременной работе нескольких приемников и передатчиков на общий антенно-фидерный тракт.

      Во всех современных радиорелейных системах применяются планы радиочастот, в которых частоты приема размещаются в одной половине отведенной полосы частот, а частоты передачи  в другой половине.

Структурная схема радиорелейной станции, использующей данный принцип, приведена на рис. 4. Для приема и передачи сигналов используется одна общая антенна. Система разделительных фильтров рассчитана на работу только в половине полосы частот, отведенной для радиорелейной системы. Тракты приема и передачи объединяются в общий тракт с помощью поляризационного фильтра или ферритового циркулятора (УС) (см. рис.4).

     План распределения частот радиорелейной системы КУРС-2М в диапазоне 2 ГГц приведен на рис.5. Он соответствует Рекомендации 382-2МККР и обеспечивает организацию шести дуплексных стволов по двухчастотной системе ( или трех дуплексных стволов по четырехчастотной системе ). Номинальные значения частот стволов [image], МГц, в нижней половине диапазона определяются по формуле:

                   (1.1)

а в верхней половине диапазона  [image]  по формуле:

 ,                 (1.2)

где [image].

     План распределения частот радиорелейных систем Р-600, Р-600М, Р-6002М, работающих в диапазоне 4 ГГц, приведен на рис.6.

     План обеспечивает организацию шести дуплексных широкополосных стволов и двух узкополосных стволов служебной связи (1СС и 2СС).

     Номинальные значения частот широкополосных стволов определяются по (1.1) и (1.2) при [image].

     План распределения частот радиорелейных систем “Восход”,“Рассвет-2” и               Курс- 4,  работающих  в  диапазоне  4 ГГц, системы КУРС-6, работающей в диапазоне 6 ГГц, системы КУРС-8, работающей в диапазоне 8 ГГц, приведен на рис.7. План позволит организовать восемь дуплексных широкополосных стволов по двухчастотной системе.

     Номинальные значения частот стволов, МГц, определяются по формулам:

 ,                 (1.3);  (1.4)

где [image]  для диапазона 4 ГГц; [image] для диапазона 6 ГГц; [image] для диапазона 8 ГГц.

     План распределения частот радиорелейных систем, работающих в диапазоне 11 ГГц, в соответствии с Рекомендацией 387-2 МККР, приведен на рис.8.

     Номинальные значения частот стволов, МГц определяются по формулам:

,             (1.5); (1.6)

где [image].

Полный частотный план для дуплексной радиорелейной системы передачи (РРСП). Комплект НВ.

Полный частотный план для дуплексной РРСП с двумя поляризациями. Комплект НВ.

Для комплекта ВН частотный план такой же.

Полный частотный план для дуплексной РРСП. Комплект ВН.

Примечание:

   Структурная схема симплексного ствола приводится для одной поляризации. А так как обычно соседние стволы различаются поляризацией, то в работе используются только нечетные номера частот f1,f3,… Четные номера частот f2,f4,… используются в аналогичном оборудовании и на рисунках не отображены.

   Частотные преобразования приведены для случая f1…f5<fгпм.